Inhalt

Einführung

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt den Fehler, der in einigen Fällen auftritt, wenn die Dateiübertragung vom ASR5500-Chassis zum sFTP-Server aufgrund einer falschen Serverkonfiguration in der SSH-Konfigurationsdatei (Secure Shell), sshd_config, fehlschlägt.

Problem

Fehler tritt auf, wenn Dateien vom ASR5k auf ein SFTP übertragen werden.

[local]ASR5000-2# copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.13:22/localdisk/test

Failure: "FAILED because unable to write destination",

copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.13:22/localdisk/test

Die Einstellung in der Datei /etc /ssh/sshd_config:

# Change to yes to enable tunnelled clear text passwords

PasswordAuthentication no

Wenn Sie das FTP-Protokoll verwenden, ist die Übertragung erfolgreich.

Lösung

Von den beiden Linux-Servern im Labor war es möglich, das Problem auf einem Server zu reproduzieren, nicht jedoch auf dem anderen. Der einzige Unterschied war die IP-Adresse des Servers im Test.

[local]ASR5000-2# copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.5:22/localdisk/test

********************************************************************************

Transferred 22789 bytes in 0.002 seconds (11127.4 KB/sec)

[local]ASR5000-2#

[local]ASR5000-2#

[local]ASR5000-2# copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.13:22/localdisk/test

Failure: "FAILED because unable to write destination",

copy /flash/test sftp://root:cisco123@10.201.251.13:22/localdisk/test

[local]ASR5000-2#

Während die Servereinstellungen überprüft werden, wurde festgestellt, dass es einen Unterschied zwischen der Einstellung von zwei Servern in der /etc /ssh/sshd_config-Datei gab. Der Arbeitsserver hatte folgende Einstellung:

# Change to yes to enable tunnelled clear text passwords

PasswordAuthentication yes

Wenn dieser Parameter auf "yes" (Ja) geändert und der Dienst mit dem Befehl /etc/init.d/ssh restart neu gestartet wird, können Sie eine Datei erfolgreich mit SFTP übertragen.

[local]ASR5000-1# copy /flash/test2.cfg sftp://root:cisco123@10.201.251.13/localdisk/test2.cfg

Tuesday January 19 08:11:47 PST 2016

Are you sure? [Yes|No]: yes

Tuesday January 19 08:12:15 PST 2016

********************************************************************************

Transferred 33316 bytes in 0.001 seconds (32535.2 KB/sec)

[local]ASR5000-1# copy /flash/test2.cfg sftp://root:cisco123@10.201.251.5/localdisk/test2.cfg

Tuesday January 19 08:13:09 PST 2016

Are you sure? [Yes|No]: yes

Tuesday January 19 08:13:18 PST 2016

********************************************************************************

Transferred 33316 bytes in 0.001 seconds (32535.2 KB/sec)

Zugehörige Informationen

- ASR5500 Systemadministrationsanleitung - Cisco Systems

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems