Inhalt

Einführung

Befehle

Überwachungs-Subscriber (mon sub)

Protokollierungsmonitor

Protokollierungsüberwachung

Überwachungsprotokoll

Aktiv- oder Laufzeitprotokollierung

Subscriber-Befehle

Teilnehmer anzeigen voll

Abonnenten anzeigen (nur hsgw) | nur pgw | Nur ggsn | nur Mio. | Nur sgw | sgsn only) full

Full-Show-Sitzungen zum aktiven Laden

Anzeige von Firewall-Statistiken zum aktiven Laden

Datenrate der Teilnehmer anzeigen [hoch/niedrig]

Debuginfo für Abonnenten anzeigen

Anzeigen von Abonnenten aaa-Konfiguration

Teilnehmeraktivität anzeigen

show active charge flows ip address

Richtlinien für Abonnenten anzeigen

show [mipfen] | mipha = voll

show [mipfen] |mipha]-Zähler

show ppp [voll]

show rp full

l2tp Sitzungen Full anzeigen

show rsvp-Zähler

IMS-Autorisierungssitzungen vollständig anzeigen

Nicht-Subscriber-spezifische Befehle

Ähnliche Diskussionen in der Cisco Support Community

Einführung

Dieser Artikel konzentriert sich auf CLIs, die zur Behebung bestimmter Teilnehmerprobleme verwendet werden können. Unabhängig davon, ob nur eine bekannte oder eine Gruppe von Abonnenten ein Problem oder eine (zunächst) unbekannte Gruppe von Abonnenten hat, es gibt eine Reihe von CLIs, die bei der Identifizierung des Problems helfen können. Verwenden Sie sie in Verbindung mit (nicht abonnentenspezifischen) Statistiken-CLIs im Fehlerbehebungsprozess. Offensichtlich gelten nicht alle diese Befehle für alle Situationen, da einige von ihnen protokollspezifisch sind, während andere allgemein genug sind, um für alle Teilnehmer gelten zu können. Einige gelten für die Benutzerebene (Weiterleitung von Daten zwischen Teilnehmer und Netzwerk), andere für die Anrufsteuerungs-Ebene (Einrichtung des Anrufs), andere für beide.

Beispielausschnitte werden an mehreren Stellen bereitgestellt, um die Punkte deutlich zu machen. Alle IP-Adressen und Identifikationsdaten wurden geändert.

Befehle

Überwachungs-Subscriber (mon sub)

Dies ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Befehle auf der Plattform, und die meiste Zeit wird hier mit der Dokumentation und Erläuterung ihrer Verwendung verbracht. Abhängig von den gewählten Einstellungen können alle Steuerungs-/Signalisierungs- und Nutzlastdaten eines bestimmten Teilnehmers für alle Schnittstellen, Dienste, Protokolle usw. angezeigt werden. Einige Überlegungen beim Ausführen der Ausgabe von Befehlen und Interpretationen sind:

- Wenn nach einer Untersuchung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Problem vermutet wird, aber ein bestimmter Subscriber, der ein Problem hat, noch nicht bekannt ist, kann der Versuch, das Problem durch einen "nächsten Anruf" zu erfassen, der möglicherweise viele Male versucht, dazu führen, dass ein Fehler erkannt wird, wenn das Problem häufig genug auftritt. Wenn das Problem selten ist, ist dieser Ansatz möglicherweise nicht umsetzbar.

- Für bekannte Anruftypen (Closed RP, Open RP, Evolution Data Optimized (EVDO), 1X-EVDO, Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Home Agent (HA), Long Term Evolution (LTE) usw.), insbesondere für solche, die einen niedrigen Prozentsatz des Gesamtvolumens ausmachen, oder für solche, bei denen die Peer Packet Control Function (PCF) oder der Peer L2TP Access Concentrator (LAC) C) ist, wo das Problem vermutlich ist, dann ermöglicht die Menüoption für den Monitorteilnehmer die Qualifizierung des nächsten Anrufs nach solchen Kriterien, wodurch die Trefferrate erheblich erhöht wird. Wenn alle Anrufe auf dem Knoten vom gleichen Typ sind, wird durch diesen Ansatz kein Wert (mit Ausnahme der soeben erwähnten Peer-Adressen-Versionen) hinzugefügt, da dadurch die Möglichkeiten nicht eingeschränkt werden.

- Es gibt verschiedene Stufen von Ausführlichkeit 1 bis 5. Schalten Sie bei Bedarf keine höheren Verbosity ein, da das Lesen der Spur (schnell) erschwert wird. In der Regel ist es ausreichend, den Wert auf Ausführlichkeit 2 (Standard = 1) zu erhöhen.

- Standardmäßig sind die meisten, aber nicht alle Protokolle, die angezeigt werden sollen, standardmäßig aktiviert.

- Neben den tatsächlichen Paketdaten werden manchmal spezielle Kontrollmeldungen angezeigt, die erklären können, welche Aktionen unter den Covers ausgeführt werden - diese Informationen sind oft nützlich. Dazu gehören auch die am Ende eines Anrufs angezeigten Anrufstatistiken. Hier eine Beispielsteuerelementmeldung:

***CONTROL*** 00:25:27:054 Eventid:11813

No LMA address available for APN <apn2> in subscriber profile, PDN connection  failed

- Wenn Enhanced Charging Service (ECS) auf den Gateway-Knoten konfiguriert ist, ermöglicht das Aktivieren von Option 34 (CSS Data) die Anzeige aller Pakete, die an das und vom ECS-Modul gesendet werden. Dies kann bei der Fehlerbehebung von Paketverlusten und Network Address Translation (NAT) hilfreich sein. Hier ist beispielsweise ein ICMP-Paket (Internet Control Message Protocol) für Teilnehmer, das von ECS von der privaten IP-Adresse 10.251.88.68 auf die öffentliche IP-Adresse 209.165.201.1 NAT versendet wird.

<<<<OUTBOUND  23:57:08:943 Eventid:77000(9)

CSS Uplink Output PDU to ACS- slot:2 cpu:17 inst:4369

10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84)

***CONTROL*** 23:57:08:943 Eventid:77202

Rule matched : icmp-pkts for uplink packet of subscriber MSID :

INBOUND>>>>>  23:57:08:943 Eventid:77001(9)

CSS Uplink Input PDU from ACS- slot:3 cpu:34 inst:8738

209.165.201.1 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84)

- Wenn aus der Spur nicht ersichtlich ist, warum der ASR ein bestimmtes Verhalten zeigt, kann die Anzeige der internen Verarbeitung für den Teilnehmer einen Wert haben (die Interpretation dieser Ausgabe, die Statuscomputerinformationen und Ähnliches enthält, ist schwierig, kann aber durch Engineering erfolgen), und so können Protokollierungs-Überwachungs- oder Protokollierungsbefehle in Betracht gezogen werden (wird später besprochen).

- Die angezeigten Zeitstempel sind ziemlich genau, aber da verschiedene Einrichtungen in Echtzeit auf den Bildschirm schreiben, kann nicht eindeutig festgestellt werden, dass die angezeigte Paketreihenfolge die tatsächliche Reihenfolge ist, in der die Pakete verarbeitet werden, die jedoch geschlossen sein wird.

- Auf der Eingangsseite für PDSN- (Packet Data Switching Network)- oder HSGW-Knoten (High Rate Packet Data Serving Gateway) können Sie zur Anzeige aller A11-Nachrichten (falls dies im Fehlerbehebungsszenario wichtig ist, möglicherweise nicht) den Benutzernamen durch MSID (Mobile Station Identification) und nicht durch den Benutzernamen überwachen, da der Benutzername noch nicht bekannt ist (wurde noch nicht angezeigt). am Anfang des Anrufs und kann daher nicht angezeigt werden. Wenn die MSID nicht bekannt ist, nehmen Sie eine erste Spur, die sie aufzeigt, und beginnen Sie dann erneut mit der Überwachung durch diese MSID.

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel, in dem die Überwachung durch MSID näher am Anrufbeginn (A11-Antwort) erfasst wird als am Punkt der MIP-Registrierungsanfrage (Mobile IP) oder bei der Überwachung durch den Benutzernamen Radius-Authentifizierung. Im Fall des Benutzernamens wird der Anruf am FA-Servicepunkt abgefangen, während er im MSID-Monitor früher am PDSN-Servicepunkt abgefangen wird.

[local]PDSN> mon sub msid 111119782577072

----------------------------------------------------------------------

(Switching Trace) - New Incoming Call:

----------------------------------------------------------------------

MSID/IMSI   : 111119782577072             Callid      : 454a2432

IMEI        : n/a                         MSISDN      : n/a

Username    : n/a                         SessionType : unknown(0x00000000)

Status      : Dormant                     Service Name: ORP-1x

Src Context : source

----------------------------------------------------------------------

Wednesday June 17 2015

<<<<OUTBOUND  16:47:57:310 Eventid:29001(3)

A11 Tx PDU, from 10.208.144.30:699 to 10.211.17.206:699 (75)

Message Type: 0x03 (Registration Reply)

Code: 0x00 (Accepted)

Lifetime: 0x0708

[local]PDSN> mon sub user 9782577072@cisco.com

----------------------------------------------------------------------

Incoming Call:

----------------------------------------------------------------------

MSID/IMSI   : 111119782577072             Callid      : 110b36ad

IMEI        : n/a                         MSISDN      : n/a

Username    : 9782577072@cisco.com        SessionType : unknown(0x00000010)

Status      : Dormant                     Service Name: FA_service-1

Src Context : destination

----------------------------------------------------------------------

Wednesday June 17 2015

<<<<OUTBOUND  17:11:53:987 Eventid:23901(6)

RADIUS AUTHENTICATION Tx PDU, from 10.208.148.133:24912 to 198.51.100.1:1645 (401) PDU-dict=custom9

Code: 1 (Access-Request)

Id: 81

Length: 401

Authenticator: CB 94 F3 4B 04 77 9F 4A 7A 44 FA 13 C9 7A 60 3C

Calling-Station-Id = 111119782577072

- Die Aktivierung von Benutzer L3 (19) führt in vielen Szenarien nicht zu mehr Informationen, als sonst erfasst würde, sondern führt zu Duplikaten vieler Pakete.

