Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Abkürzungen

Problem

Lösung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die virtuelle IP-Adresse den freien IP-Adressen in der Ultra-M-Lösung zugeordnet wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, diese Themen zu kennen.

- Ultra-M-Basisarchitektur

- STAROs

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Ultra 5.1.x-Version.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Abkürzungen

Diese Abkürzungen werden verwendet.

VNF

Virtuelle Netzwerkfunktion

OSPD

OpenStack Platform Director

CF

Kontrollfunktion

SF

Servicefunktion

WSA

Elastic Service Controller

VIM

Virtueller Infrastrukturmanager

VM

Virtuelles System

EM

Element Manager

USA

Ultra-Automatisierungsservices

UUID

Universell eindeutige IDentifier

Problem

Bei der Ultra-M-Konfiguration, wenn Sie eine Nova-Liste erstellen, erhalten Sie viele VMs, die zusammen mit internen Netzwerken erstellt werden, die nicht unbedingt (standardmäßig) vom OSPD oder externen Netzwerk erreichbar sind.

Lösung

Um herauszufinden, welche IP-Adresse Sie für ESC, UAS (AutoVNF oder Auto-IT-VNF, die von der Version oder dem Zähler abhängig ist, anrufen können, ist alles, was über eine unverankerte IP-Adresse verfügt, die je nach Version variiert), wie folgt:

Schritt 1: Neutron-Port-Liste | grep vip

neutron port-list | grep vip

| 749699c4-daae-4ecc-9f1e-20f455e47e25 | tb3-bxb-vnf1-autovnf-uas-vip | fa:16:3e:b0:20:ff | {"subnet_id": "deb106d0-3fc0-4e3c-895f-104955b0d8b2", "ip_address": "172.x.y.100"} |

| 8169725a-b968-4b6f-80b3-f16a39b5ebb0 | tb3-bxb-vnf1-vnfm-ESC-vip | fa:16:3e:03:92:ae | {"subnet_id": "deb106d0-3fc0-4e3c-895f-104955b0d8b2", "ip_address": "172.x.y.105"} |

| f18b0121-47ac-4d5a-9283-bfb099cab23d | auto-it-vnf-ISO-590-uas-vip | fa:16:3e:72:ab:2b | {"subnet_id": "f1e3ca42-f3ed-4595-8959-3251042722d7", "ip_address": "173.x.y.10"} |

Daraus sehen Sie:

AutoVNF UAS: 172.x.y.100

ESC: 172.x.y.105

Auto-IT-VNF UAS: 172.x.y.10

Schritt 2: Sehen Sie sich die entsprechende unverankerte IP-Adresse an, die diesen zugewiesen ist.

[stack@bxb-undercloud-pod3 ~]$ Neutron Floating ip List

(neutron) floatingip-list

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

| id | fixed_ip_address | floating_ip_address | port_id |

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

| 04369b3e-d6b6-490a-becb-bc645b215b5e | 172.x.y.100 | 10.a.b.189 | 749699c4-daae-4ecc-9f1e-20f455e47e25 |

| 244ff3a4-9d2f-45e3-8ed4-0b0f2d3347af | 172.x.y.103 | 10.a.b.190 | 8ee48e89-285a-462c-b5b1-1b690b18c8c4 |

| 28eaea04-a3e9-4085-9e21-5cebd72a6e23 | 172.x.y.104 | 10.a.b.192 | efdf0e03-79f8-43a9-a8f1-8b8cde4bf306 |

| 63e93735-a558-4bf7-a593-2c008d079e6d | 173.x.y.10 | 10.a.b.188 | f18b0121-47ac-4d5a-9283-bfb099cab23d |

| 8bc1e28f-68d7-4d85-b0a0-0ec2568a1380 | 172.x.y.105 | 10.a.b.191 | 8169725a-b968-4b6f-80b3-f16a39b5ebb0 |

+--------------------------------------+------------------+---------------------+--------------------------------------+

(neutron)

In dieser Ausgabe können Sie die IP-Adressen sehen, die für bestimmte Funktionen verwendet werden können:

AutoVNF UAS: 10.a.b.189

ESC: 10.a.b.191

Auto-IT-VNF UAS:  10.a.b.188

Dieser Bereich ist normalerweise über das OSPD- oder externe Netzwerk erreichbar.

BJB hatte Timeout-Verbindungen mit BDB-Backend. Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem internen Netzwerk von Cisco verbunden sind.[Schließen]