Inhalt

Einführung

Funktionsweise des SNMP-Benachrichtigungsschwellenwerts

Konfigurationsbeispiel

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird die CLI-Beschreibung (Command Line Interface) für Anzahl und niedrige Anzahl der SNMP-Benachrichtigungsschwellen (Simple Network Management Protocol), SNMP Notification Thref-threshold, in CLI Reference, beschrieben. StarOS ist nicht klar. Dieser Artikel soll Klarheit in diesen Befehl und seine Verwendung bringen.

Funktionsweise des SNMP-Benachrichtigungsschwellenwerts

Die Befehlssyntax ist wie folgt:

snmp notif-threshold  <max-threshold> low <low-threshold> period <polling-period>

In dieser Konfiguration wird die Traps-Erstellungsrate regelmäßig überwacht, wie vom period-Parameter konfiguriert. Wenn die Anzahl der Traps, die über einen Zeitraum-Zyklus erstellt wurden, den konfigurierten maximalen Grenzwert überschreitet, wird die Trap-Erstellung deaktiviert. Die Trap-Erstellung wird nur dann wieder aktiviert, wenn die Anzahl der Trap-Erstellung unter den <low-threshold>-Wert fällt, der sonst konfiguriert wurde. Die Trap-Erstellung bleibt deaktiviert.

Konfigurationsbeispiel

snmp notif-threshold  100 low 20 period 300

Im Beispiel wird die maximale Anzahl von 100 Traps für alle 300 Sekunden festgelegt. Die StarOS Software-Versionen 18.0 und früher haben einen maximalen Grenzwert von 100, Software-Versionen 19.0 und höher einen maximalen Grenzwert von 300. Wenn ein Chassis innerhalb von 300 Sekunden mehr als 100 Traps empfängt, werden die SNMP-Traps deaktiviert. Wenn das Chassis später innerhalb von 300 Sekunden 20 Traps (oder weniger) empfängt, aktiviert das Chassis die SNMP-Traps erneut. Wenn die Trap-Generierung in einem Zeitraum von 300 Sekunden für einen Wert von mehr als 20 Traps beibehalten wird, bleiben die SNMP-Traps deaktiviert.

Lesen Sie die Befehlszeilenschnittstellenreferenz, um die Standardwerte zu ermitteln, um die der Softwareebene entsprechen zu können.

Diese Befehle können verwendet werden, um die Erstellung von SNMP-Traps zu überprüfen.

Konfigurierter Wert

[local]ASR5500-2# show config | grep -i notif

snmp notif-threshold 1000 low 800 period 10

Trap-Statistiken

[local]ASR5500-2# show snmp trap statistics

SNMP Notification Statistics:

Total number of notifications   : 2

Last notification sent         : Tuesday October 07 12:00:27 CDT 2014

Notification sending is         : enabled

Notifications have never been disabled

Notifications have never been cleared

Notifications in current period : 0

Notifications in previous period: 1

Notification monitor period     : 10 seconds

SNMP-Serverinformationen

[local]ASR5500-2# show snmp server

SNMP Server Configuration:

Server State             : enabled

SNMP Port                : 161

sysLocation              :

sysContact               :

authenticationFail traps : Disabled

EngineID                 :

Alert Threshold          : 1000 alerts in 10 seconds

Alert Low Threshold      : 800 alerts in 10 seconds

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems

- Konfigurationsanleitungen für die Cisco Serie ASR 5000