- Das Einschalten bestimmter Protokolle führt zu doppelten Paketen, z. B. für mobile IP, die zweimal als Point-to-Point Protocol (PPP) und als MIP angezeigt werden.

- Die Ausgabe liest viel besser mit einer nichtproportionalen Schriftart wie Kurier, weil die Spalten perfekt aufreihen, so auch die Analyse mit einer solchen Schriftart.

- Die Ausgabe, die eine bestimmte Schnittstelle durchläuft, sollte mit einer Paketerfassung an dieser Schnittstelle übereinstimmen. Der Unterschied besteht darin, dass die Ausgabe des Monitorteilnehmers eine Teilmenge ist, da nicht jedes einzelne Feld in einem IP-Paket angezeigt wird, da sie nicht unbedingt für die Fehlerbehebung des betreffenden Protokolls relevant ist. Beispielsweise werden die meisten Felder aus IP-Headern nicht angezeigt. Wenn diese Felder erforderlich sind, aktivieren Sie die Option HEX/ASCII.

- Ein Großteil der Ausgabe wird entsprechend des Standards interpretiert. Anstatt also einen tatsächlichen Integer-Wert anzuzeigen, gibt das System eine Textdarstellung des Werts aus. Aktivieren Sie Verbosity 3 und/oder die Hex/ASCII-Dump, um die Rohdaten anzuzeigen.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Ausgabe von Ausführlichkeitsgrad 3 vs. 2, gefolgt von HEX/ASCII für ein gesamtes A11-Paket:

Application Sub Type: 0x01 (Radius)

Radius Attr: Attribute Type: 26 (Vendor-Specific)

Length: 12

Vendor Id: 5535 (ThreeGPP2)

Vendor Type: 40 (3GPP2-Airlink-Record-Type)

Vendor Length: 6

Value: 00 00 00 02             ....

(Active-Start)

Application Sub Type: 0x01 (Radius)

Radius Attr: 3GPP2-Airlink-Record-Type = Active-Start

0x0000   010a 0708 0000 0000 0ad0 901e 0ad0 9158        ...............X

0x0010   d92c 509a 0265 af7e 2715 8881 ecba aed8        .,P..e.~'.......

0x0020   0000 0001 0006 0811 1111 4290 4988 6126        ..........B.I.a&

0x0030   0000 d800 0015 9f01 011a 0c00 0015 9f28        ...............(

0x0040   0600 0000 021a 0c00 0015 9f29 06ec baae        ...........)....

0x0050   d81a 0c00 0015 9f2a 0600 0000 011a 1600        .......*........

0x0060   0015 9f74 1041 3030 3030 3034 4444 3045        ...t.A000004DD0E

0x0070   4535 331a 1400 0015 9f0a 0e30 3031 3230        E53........00120

0x0080   3030 3330 3131 341a 0c00 0015 9f0b 0600        0030114.........

0x0090   0000 001a 0c00 0015 9f0c 0600 0000 001a        ................

0x00a0   0c00 0015 9f0d 0600 0000 001a 0c00 0015        ................

0x00b0   9f10 0600 0000 211a 0c00 0015 9f11 0600        ......!.........

0x00c0   0000 001a 0c00 0015 9f12 0600 0000 001a        ................

0x00d0   0c00 0015 9f13 0600 0000 001a 0c00 0015        ................

0x00e0   9f14 0600 0000 001a 0c00 0015 9f15 0600        ................

0x00f0   0000 001a 0c00 0015 9f32 0600 0000 001a        .........2......

0x0100   0c00 0015 9f27 0600 0000 0020 1400 0001        .....'..........

0x0110   00b3 c5f0 257e 8e93 c719 1b79 3ef9 30be        ....%~.....y>.0.

0x0120   07

- Nicht alle fragmentierten Pakete werden angezeigt, da die Netzwerkprozessoreinheit (NPU) aus der Leitung empfangene Fragmente zusammenführt, bevor sie diese an den Sessmgr-Prozess überträgt, der Anrufe verarbeitet und von dem Monitor-Subscriber ausgegeben wird. Entsprechend wird für die ausgehende Richtung keine Fragmentierung durch die NPU angezeigt.

- In einem Chassis mit Combo Foreign Agent (FA)/HA wird die Ausgabe nur aus einer der Benutzersitzungen angezeigt. Wenn z. B. die RADIUS-Authentifizierung auf der FA angezeigt wird, wird sie nicht im HA-Teil des Anrufs angezeigt. Verwenden Sie in diesen Situationen, falls möglich, das Überwachungsprotokoll, um die spezifischen Protokolle zu erfassen.

- Wenn Probleme zwischen Knoten (z. B. FA und HA) behoben werden, sollten Sie eine Spur auf beiden Chassis erstellen, wenn sich das Problem über beide Chassis erstreckt, oder wenn dies dazu beitragen könnte, einige Möglichkeiten zu eliminieren.

Hier wird beispielsweise dasselbe Paket von der FA an die HA gesendet:

PDSN/FA:

<<<<OUTBOUND  23:57:08:941 Eventid:27001(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Tx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 255, id 0, len 104)

HA:

INBOUND>>>>>  23:57:08:943 Eventid:27000(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Rx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 251, id 0, len 104)

- Pakete, die von der Ausgangs-Schnittstelle des Packet Data Network (PDN) gesendet und empfangen werden (dies beinhaltet z. B. nicht den Ausgang eines FA, da der Ausgang ein FA-HA-IP-Tunnel ist), werden NICHT nach der Architektur des Systems angezeigt, in der KEINE Pakete auf nicht getunnelten Schnittstellen angezeigt werden. Wenn ein Paket eingeht und dann eine Antwort an den Eingang gesendet wird, impliziert dies, dass das Paket es an sein Ziel und zurück gesendet hat (einschließlich, wenn das Ziel das Chassis selbst war). Aber wenn keine Antwort an den Eingang geschickt wird und es erwartet wurde, dann muss bestimmt werden, ob es den Ausgang geschickt wird, um die ASR als Täter zu beseitigen, und wenn ja, war eine Antwort je am Ausgang? Das gilt tatsächlich für beide Richtungen. Paket-Sniffer an den entsprechenden Eingangs- oder Ausgangsschnittstellen und an anderen Punkten im Transportnetzwerk, einschließlich Protokollierung an verschiedenen Punkten im Transport, einschließlich der Terminierungspunkte (Benutzergeräte oder Netzwerk-/Internetserver), können bei der Ermittlung der Ursache für die Nichtreaktion hilfreich sein.

Dies ist eine ICMP-Anforderung und -Antwort auf eine FA und HA, bei der das Paket nur auf der Eingangs- (FA-HA-Tunnel)-Seite der HA angezeigt wird, jedoch sowohl auf der Eingangs- als auch auf der Ausgangs-Seite der FA, da beide Schnittstellen getunnelt sind. Beachten Sie, dass das einzige Feld, das zwischen FA und HA geändert wird, der TTL-Wert (Time to Live) ist, der über Netzwerkknoten übertragen wird:

INBOUND>>>>>  23:57:08:941 Eventid:25000(0)

PPP Rx PDU (85)

IP 85: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 63, id 13840, len 84)

<<<<OUTBOUND  23:57:08:941 Eventid:27001(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Tx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 255, id 0, len 104)

INBOUND>>>>>  23:57:08:943 Eventid:27000(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Rx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 251, id 0, len 104)

<<<<OUTBOUND  23:57:09:029 Eventid:27001(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Tx PDU

203.0.113.2 > 203.0.113.1: 192.0.2.1 > 10.251.88.68: icmp: echo reply (ttl 42, id 27830, len 84) (ttl 255, id 0, len 104)

Monday May 18 2015

INBOUND>>>>>  23:57:09:030 Eventid:27000(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Rx PDU

203.0.113.2 > 203.0.113.1: 192.0.2.1 > 10.251.88.68: icmp: echo reply (ttl 42, id 27830, len 84) (ttl 251, id 0, len 104)

Monday May 18 2015

<<<<OUTBOUND  23:57:09:030 Eventid:25001(0)

PPP Tx PDU (88)

IP 88: 192.0.2.1 > 10.251.88.68: icmp: echo reply (ttl 41, id 27830, len 84)

* Auf den ASR-Schnittstellen, auf die Kunden zugreifen können, gibt es keinen integrierten Paket-Sniffer. TAC bietet jedoch in diesem Bereich einige Funktionen, die vom Protokoll abhängig sind (Benutzerdaten können nicht als "nomatter" erfasst werden, was).

Berücksichtigen Sie bei der Analyse der MON-Unterausgabe Folgendes:

- fehlen Pakete, die voraussichtlich sichtbar sind (d. h. Antworten von außerhalb des Chassis oder Anforderungen vom Chassis oder weitergeleitete Pakete vom Chassis).

- Können Pakete in umgekehrter Richtung gesehen werden, als eine Fehlerbehebung durchgeführt wird (um zu bestätigen, dass mindestens eine Richtung funktioniert)?

- Pakete werden in erwarteten Intervallen in Echtzeit und/oder gemäß spezifizierten/konfigurierten Timer-Werten gesendet/empfangen

- Pakete werden in der erwarteten Reihenfolge gemäß dem Protokoll gesendet/empfangen (siehe Vorbehalt weiter oben zur Bestellung).

- sind die verschiedenen Felder in Paketen, die die richtigen/erwarteten Werte enthalten (Portnummern, IP-Adressen usw.).

- bei TCP/IP die Verbindung ordnungsgemäß eingerichtet und abgebrochen wird. Die Identifikation der von mon sub verwendeten TCP-Flags schließt S (SYN) ein. gefolgt von "Online annehmen" (Bestätigung), "S" gefolgt von "Akck später on line" (SYN-Bestätigung), "P" (Push), "R" (Reset), "F" (FIN)

- tritt das Problem durchgängig oder zufällig auf

- gibt es irgendein Muster in Bezug auf den Anrufsteuerungstyp des Teilnehmers, die Teilnehmer-ID (Benutzername, msid, imsi usw.), den privaten oder NAT-IP-Pool oder -Adressbereich, die UDP/TCP-Portnummern, die Adresse des Netzwerkservers (Endpunkt), die Art des Benutzerdatenverkehrs (HTTP, SMS, FTP, UDP usw.) und die Node-Adressen des Peer-Anrufs (z. FA, HA, PCF, Policy & Charging Rules Function (PCRF), Serving Gateway (SGW), Diameter-Server usw. usw. Lassen Sie keinen Stein unverdreht.

- Vertrautheit mit Regeln und benutzerdefiniertem Protokollverhalten, das der Service Provider eingeführt hat und das veröffentlicht bzw. nicht enthüllt werden kann - Fragen stellen!!

Protokollierungsmonitor

Dies ist eigentlich ein globaler Konfigurationsbefehl im Vergleich zu einem Runtime-Executive-Befehl zur Überwachung bestimmter Benutzer. Die Verwendung dieses Befehls hat zwei Vorteile:

- Es ist nicht erforderlich, eine CLI-Sitzung offen zu halten, da alle Ausgaben in Protokollen gespeichert werden.

- Es speichert automatisch Debug-Level-Protokolle für alle Einrichtungen des Abonnenten, einschließlich der Ausgabe, die normalerweise mit dem Monitorteilnehmer angezeigt wird. Obwohl die Fehlerbehebung viel mehr ist, als möglicherweise erforderlich ist, werden keine Informationen verpasst, und es ist nicht störend für das System, da das Einschalten der Protokollierung oder des Überwachungsprotokolls für verschiedene Einrichtungen wäre (da dies Informationen für alle Teilnehmer abrufen würde, die die überwachten Einrichtungen nutzen).

- Die Ausgabe ist möglicherweise nicht so einfach/schnell lesbar wie die Ausgabe durch den Monitorteilnehmer.  In der Regel müssten TAC und/oder Engineering das Ergebnis interpretieren.

- Um die Details der Protokollmeldungen zu erfassen, die vom Monitorabonnenten erfasst werden (der Protokollmonitor speichert nur die ersten Zeilen einer Protokollmeldung), führen Sie entweder eine Überwachungs-Subscriber-Sitzung gleichzeitig aus und verweisen später auf die Ausgabe, wenn die Ausgabe des Protokollüberwachungsgeräts analysiert wird, ODER aktivieren Sie die vollständige Ereignisverbosity für die Protokollierung (globaler Konfigurationsbefehl "logging event-ausführliche"). Letzteres erfordert später keine zusätzlichen Arbeiten, da die gesamte Ausgabe bereits zusammenhängend und vollständig ist.

Protokollierungsüberwachung

Anders als bei der Protokollierung wird bei diesem Ansatz der exec-Modus-Zugriff verwendet. Gleichzeitig muss das Gerät jedoch bereits angeschlossen sein. Dies ist hilfreich, um Benutzerdaten (und/oder weitere Anrufsteuerungsereignisse nach dem Ausführungspunkt des Befehls) zu beheben, im Gegensatz zur Anrufeinrichtung, da der Anruf bereits eingerichtet werden muss, damit dies funktioniert (ansonsten ist die Meldung "Keine Anrufe entsprechen den angegebenen Kriterien" und es wird nichts erreicht). Ähnlich wie beim Protokollierungsmonitor zeigt "show logs" alle erfassten Daten an.

Überwachungsprotokoll

Mit diesem Befehl wird der gesamte Protokollaustausch auf einem Chassis für die angegebenen Protokolle (Anrufsteuerung, Datenebene) überwacht. Die Ausgabe ähnelt der des Monitorteilnehmers.

- Dies sollte nur der letzte Ausweg auf einem Produktions-Chassis sein, da das Protokoll und das Paketvolumen für das Protokoll die potenzielle Last verursachen.

- Zur Ausführung Administrator-CLI-Zugriff erforderlich

- Um die Ausgabe für einen bestimmten Abonnenten abzurufen, müsste sie gefiltert werden, indem Art von Informationen wie Benutzername/MSID, Anruf usw. identifiziert werden.

Aktiv- oder Laufzeitprotokollierung

Diese erfasst die Ausgabe für angegebene Einrichtungen auf angegebener Ebene (Bereich von Fehler bis Debugging).

- Es gibt dieselben Probleme wie beim Überwachungsprotokoll hinsichtlich Systemlast und Filterung der Teilnehmerausgabe.

- Wird wahrscheinlich je nach Wunsch nach Einrichtungen, Debugging-Level und Rücklaufzeit einen Syslog-Server ausführen/konfigurieren oder wenn Daten überschrieben werden, wenn versucht wird, im Chassis abzurufen.

Subscriber-Befehle

Für alle unten stehenden Subscriber-Befehle sind nicht nur die Informationen für einen bestimmten Subscriber verfügbar, sondern die Trefferliste kann durch eine beliebige Anzahl von Kriterien auf eine Gruppe von Teilnehmern beschränkt werden, z. B. Anrufsteuerungsdienst, mit dem sie verbunden sind (PDSN, FA, HA, L2TP Network Server (LNS), ECS, LTE usw.) oder eine Einheit, die mit (PCF, FA, HA, LAC, NS, SGW usw.), Packet Switching Card (PSC), die mit einer verbundenen, verbundenen oder nicht genutzten Zeit oder der verbleibenden Sitzungszeit verbunden ist (größer/kleiner als), die Menge der empfangenen oder gesendeten Daten (größer/kleiner als), der zugeordnete IP-Poolname, inaktive/inaktive Daten usw. oder sogar verschiedene Kombinationen dieser und vieler anderer Parameter. Die Online-Hilfe zu nutzen, um die Möglichkeiten aufzulisten und dann mit ihnen zu experimentieren, ist eine großartige Art zu lernen.

Wie bereits erwähnt, muss nicht immer der jeweilige Abonnent zur Nachverfolgung bekannt sein. Wenn man die Kategorie kennt, in die die Abonnenten fallen, kann man eine Liste der Abonnenten in der Kategorie abrufen, von der man weiter eingrenzen/analysieren und bestimmte Abonnenten für die Analyse auswählen kann. Siehe CLI Auto-Fix-Hilfe für "Abonnenten anzeigen".

Wenn es an der Zeit ist, einen bestimmten Abonnenten auszuwählen, ist eine Qualifizierung mit einem der Stichwörter wie Benutzername, International Mobile Subscriber Identity (IMSI), MSID, Mobile Station ISDN (MSISDN) usw. erforderlich.

Teilnehmer anzeigen voll

Dies ist wahrscheinlich der Befehl Nummer 1, der für jeden Abonnenten existiert und erfasst werden sollte. Es enthält eine TON mit Informationen für den angegebenen Teilnehmer und kann sehr nützlich sein, um Probleme mit Teilnehmern zu beheben. Obwohl es hier nicht möglich ist, alle Felder zu besprechen, werden einige Felder häufig überprüft und häufiger als andere referenziert. Allerdings variiert jedes Szenario je nach dem, was gerade bearbeitet wird. Folgende Punkte sollten Sie beachten:

- Einige Felder sind je nach Anruftechnologie nicht relevant. Beispiel: - Die Domain Named Server (DNS)-Adresse einer HA ist nicht relevant, da der DNS von PDSN/FA ausgegeben wird.

- Dormancy hat nur auf dem Zugriffsknoten Bedeutung und ist immer auf dem Gateway aktiv eingestellt

- Einige Felder können mehrfach aufgeführt werden.

- Einige Felder weisen möglicherweise auf einen Wert hin, tatsächlich wird jedoch ein anderer Wert verwendet. Wenn beispielsweise Verbindungsprobleme mit dem primären Server auftreten, kann sich der verwendete RADIUS-Server ändern.

- Für LTE und andere wird eine Ausgabe pro angeschlossenem Träger pro Teilnehmer angezeigt. Wenn beispielsweise ein Teilnehmer mit drei APNs (Application Point Names) verbunden ist, bei denen ein APN zwei Träger hat, gibt es vier separate Ausgaben, eine nach der anderen.

- Die verschiedenen Felder sollten mit der Ausgabe anderer CLIs, einschließlich der Konfiguration, korreliert werden können.

Zu den interessanten Feldern für PDSN/FA-Knotentypen (Access Node(s)) und HA (HA ist ein Gateway-Typ von Knoten), die auch hauptsächlich für alle Anruftypen gelten, gehören:

- Status: Ruhezustands oder Aktiv.

- Zugriffstyp/Technologie - Technologie auf der Eingangsseite des Anrufs

- Netzwerktyp - Technologie am Ausgang des Anrufs

- Benutzername, MSID, IP-Adresse, NAT-IP-Adresse - Möglichkeiten zum Identifizieren des Teilnehmers.

Hinweis: msid ist nicht immer falsch. Auf einem PGW ist es beispielsweise IMSI.

- Callid: Die 8 Hexadezimalziffern-ID dient zur Verfolgung aller Aktivitäten für jede Sitzung. Für jede APN auf einem Packet Data Network Gateway (PGW) oder einer Multimedia Management Entity (MME) ist ein eindeutiger Callid vorhanden.

- Sessmgr-Instanz - sessmgr-Instanz, die die Sitzung behandelt (Show task resources will listet die Sessmgrs auf)

- Karte/CPU - PSC oder Datenverarbeitungskarte (DPC), auf der sich die Sitzung befindet

- PCF, HA, FA, DNS-Adressen usw. - selbsterklärend

- vernetzte Zeit - wenn der Anruf verbunden ist

- Dauer des Anrufs: Die Dauer der Verbindung.

Hinweis: Wenn der Subscriber geroamt hat, kann es zwischen FA und HA anders sein, da der neue FA-Knoten die Gesamtlebensdauer des ursprünglichen Anrufs nicht kennt.

- Leerlaufzeit - wie lange Benutzerdaten (Kontrollpakete werden nicht gezählt) nicht ausgetauscht wurden

- Verbleibende Sitzungszeit - wie lange die Sitzung dauern kann, bevor sie beendet wird (Steuerung durch hartcodierte Konfiguration, Rückgabe in Authentifizierung und/oder Aushandlung zwischen Knoten)

- MIP FA/MIP HA - verschiedene Werte für die MIP-Sitzung

- Eingabe-Pkte/Byte - Anzahl der Benutzerpakete/Byte, die vom Teilnehmer über die Eingangsseite empfangen wurden

- Ausgabepakete/Byte - Anzahl der Benutzerpakete/Byte, die über die Eingangsseite an den Abonnenten gesendet werden.

Hinweise:

- Diese Zähler gelten für die Eingangsseite. Auf der Ausgangsseite gibt es keine Zähler!!

- Es sollte eine enge Korrelation zwischen diesen Zählern und den Paketen geben, die an/von ECS gesendet werden, aber es kann sein, dass es keine genaue Entsprechung gibt.

- Drop-/Output-Pkte-Pakete - beachten Sie, dass Pakete außerhalb des ECS (z. B. Multicast-Pakete) tatsächlich verworfen oder von einer Zugriffskontrollliste (ACL) im Kontext verworfen werden (gehen Sie also nicht davon aus, dass alle Paketverluste im ECS liegen).

Gateway-Knoten:

- ip pool name (Name des IP-Pools): IP-Pool, aus dem die IP-Adresse abgerufen wird. Relevant nur für Anrufendpunkte (Gateway), da andere Knoten (z. B. PDSN) nicht den Poolnamen kennen können, sondern nur die Adresse.

- ECS-Regel - Regelebase im ACS (Active Charging Service) mit Regeln für Teilnehmerpakete

- NAT-IP-Adresse - öffentlich routbare IP-Adresse, die die Teilnehmer privat zugewiesene IP-Adresse mit NAT verbindet

- NAT-Bereich - Gruppierung der zugeordneten NAT-IP-Pools, die im ECS-Dienst verwendet werden

- (On-Demand) - Legt fest, ob die NAT-Adresse dauerhaft oder vorübergehend dem Teilnehmer zugewiesen wird (pro Pool-Konfiguration)

- (NAT-IP-Poolname) - NAT-Poolname

- Nexthop-IP-Adresse - nächste Hop-Adresse des IP-Pools, an die Pakete weitergeleitet werden sollen

- Zugewiesene NAT-Port-Chunks - Anzahl der verfügbaren und verwendeten Ports und Bereich dieser Ports für NAT-ing mit NAT-IP

- CSS-Informationen für Downlink/Uplink-CSS-Informationen - Zählt für Uplink- (Eingabe) und Downlink- (Ausgabe)-Anweisungen für Pakete, die vom ECS-Dienst verarbeitet werden

Im Folgenden finden Sie eine abgekürzte Ausgabe (einige "weniger wichtige" Felder wurden entfernt) für "show sub full", die für denselben Teilnehmer auf einem PDSN und einer HA gleichzeitig erfasst wird. Dadurch wird die Korrelation der Ausgabe zwischen den beiden Feldern, einschließlich der Paketanzahl, erleichtert.

PDSN> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:56:20 UTC 2015

Username: 9782577072@cisco.com       Status: Dormant

Access Type: pdsn-mobile-ip        Network Type: Mobile-IP

Access Tech: CDMA 1xRTT           Access Network Peer ID: n/a

callid: 3ee822d2                   msid: 111119782577072

Card/Cpu: 15/0                     Sessmgr Instance: 212

state: Connected                   PCF address: 10.211.17.207

connect time: Mon May 18 23:45:54 2015 call duration: 00h10m35s

idle time: 00h02m30s               idle time left: 02h02m30s

session time left: 23h44m25s       ip address: 10.251.88.68

Primary DNS Address: 209.165.200.225

Secondary DNS Address: 209.165.200.226

home-agent:  203.0.113.2

fa-service name: FA9  (context destination)

source context: source       destination context: destination

AAA context: source                AAA domain: cisco.com

AAA start count: 1                 AAA stop count: 0

AAA interim count(RADIUS+GTPP): 0  Acct-session-id: 69A9CDEB

AAA RADIUS group: aaa-cisco.com

RADIUS Auth Server IP: 198.51.100.1

RADIUS Acct Server IP: 198.51.100.1

NAS IP Address: 10.208.148.133

MIPFA Session:                  Care-of-Address: 203.0.113.1

Home-Address: 10.251.88.68     HA-Address: 203.0.113.2

Lifetime: 02h00m00s              Remaining Life: 01h49m25s

Revocation Negotiated: yes Revocation I Bit Negotiated: Yes

input pkts: 254                       output pkts: 229

input bytes: 24088                    output bytes: 129012

input pkts dropped: 0                  output pkts dropped: 0

dormancy total: 11                  handoff total: 0

Num Auxiliary A10s:1

PCF Address     SR_ID

10.211.17.207      1

[local]HA> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:56:14 UTC 2015

Username: 9782577072@cisco.com           Status: Online/Active

Access Type: ha-mobile-ip              Network Type: IP

Access Tech: Other                     Access Network Peer ID: n/a

callid: 4a6ae475                       msid: n/a

Card/Cpu: 2/0                          Sessmgr Instance: 329

state: Connected                       FA address: 66.174.112.72

connect time: Mon May 18 23:45:54 2015 call duration: 00h10m28s

idle time: 00h02m23s                idle time left:  n/a

session time left: 23h49m32s

ip address: 10.251.88.68

ip pool name: MIP_Private

ha-service name: HA1

source context: HA                     destination context: XGWout

Acct-session-id: A414F3F6

RADIUS Auth Server IP: 198.51.100.1    RADIUS Acct Server IP: n/a

NAS IP Address: 10.208.148.135         Nexthop IP Address: 209.165.200.230

active input acl: ECS_ACL              active output acl: ECS_ACL

ECS Rulebase: 201                      Firewall-and-Nat Policy: MIP

Nat Realm: MIP_NAT_Int       Nat ip address: 170.200.132.0   (on-demand) (MIP_NAT_Int04)

Nexthop ip address: 209.165.200.230

Nat port chunks allocated[start - end]: (1 chunk) [6464 - 6495]

Max NAT port chunks used: 1

HA binding care-of-addr(s): 203.0.113.1

MIPHA binding 1:  Care-of-Address: 203.0.113.1

FA Address/Port: 203.0.113.1/434

Home-Address: 10.251.88.68           HA-Address: 203.0.113.2

Lifetime: 02h00m00s                  Remaining Life: 01h49m32s

Revocation Negotiated: Yes           Revocation I Bit Negotiated: Yes

MN-HA-Key-Present: TRUE              MN-HA-SPI:300

FA-HA-Key-Present: TRUE              FA-HA-SPI:8832

Proxy DNS Intercept List: ROAMINGDNS

Downlink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL

downlink pkts to svc: 229          downlink pkts from svc: 229

Uplink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL

uplink pkts to svc: 254            uplink pkts from svc: 252

input pkts: 254                                 output pkts: 229

input bytes: 24088                              output bytes: 129012

Auf der Grundlage des folgenden ICMP-Austauschs von Anfragen/Antworten-Paketen zwischen FA und HA-Knoten (es gab tatsächlich 4 ICMP-Datenaustausch, nur einer hier gezeigt) werden die folgenden Paket-/Bytezahlen angezeigt, die von "show sub full" nachverfolgt werden:

[local]PDSN> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:56:20 UTC 2015

input pkts: 254                      output pkts: 229

input bytes: 24088                   output bytes: 129012

input pkts dropped: 0                output pkts dropped: 0

[local]PDSN> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:57:25 UTC 2015

input pkts: 258                      output pkts: 233

input bytes: 24424                   output bytes: 129348

INBOUND>>>>>  23:57:08:943 Eventid:27000(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Rx PDU

203.0.113.1 > 203.0.113.2: 10.251.88.68 > 192.0.2.1: icmp: echo request (ttl 62, id 13840, len 84) (ttl 251, id 0, len 104)

<<<<OUTBOUND  23:57:09:029 Eventid:27001(0)

MIP-TUNNEL (IPv4-IPv4) Tx PDU

203.0.113.2 > 203.0.113.1: 192.0.2.1 > 10.251.88.68: icmp: echo reply (ttl 42, id 27830, len 84) (ttl 255, id 0, len 104)

[local]HA> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:56:14 UTC 2015

Downlink CSS Information

downlink pkts to svc: 229        downlink pkts from svc: 229

Uplink CSS Information

uplink pkts to svc: 254          uplink pkts from svc: 252

input pkts: 254                  output pkts: 229

input bytes: 24088               output bytes: 129012

[local]HA> show sub full username 9782577072@cisco.com

Monday May 18 23:57:34 UTC 2015

Downlink CSS Information

downlink pkts to svc: 233        downlink pkts from svc: 233

Uplink CSS Information

uplink pkts to svc: 258          uplink pkts from svc: 256

input pkts: 258                   output pkts: 233

input bytes: 24424                output bytes: 129348

Der folgende Beispielausschnitt gilt für einen VoLTE-Anruf (Voice over LTE). Das Dolmetschen kann kompliziert sein, da zwei Teilnehmer aufgeführt sind und die Unterscheidung zwischen ihnen nicht eindeutig ist.

- Der erste aufgeführte Träger ist der Standard-IP Multimedia System (IMS)-Träger, der zweite der dedizierte (VoLTE)-Träger, beide Teil desselben APN.

- Die Konto-Sitzungs-ID: ist ein Differenzierungsmerkmal.

- Die Eingabe-/Ausgabe-Pkte/Bytes sind zwischen den beiden Trägern unterschiedlich, und da der dedizierte Träger viele weitere (Sprach-) Pakete sendet, könnte man davon ausgehen, dass der Subscriber mit der höheren Anzahl der dedizierte Träger wäre, zwischenzeitlich ... Die Paketzählung zu/von ECS ist für beide gleich (der vom Standardträger verwendete Betrag).

- Die Zeitanzeige für die Verbindung zeigt für beide die Standardverbindungszeit für den Träger an, obwohl die dedizierte Verbindung zu einem späteren Zeitpunkt hergestellt wurde.

- Die Möglichkeit, für PGW-Anrufe nützlichere und genauere, weniger komplizierte Informationen zu erhalten, besteht in der Verwendung von "show pgw only full" (nur pgw anzeigen) (wird später besprochen).

[local]PGW> show sub full imsi 300420060496012

Monday September 16 21:50:07 UTC 2013

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org Status: Online/Active

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    Access Network Peer ID: n/a

callid: 22075719                       msid: 300420060496012

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

state: Connected                       SGW Address: 203.0.113.3

connect time: Mon Sep 16 21:44:28 2013 call duration: 00h05m42s

idle time: 00h00m00s                   idle time left: 02h05m00s

session time left: 08759h54m

long duration time left:  n/a          long duration action:  n/a

always on: Disabled

ip address: 2001:db8::1

ip pool name: ims61-03

source context: XGWin                  destination context: XGWout

...

AAA context: XGWin                     AAA domain: XGWin

...

Acct-session-id: 42AE2B922619E10F

...

active input acl: n/a                  active output acl: n/a

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: PGW

...

P-CSCF address :

Primary:  2001:db8::fd

Secondary:  2001:db8::fe

Tertiary:   n/a

...

Downlink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL_V6

(Active Charging Optimized Mode)

downlink pkts to svc: 658          downlink pkts from svc: 658

Uplink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL_V6

(Active Charging Optimized Mode)

uplink pkts to svc: 675            uplink pkts from svc: 675

Collapsed cscf subscribers: none

input pkts: 29                             output pkts: 45

input bytes: 10578                         output bytes: 10763

input bytes dropped: 0                     output bytes dropped: 0

input pkts dropped: 0                      output pkts dropped: 0

...

pk rate from user(bps): 1375               pk rate to user(bps): 1699

ave rate from user(bps): 458               ave rate to user(bps): 566

sust rate from user(bps): 456              sust rate to user(bps): 564

pk rate from user(pps): 0                  pk rate to user(pps): 1

...

CAE Server Address:

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org Status: Online/Active

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    Access Network Peer ID: n/a

callid: 22075719                       msid: 300420060496012

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

state: Connected                       SGW Address: 203.0.113.3

connect time: Mon Sep 16 21:44:28 2013 call duration: 00h05m42s

idle time: 00h00m00s                   idle time left: 02h05m00s

session time left: 08759h54m

long duration time left:  n/a          long duration action:  n/a

always on: Disabled

ip address: 2001:db8::1

ip pool name: ims61-03

source context: XGWin                  destination context: XGWout

...

AAA context: XGWin                     AAA domain: XGWin

AAA start count: 0                     AAA stop count: 0

AAA interim count(RADIUS+GTPP): 0

Acct-session-id: 42AE2B922619E18D

...

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: PGW

P-CSCF address :

Primary:  2001:db8::fd

Secondary:  2001:db8::fe

Tertiary:   n/a

...

Downlink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL_V6

(Active Charging Optimized Mode)

downlink pkts to svc: 658          downlink pkts from svc: 658

Uplink CSS Information

Service/ACL Names: /ECS_ACL_V6

(Active Charging Optimized Mode)

uplink pkts to svc: 675            uplink pkts from svc: 675

Collapsed cscf subscribers: none

input pkts: 643                            output pkts: 617

input bytes: 58421                         output bytes: 55925

...

pk rate from user(bps): 1375               pk rate to user(bps): 1699

ave rate from user(bps): 458               ave rate to user(bps): 566

sust rate from user(bps): 456              sust rate to user(bps): 564

pk rate from user(pps): 0                  pk rate to user(pps): 1

Abonnenten anzeigen (nur hsgw) | nur pgw | Nur ggsn | nur Mio. | Nur sgw | sgsn only) full

Einige von ihnen verfügen über sehr nützliche Informationen, die speziell auf den Anruftyp zugeschnitten sind, als normale "show subscribed"-Informationen (dies ist allgemeiner, wenn viele Felder für alle Anruftypen gelten, obwohl einige Felder noch für bestimmte Anruftypen spezifisch sind).

- Im Fall von "hsgw-only" und "ggsn-only" gibt es keinen Unterschied in der Ausgabe im Vergleich zu "show sub full", außer dass der Qualifizierer die Trefferliste automatisch auf Anrufe des angegebenen Typs beschränkt.

- MSISDN listet die Telefonnummer des Geräts effektiv auf.

- Feldname IMSI wird explizit und korrekt aufgeführt

- Beachten Sie, dass Träger desselben APN denselben Callid haben.

- Trägertyp und Träger-ID - Unterscheiden zwischen den verschiedenen Trägern

- QCI - Quality of Service Identifier (Bereich von 1 bis 9). In diesem Fall ist QCI 1 für Sprache und QCI 5 für IMS-Steuerung.

- c-teid, u-teid - Endpunkt-IDs für die Kontroll- und Benutzerebene sind erforderlich, um zu bestimmen, welcher Träger Datenpakete mit

- S5/S8/S2b-APN, SGi-APN - Die APN des Inhabers

- Eingabe-/Ausgabe-Pkte - Die Paketanzahl gilt für den Träger selbst.

- MBR/GBR Uplink/Downlink - Maximale und garantierte Bitrate in beide Richtungen. Beachten Sie 38.000 Bit/s für VoLTE, was etwa der Bitrate für die VoLTE-Codecs entspricht.

Der folgende Beispielausschnitt gilt für den gleichen VoLTE-Anruf (Voice over LTE, VoLTE), der oben mit "show sub full" gezeigt wurde und ungefähr zur gleichen Zeit aufgenommen wurde (siehe Zeitstempel), sodass bei Interesse nützliche Vergleiche der Ausgabe angestellt werden können. Es umfasst auch die Internet-APN, die damals ebenfalls verbunden war:

[local]PGW> show sub pgw-only full imsi 300420060496012

Monday September 16 21:50:25 UTC 2013

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Subscriber Type : Home

Status          : Online/Active

State           : Connected

Connect Time    : Mon Sep 16 21:44:28 2013

Idle time       : 00h00m00s

MS TimeZone     : +5:00        Daylight Saving Time: +1 hour

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    pgw-service-name: PGW1

Callid: 22075719                       IMSI: 300420060496012

Protocol Username:                     MSISDN: 19126757869

Interface Type: S5S8GTP

Emergency Bearer Type: N/A

S6b Auth Status: Enabled

Acct-session-id (C1): 42AE2B922619E10F

ThreeGPP2-correlation-id (C2): 3939BA30 / h0WKcCZS

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

Bearer Type: Default                   Bearer-Id: 5

Bearer State: Active

IP allocation type: N/A

IPv6 allocation type: local pool

IP address: 2001:db8::1

Framed Routes: N/A                              Framed Routes Source: N/A

ULI:

TAI-ID:

MCC: 300  MNC: 420

TAC: 0x8504

ECGI-ID:

MCC: 300 MNC: 420

ECI: 0x207b201

Accounting mode: None                  APN Selection Mode: Subscribed

MEI: 9900015028325700                  Serving Nw: MCC=300, MNC=420

Charging id: 639230223                 Charging chars: normal

Source context: XGWin                  Destination context: XGWout

S5/S8/S2b-APN: IMSAPN

SGi-APN:   IMSAPN

APN-OI:    mnc420.mcc300.gprs

IMS Auth Service : IMS-GX

active input ipv4 acl:                 active output ipv4 acl:

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: PGW

Bearer QoS:

QCI: 5

ARP: 0x069

PCI: 1 (Disabled)

PL : 10

PVI: 1 (Disabled)

MBR Uplink(bps): 0                    MBR Downlink(bps): 0

GBR Uplink(bps): 0                    GBR Downlink(bps): 0

P-CSCF address :

1:  2001:db8::fd

2:  2001:db8::fe

3:   NA

Access Point MAC Address:  N/A

pgw c-teid: [0x8d11c073] 2366750835    pgw u-teid: [0xc20d0073] 3255631987

sgw c-teid: [0x00160880] 1443968       sgw u-teid: [0x00160885] 1443973

ePDG c-teid: N/A                       ePDG u-teid: N/A

pgw c-addr: 203.0.113.4                pgw u-addr: 203.0.113.4

2001:db8::1f

sgw c-addr: 203.0.113.3                sgw u-addr: 203.0.113.3

ePDG c-addr: N/A                       ePDG u-addr: N/A

Downlink APN AMBR:        600 Kbps    Uplink APN AMBR:        600 Kbps

input pkts: 29                         output pkts: 45

input bytes: 10578                     output bytes: 10763

input bytes dropped: 0                 output bytes dropped: 0

input pkts dropped: 0                  output pkts dropped: 0

...

pk rate from user(bps): 27699          pk rate to user(bps): 24879

ave rate from user(bps): 9691          ave rate to user(bps): 8859

sust rate from user(bps): 9720         sust rate to user(bps): 8885

pk rate from user(pps): 37             pk rate to user(pps): 34

ave rate from user(pps): 12            ave rate to user(pps): 11

sust rate from user(pps): 12           sust rate to user(pps): 11

link online/active percent: 100

...

CAE Server Address:

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Subscriber Type : Home

Status          : Online/Active

State           : Connected

Connect Time    : Mon Sep 16 21:49:53 2013

Idle time       : 00h00m00s

MS TimeZone     : +5:00        Daylight Saving Time: +1 hour

Access Type: gtp-pdn-type-ipv6         Network Type: IPv6

Access Tech: eUTRAN                    pgw-service-name: PGW1

Callid: 22075719                       IMSI: 300420060496012

Protocol Username:                     MSISDN: 19126757869

Interface Type: S5S8GTP

Emergency Bearer Type: N/A

S6b Auth Status: Enabled

Acct-session-id (C1): 42AE2B922619E18D

ThreeGPP2-correlation-id (C2): 3939BA30 / h0WKcCZS

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

Bearer Type: Dedicated                 Bearer-Id: 7

Bearer State: Active

IP allocation type: N/A

IPv6 allocation type: local pool

IP address: 2001:db8::1

Framed Routes: N/A                              Framed Routes Source: N/A

ULI:

TAI-ID:

MCC: 300  MNC: 420

TAC: 0x8504

ECGI-ID:

MCC: 300 MNC: 420

ECI: 0x207b201

Accounting mode: None                  APN Selection Mode: Subscribed

MEI: 9900015028325700                  Serving Nw: MCC=300, MNC=420

Charging id: 639230349                 Charging chars: normal

Source context: XGWin                  Destination context: XGWout

S5/S8/S2b-APN: IMSAPN

SGi-APN:   IMSAPN

APN-OI:    mnc420.mcc300.gprs

IMS Auth Service : IMS-GX

active input ipv4 acl:                 active output ipv4 acl:

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: PGW

Bearer QoS:

QCI: 1

ARP: 0x06d

PCI: 1 (Disabled)

PL : 11

PVI: 1 (Disabled)

MBR Uplink(bps): 38000                MBR Downlink(bps): 38000

GBR Uplink(bps): 38000                GBR Downlink(bps): 38000

P-CSCF address :

1:  2001:db8::fd

2:  2001:db8::fe

3:   NA

Access Point MAC Address:  N/A

pgw c-teid: [0x8d11c073] 2366750835    pgw u-teid: [0xc1f20073] 3253862515

sgw c-teid: [0x00160880] 1443968       sgw u-teid: [0x00160887] 1443975

ePDG c-teid: N/A                       ePDG u-teid: N/A

pgw c-addr: 203.0.113.4                pgw u-addr: 203.0.113.4

2001:db8::1f

sgw c-addr: 203.0.113.3                sgw u-addr: 203.0.113.3

ePDG c-addr: N/A                       ePDG u-addr: N/A

Downlink APN AMBR:        600 Kbps    Uplink APN AMBR:        600 Kbps

input pkts: 1640                          output pkts: 1614

input bytes: 149478                       output bytes: 146930

input bytes dropped: 0                    output bytes dropped: 0

input pkts dropped: 0                     output pkts dropped: 0

...

pk rate from user(bps): 27699             pk rate to user(bps): 24879

ave rate from user(bps): 9691             ave rate to user(bps): 8859

sust rate from user(bps): 9720            sust rate to user(bps): 8885

pk rate from user(pps): 37                pk rate to user(pps): 34

ave rate from user(pps): 12               ave rate to user(pps): 11

sust rate from user(pps): 12              sust rate to user(pps): 11

CAE Server Address:

Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Subscriber Type : Home

Status          : Online/Active

State           : Connected

Connect Time    : Mon Sep 16 21:44:33 2013

Idle time       : 00h02m04s

MS TimeZone     : +5:00        Daylight Saving Time: +1 hour

Access Type: gtp-pdn-type-ipv4-ipv6    Network Type: IPV4+IPv6

Access Tech: eUTRAN                    pgw-service-name: PGW1

Callid: 2207571f                       IMSI: 300420060496012

Protocol Username:                     MSISDN: 19126757869

Interface Type: S5S8GTP

Emergency Bearer Type: N/A

S6b Auth Status: Enabled

Acct-session-id (C1): 42AE2B922619E115

ThreeGPP2-correlation-id (C2): 3939BA36 / h0WKfBYt

Card/Cpu: 7/1                          Sessmgr Instance: 115

Bearer Type: Default                   Bearer-Id: 6

Bearer State: Active

IP allocation type: local pool

IPv6 allocation type: local pool

IP address: 2001:db8::2, 10.174.230.156

Framed Routes: N/A                              Framed Routes Source: N/A

ULI:

TAI-ID:

MCC: 300 MNC: 420

TAC: 0x8504

ECGI-ID:

MCC: 300 MNC: 420

ECI: 0x207b201

Accounting mode: None                  APN Selection Mode: Subscribed

MEI: 9900015028325700                  Serving Nw: MCC=300, MNC=420

Charging id: 639230229                 Charging chars: normal

Source context: XGWin                  Destination context: XGWout

S5/S8/S2b-APN: INTERNET

SGi-APN:   INTERNET

APN-OI:    mnc420.mcc300.gprs

IMS Auth Service : IMS-GX

active input ipv4 acl: ECS_ACL_V4      active output ipv4 acl: ECS_ACL_V4

active input ipv6 acl: ECS_ACL_V6      active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6

ECS Rulebase: OCS

Bearer QoS:

QCI: 9

ARP: 0x069

PCI: 1 (Disabled)

PL : 10

PVI: 1 (Disabled)

MBR Uplink(bps): 0                    MBR Downlink(bps): 0

GBR Uplink(bps): 0                    GBR Downlink(bps): 0

P-CSCF address :

1:   NA

2:   NA

3:   NA

Access Point MAC Address:  N/A

pgw c-teid: [0x8c298073] 2351530099    pgw u-teid: [0xc20b8073] 3255533683

sgw c-teid: [0x31580880] 827852928     sgw u-teid: [0x31580886] 827852934

ePDG c-teid: N/A                       ePDG u-teid: N/A

pgw c-addr: 203.0.113.4                pgw u-addr: 203.0.113.4

2001:db8::1f

sgw c-addr: 203.0.113.3                sgw u-addr: 203.0.113.3

ePDG c-addr: N/A                       ePDG u-addr: N/A

Downlink APN AMBR:      75000 Kbps    Uplink APN AMBR:      75000 Kbps

input pkts: 21                                  output pkts: 23

input bytes: 2687                               output bytes: 6457

input bytes dropped: 0                          output bytes dropped: 0

input pkts dropped: 0                           output pkts dropped: 0

...

CAE Server Address:

Total subscribers matching specified criteria: 3

Full-Show-Sitzungen zum aktiven Laden

Dies ist wahrscheinlich der zweitwichtigste Subscriber-Befehl hinter "show sub full", noch wichtiger auf den Gateways, wenn es darum geht, ECS-bezogene Probleme wie Paketverluste, Online-Abrechnung, IMS (PCRF)-Autorisierung zu beheben.

- Uplink- und Downlink-Pakete und Byte müssen mit den Berichten übereinstimmen, die in "show sub pgw only" an/von ECS gesendet wurden.

- Beachten Sie die verschiedenen Felder, die verworfene Pakete verfolgen.

- Dynamic-Rule-Name-Einträge sind Regeln, die von der PCRF-Instanz bei der anfänglichen und laufenden PCRF-Interaktion über GX-Interaktion zurückgegeben werden. Die Paketzähler, die mit der Regel übereinstimmen, werden zusammen mit ihren Definitionen aufgeführt.

- Für die Abrechnung von Regeldefinitionen (in diesem Beispiel ist dies der dedizierte VoLTE-Träger) werden auch Kontingent, Nutzung und Zeit aufgeführt.

Um konsistent zu sein, gilt der folgende Beispielausschnitt für den gleichen VoLTE-Anruf (Voice over LTE, VoLTE), der mit "show sub full" und "show sub pgw-only full" oben gezeigt wird, etwa zur gleichen Zeit (siehe Timestamp), sodass bei Interesse nützliche Vergleiche der Ausgabe angestellt werden können.

- Zusätzlich zeigt sich die Internet-APN, die Online-Gebührendaten erfasst

- Regel 0_0 gilt für die Sprachdaten (Realtime Transport Protocol (RTP)) und 0_1 für das Realtime Control Protocol (RCP). Dieses Protokoll dient dazu, die Qualität der Verbindung und Sprache über diese Verbindung mit der Zeit zu kommunizieren. Zum Zeitpunkt der Ausführung dieser CLI wurden keine Pakete über den RCP-Träger übertragen.

[local]PGW> show active-charging sessions full imsi 300420060496012

Monday September 16 21:50:18 UTC 2013

Session-ID:             115:12023212  Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Callid:                     22075719  IMSI/MSID:          300420060496012

MSISDN:                                                       19126757869

ACSMgr Instance:                 115  ACSMgr Card/Cpu:                7/1

SessMgr Instance:                                                     115

Client-IP:                                                     2001:db8::

NAS-IP:                                                           0.0.0.0

Access-NAS-IP(FA):

NAS-PORT:                         0   NSAPI:                            5

Acct-Session-ID:                                                 393A43B1

NAS-ID:                                                               n/a

Access-NAS-ID(FA):                                                    n/a

3GPP2-BSID:                                                           n/a

Access-Correlation-ID(FA):                                            n/a

3GPP2-Correlation-ID:                                                 n/a

MEID:                                                                 n/a

Carrier-ID:                      n/a  ESN:                            n/a

Uplink Bytes:                  10778  Downlink Bytes:               10411

Uplink Packets:                   32  Downlink Packets:                41

Injected Uplink Bytes:             0  Injected Downlink Bytes:          0

Injected Uplink Packets:           0  Injected Downlink Packets:        0

Buffered Uplink Packets:           0  Buffered Downlink Packets:        0

Buffered Uplink Bytes:             0  Buffered Downlink Bytes:          0

Uplink Packets in Buffer:          0  Uplink Bytes in Buffer:           0

Downlink Packets in Buffer:        0  Downlink Bytes in Buffer:         0

Buff Over-limit Uplink Pkts:       0  Buff Over-limit Uplink Bytes:     0

Buff Over-limit Downlink Pkts:     0  Buff Over-limit Downlink Bytes:   0

Processed Uplink Packets:          0  Processed Downlink Packets:       0

Dropped Uplink Packets:            0  Dropped Downlink Packets:         0

Uplink Out of Order Packets:       0  Downlink Out of Order Packets:    0

Dyn FUI Redirected Flows:          0  Dyn FUI Discarded Pkts:           0

ITC Terminated Flows:              0  ITC Redirected Flows:             0

ITC Dropped Packets:               0  ITC ToS Remarked Packets:         0

ITC Dropped Upl Pkts:              0  ITC Dropped Dnl Pkts:             0

ITC Dropped Upl Bytes:             0  ITC Dropped Dnl Bytes:            0

Flow action Terminated Flows:                                           0

PP Flow action Terminated Flows:                                        0

CC Dropped Uplink Packets:         0  CC Dropped Uplink Bytes:          0

CC Dropped Downlink Packets:       0  CC Dropped Downlink Bytes:        0

NRUPC Req Made:                    1  NRUPC Req Success:                1

NRUPC Req Failed:                  0  NRUPC Req Time Out:               0

Dynamic Rule Limiting: Enabled

Bearer Bandwidth Limiting: Enabled

Uplink MBR (bps):                  0  Downlink MBR (bps):               0

Uplink GBR (bps):                  0  Downlink GBR (bps):               0

Uplink Burst (bytes):              0  Downlink Burst (bytes):           0

Dropped Uplink Pkts:               0  Dropped Downlink Pkts:            0

Dropped Uplink Bytes:              0  Dropped Downlink Bytes:           0

Current Readdressed Sessions:                                           0

Total Readdressed Uplink Pkts:                                          0

Total Readdressed Uplink Bytes:                                         0

Total Readdressed Downlink Pkts:                                        0

Total Readdressed Downlink Bytes:                                       0

Total Readdressing Failure Packets:                                     0

Non Syn Flow:                    0  Duplicate Key:                    0

Dropped Pkts:                    0

Creation Time:                      Monday September 16 21:44:28 GMT 2013

Last Pkt Time:                      Monday September 16 21:50:20 GMT 2013

Duration:                                                     00h:05m:52s

Active Charging Service name:                                         LTE

Rule Base name:                                                       PGW

URL-Redir First-Request-Only:                                         n/a

Bandwidth Policy:                                                     n/a

FW-and-NAT Policy:                                                    n/a

NAT Policy NAT44:                                            Not-required

NAT Policy NAT64:                                            Not-required

TPO Policy:                                                           n/a

CF Policy ID:                                                         n/a

Old CF Policy ID:                                                     n/a

Dynamic Charging:                                                 Enabled

Dynamic Chrg Msg Received:         3  Rule Definitions Received:        3

Installs Received:                 3  Removes Received:                 0

Installs Succeeded:                3  Installs Failed:                  0

Removes Succeeded:                 0  Removes Failed:                   0

Uplink Dynamic Rule Packets:      32  Uplink Dynamic Rule Bytes:    10778

Downlink Dynamic Rule Packets:    41  Downlink Dynamic Rule Bytes:  10411

Dynamic Charging Packet Drop statistics:

PCC Rule BW Limit Upl Pkts:        0  PCC Rule BW Limit Dnl Pkts:       0

PCC Rule BW Limit Upl Bytes:       0  PCC Rule BW Limit Dnl Bytes:      0

PCC Rule Gating Upl Pkts:          0  PCC Rule Gating Dnl Pkts:         0

PCC Rule Gating Upl Bytes:         0  PCC Rule Gating Dnl Bytes:        0

RuleMatch Fail Upl Pkts:           0  RuleMatch Fail Dnl Pkts:          0

RuleMatch Fail Upl Bytes:          0  RuleMatch Fail Dnl Bytes:         0

Credit-Control:                                                       Off

Event-Triggers:

QoS Renegotiate Up:                0  QoS Renegotiate Dn:               0

TCP Proxy Flows Requests:          0  TCP Proxy Flows Request Success:  0

Disable TCP Proxy Flows Requests:  0  Disable TCP Proxy Flows Success:  0

Current TCP Proxy Flows:           0  Total TCP Proxy Flows:            0

TCP-proxy reset for non-SYN flows:                                      0

Current IP Flows:                  0  Current ICMP Flows:               0

Current IPv6 Flows:                2  Current ICMPv6 Flows:             0

Current TCP Flows:                 1  Current UDP Flows:                1

Current HTTP Flows:                0  Current HTTPS Flows:              0

Current FTP Flows:                 0  Current POP3 Flows:               0

Current SMTP Flows:                0  Current SIP Flows:                1

Current RTSP Flows:                0  Current RTP Flows:                0

Current RTCP Flows:                0  Current IMAP Flows:               0

Current WSP-CO Flows:              0  Current WSP-CL Flows:             0

Current MMS Flows:                 0  Current DNS Flows:                0

Current PPTP-GRE Flows:            0  Current PPTP Flows:               0

Current P2P Flows:                 0  Current H323 Flows:               0

Current TFTP Flows:                0

Current UNKNOWN Flows:             1

Max (L3) Flows:                    6

Max Flows Timestamp:                Monday September 16 21:44:39 GMT 2013

CAE-Readdressing:

GET Requests redirected:                                                0

POST Requests redirected:                                               0

Other Requests redirected:                                              0

HTTP Responses redirected:                                              0

Requests having xheader inserted:                                       0

Total Uplink Bytes:                                                     0

Total Uplink Packets:                                                   0

Total Downlink Bytes:                                                   0

Total Downlink Packets:                                                 0

Total request charging action hit:                                      0

Total response charging action hit:                                     0

Total Charging action hit - Req. Readdr.:                               0

Total Charging action hit - Resp. Readdr.:                              0

CAE Readdressing Err. Conditions:

Total connection failed to video server:                                0

Skipped Req. Readdr. - pipelined req:                                   0

Skipped Req. Readdr. - persistent case:                                 0

Skipped Req. Readdr. - zero copied buf:                                 0

Skipped Req. Readdr. - buf limit exceed:                                0

Req. Readdr. - Socket Mig. failed:                                      0

Skipped Flow. - pipelined req.:                                         0

Skipped Resp. Readdr. - pipelined req:                                  0

Skipped Resp. Readdr. - persistent case:                                0

Skipped Resp. Readdr. - partial resp hdr:                               0

Skipped Resp. Readdr. - zero copied buf:                                0

Skipped Resp. Readdr. - buf limit exceed:                               0

Resp. Readdr. - Socket Mig. failed:                                     0

Total load balancer failed:                                             0

Total MVG xheader insertion failed:                                     0

Rulebase configuration missing:                                         0

Transrating:

Total Transrated Video Connections:                                     0

Total GZIP'd Video Connections:                                         0

Total MP4 Video Connections:                                            0

Total FLV Video Connections:                                            0

Transrated Sorenson H263 Connections:                                   0

Transrated H264 Connections:                                            0

Failed Sorenson H263 Connections:                                       0

Failed H264 Connections:                                                0

Failed Video Codec not supported                                        0

Total Input Video Data Bytes:                                           0

SH263 Input Video Data Bytes:                                           0

H264 Input Video Data Bytes:                                            0

GZIP Input Video Data Bytes:                                            0

Total Output Video Data Bytes:                                          0

SH263 Output Video Data Bytes:                                          0

H264 Output Video Data Bytes:                                           0

GZIP Output Video Data Bytes:                                           0

Average Input Video Bit Rate:                                           0

SH263 Input Video Bit Rate:                                             0

H264 Input Video Bit Rate:                                              0

Average Output Video Bit Rate:                                          0

SH263 Output Video Bit Rate:                                            0

H264 Output Video Bit Rate:                                             0

Average Bit Rate Reduction:                                             0

SH263 Bit Rate Reduction:                                               0

H264 Bit Rate Reduction:                                                0

TCP-Proxy Session Stats:                                               n/a

WiMAX Hotlining Status:                                               n/a

Link Monitoring Average Throughput:                0 kbps

Link Monitoring Average RTT:                       0 ms

Charging Updates:                                                     n/a

Dynamic Charging Rule Definition Statistics:

Dynamic-Rule-Name     Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

IMSDefault                   41      10411         32      10778         73

Total Dynamic Rules:             1

Total Predefined Rules:          0

Total Firewall Predefined Rules: 0

Charging-Updates Statistics:         n/a

Dynamic Charging Rule Definition(s) Configured:

Name                 Prior Content-Id Chrg-Type Rule Parameters

-------------------- ----- ---------- --------- ---------------------------

IMSDefault   950        100   Offline Gate Status:      Allow All

QoS Class Identifier:     5

ARP Priority Level:      10

Reporting Level: Rating Grp

Metering Method:   Duration

Uplink MBR:        75000000

Downlink MBR:      75000000

Filter 1:

Direction:           Uplink

Dst Addr  ::/0

Filter 2:

Direction:         Downlink

Src Addr  ::/0

Predefined Rules Enabled List: n/a

Predefined Firewall Rules Enabled List: n/a

Session-ID:             115:12023218  Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Callid:                     2207571f  IMSI/MSID:          300420060496012

MSISDN:                                                       19126757869

ACSMgr Instance:                 115  ACSMgr Card/Cpu:                7/1

SessMgr Instance:                                                     115

Client-IP:                                      2001:db8::,10.174.230.156

NAS-IP:                                                           0.0.0.0

Access-NAS-IP(FA):

NAS-PORT:                         0   NSAPI:                            6

Acct-Session-ID:                                                 393A43B7

NAS-ID:                                                               n/a

Access-NAS-ID(FA):                                                    n/a

3GPP2-BSID:                                                           n/a

Access-Correlation-ID(FA):                                            n/a

3GPP2-Correlation-ID:                                                 n/a

MEID:                                                                 n/a

Carrier-ID:                      n/a  ESN:                            n/a

Uplink Bytes:                   2887  Downlink Bytes:                6105

Uplink Packets:                   24  Downlink Packets:                19

Injected Uplink Bytes:             0  Injected Downlink Bytes:          0

Injected Uplink Packets:           0  Injected Downlink Packets:        0

Buffered Uplink Packets:           0  Buffered Downlink Packets:        0

Buffered Uplink Bytes:             0  Buffered Downlink Bytes:          0

Uplink Packets in Buffer:          0  Uplink Bytes in Buffer:           0

Downlink Packets in Buffer:        0  Downlink Bytes in Buffer:         0

Buff Over-limit Uplink Pkts:       0  Buff Over-limit Uplink Bytes:     0

Buff Over-limit Downlink Pkts:     0  Buff Over-limit Downlink Bytes:   0

Processed Uplink Packets:          0  Processed Downlink Packets:       0

Dropped Uplink Packets:            0  Dropped Downlink Packets:         0

Uplink Out of Order Packets:       0  Downlink Out of Order Packets:    0

Dyn FUI Redirected Flows:          0  Dyn FUI Discarded Pkts:           0

ITC Terminated Flows:              0  ITC Redirected Flows:             0

ITC Dropped Packets:               0  ITC ToS Remarked Packets:         0

ITC Dropped Upl Pkts:              0  ITC Dropped Dnl Pkts:             0

ITC Dropped Upl Bytes:             0  ITC Dropped Dnl Bytes:            0

Flow action Terminated Flows:                                           0

PP Flow action Terminated Flows:                                        0

CC Dropped Uplink Packets:         0  CC Dropped Uplink Bytes:          0

CC Dropped Downlink Packets:       0  CC Dropped Downlink Bytes:        0

NRUPC Req Made:                    1  NRUPC Req Success:                1

NRUPC Req Failed:                  0  NRUPC Req Time Out:               0

Dynamic Rule Limiting: Enabled

Bearer Bandwidth Limiting: Enabled

Uplink MBR (bps):                  0  Downlink MBR (bps):               0

Uplink GBR (bps):                  0  Downlink GBR (bps):               0

Uplink Burst (bytes):              0  Downlink Burst (bytes):           0

Dropped Uplink Pkts:               0  Dropped Downlink Pkts:            0

Dropped Uplink Bytes:              0  Dropped Downlink Bytes:           0

Current Readdressed Sessions:                                           0

Total Readdressed Uplink Pkts:                                          0

Total Readdressed Uplink Bytes:                                         0

Total Readdressed Downlink Pkts:                                        0

Total Readdressed Downlink Bytes:                                       0

Total Readdressing Failure Packets:                                     0

Non Syn Flow:                    0  Duplicate Key:                    0

Dropped Pkts:                    0

Creation Time:                      Monday September 16 21:44:33 GMT 2013

Last Pkt Time:                      Monday September 16 21:48:33 GMT 2013

Duration:                                                     00h:05m:47s

Active Charging Service name:                                         LTE

Rule Base name:                                                       OCS

URL-Redir First-Request-Only:                                         n/a

Bandwidth Policy:                                                     n/a

FW-and-NAT Policy:                                              NATPOLICY

NAT Policy NAT44:                                                Required

NAT Policy NAT64:                                            Not-required

TPO Policy:                                                           n/a

CF Policy ID:                                                         n/a

Old CF Policy ID:                                                     n/a

Dynamic Charging:                                                 Enabled

Dynamic Chrg Msg Received:         1  Rule Definitions Received:        1

Installs Received:                 3  Removes Received:                 0

Installs Succeeded:                3  Installs Failed:                  0

Removes Succeeded:                 0  Removes Failed:                   0

Uplink Dynamic Rule Packets:      22  Uplink Dynamic Rule Bytes:     2763

Downlink Dynamic Rule Packets:    17  Downlink Dynamic Rule Bytes:   5879

Dynamic Charging Packet Drop statistics:

PCC Rule BW Limit Upl Pkts:        0  PCC Rule BW Limit Dnl Pkts:       0

PCC Rule BW Limit Upl Bytes:       0  PCC Rule BW Limit Dnl Bytes:      0

PCC Rule Gating Upl Pkts:          0  PCC Rule Gating Dnl Pkts:         0

PCC Rule Gating Upl Bytes:         0  PCC Rule Gating Dnl Bytes:        0

RuleMatch Fail Upl Pkts:           0  RuleMatch Fail Dnl Pkts:          0

RuleMatch Fail Upl Bytes:          0  RuleMatch Fail Dnl Bytes:         0

Credit-Control:                                                        On

CC Peer:                                                     PHLARTRMAS03

CC Group:                                                         DCCA-GY

CC Mode:                                                         DIAMETER

CC Failure Handling:                                    Retry & Terminate

CC Session Failover:                                              Enabled

CCR-I Server Unreachable Handling:                               Continue

CCR-U Server Unreachable Handling:                               Continue

Total CCR-U                                                             0

Current Server Unreachable State:                                     n/a

Interim Volume in Bytes (used / allotted):                 na/   na

Interim Time in Seconds (used / allotted):                 na/   na

Server Retries (attempted / configured):                   na/   na

QoS Renegotiate Up:                0  QoS Renegotiate Dn:               0

TCP Proxy Flows Requests:          0  TCP Proxy Flows Request Success:  0

Disable TCP Proxy Flows Requests:  0  Disable TCP Proxy Flows Success:  0

Current TCP Proxy Flows:           0  Total TCP Proxy Flows:            0

TCP-proxy reset for non-SYN flows:                                      0

Current IP Flows:                  0  Current ICMP Flows:               0

Current IPv6 Flows:                1  Current ICMPv6 Flows:             0

Current TCP Flows:                 1  Current UDP Flows:                0

Current HTTP Flows:                0  Current HTTPS Flows:              0

Current FTP Flows:                 0  Current POP3 Flows:               0

Current SMTP Flows:                0  Current SIP Flows:                0

Current RTSP Flows:                0  Current RTP Flows:                0

Current RTCP Flows:                0  Current IMAP Flows:               0

Current WSP-CO Flows:              0  Current WSP-CL Flows:             0

Current MMS Flows:                 0  Current DNS Flows:                0

Current PPTP-GRE Flows:            0  Current PPTP Flows:               0

Current P2P Flows:                 0  Current H323 Flows:               0

Current TFTP Flows:                0

Current UNKNOWN Flows:             1

Max (L3) Flows:                    6

Max Flows Timestamp:                Monday September 16 21:44:40 GMT 2013

...

Charging Updates:                                                     n/a

Rating-Group:                 3300

Service-Identifier:            0

State:                  Charging

Checkpoint State:        Current

Pending Update:               No

Last Answer:            0h05m47s

Validity-Time:             42853

Volume Threshold:      255852544

Quota         Usage   Total Usage

------------------ ------------- ------------- -------------

CC-Time:                       -           347           347

CC-Total-Octets:       524288000          8992          8992

CC-Input-Octets:               -          2887          2887

CC-Output-Octets:              -          6105          6105

CC-Service-Specific-Units:     -            36            36

Quota-Consumption-Time:        -             -

Quota-Hold-Time:               -             -

Quota-Validity-Time:       43200           347

Ruledef Name          Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

HandleDNS3300                 2        226          2        124          4

Firewall-Ruledef Name Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

int_apn_src                   2        226          2        124          4

Dynamic Charging Rule Definition Statistics:

Dynamic-Rule-Name     Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

RTRRule3300                  17       5879         22       2763         36

Total Dynamic Rules:             1

Total Predefined Rules:          2

Total Firewall Predefined Rules: 0

Charging-Updates Statistics:         n/a

Dynamic Charging Rule Definition(s) Configured:

Name                 Prior Content-Id Chrg-Type Rule Parameters

-------------------- ----- ---------- --------- ---------------------------

RTRRule3300   950       3300      Both Gate Status:      Allow All

QoS Class Identifier:     9

ARP Priority Level:      10

Reporting Level: Rating Grp

Metering Method: Durn + Vol

Uplink MBR:        75000000

Downlink MBR:      75000000

Filter 1:

Direction:           Uplink

Dst Addr  0.0.0.0/0

Filter 2:

Direction:         Downlink

Src Addr  0.0.0.0/0

Filter 3:

Direction:           Uplink

Dst Addr  ::/0

Filter 4:

Direction:         Downlink

Src Addr  ::/0

Predefined Rules Enabled List:

HandleTCP3300

HandleDNS3300

Predefined Firewall Rules Enabled List: n/a

Session-ID:             115:12023409  Username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

Callid:                     22075719  IMSI/MSID:          300420060496012

MSISDN:                                                       19126757869

ACSMgr Instance:                 115  ACSMgr Card/Cpu:                7/1

SessMgr Instance:                                                     115

Client-IP:                                                     2001:db8::

NAS-IP:                                                           0.0.0.0

Access-NAS-IP(FA):

NAS-PORT:                         0   NSAPI:                            7

Acct-Session-ID:                                                 393A43B1

NAS-ID:                                                               n/a

Access-NAS-ID(FA):                                                    n/a

3GPP2-BSID:                                                           n/a

Access-Correlation-ID(FA):                                            n/a

3GPP2-Correlation-ID:                                                 n/a

MEID:                                                                 n/a

Carrier-ID:                      n/a  ESN:                            n/a

Uplink Bytes:                  94041  Downlink Bytes:               83406

Uplink Packets:                 1033  Downlink Packets:               922

...

Dynamic Rule Limiting: Enabled

Bearer Bandwidth Limiting: Enabled

Uplink MBR (bps):              38000  Downlink MBR (bps):           38000

Uplink GBR (bps):              38000  Downlink GBR (bps):           38000

Uplink Burst (bytes):           9500  Downlink Burst (bytes):        9500

Dropped Uplink Pkts:               0  Dropped Downlink Pkts:            0

Dropped Uplink Bytes:              0  Dropped Downlink Bytes:           0

Current Readdressed Sessions:                                           0

Total Readdressed Uplink Pkts:                                          0

Total Readdressed Uplink Bytes:                                         0

Total Readdressed Downlink Pkts:                                        0

Total Readdressed Downlink Bytes:                                       0

Total Readdressing Failure Packets:                                     0

Non Syn Flow:                    0  Duplicate Key:                    0

Dropped Pkts:                    0

Creation Time:                      Monday September 16 21:44:28 GMT 2013

Last Pkt Time:                      Monday September 16 21:50:20 GMT 2013

Duration:                                                     00h:05m:52s

Active Charging Service name:                                         LTE

Rule Base name:                                                       PGW

URL-Redir First-Request-Only:                                         n/a

Bandwidth Policy:                                                     n/a

FW-and-NAT Policy:                                                    n/a

NAT Policy NAT44:                                            Not-required

NAT Policy NAT64:                                            Not-required

TPO Policy:                                                           n/a

CF Policy ID:                                                         n/a

Old CF Policy ID:                                                     n/a

Dynamic Charging:                                                 Enabled

Dynamic Chrg Msg Received:         0  Rule Definitions Received:        0

Installs Received:                 0  Removes Received:                 0

Installs Succeeded:                0  Installs Failed:                  0

Removes Succeeded:                 0  Removes Failed:                   0

Uplink Dynamic Rule Packets:    1033  Uplink Dynamic Rule Bytes:    94041

Downlink Dynamic Rule Packets:   922  Downlink Dynamic Rule Bytes:  83406

Dynamic Charging Packet Drop statistics:

PCC Rule BW Limit Upl Pkts:        0  PCC Rule BW Limit Dnl Pkts:       0

PCC Rule BW Limit Upl Bytes:       0  PCC Rule BW Limit Dnl Bytes:      0

PCC Rule Gating Upl Pkts:          0  PCC Rule Gating Dnl Pkts:         0

PCC Rule Gating Upl Bytes:         0  PCC Rule Gating Dnl Bytes:        0

RuleMatch Fail Upl Pkts:           0  RuleMatch Fail Dnl Pkts:          0

RuleMatch Fail Upl Bytes:          0  RuleMatch Fail Dnl Bytes:         0

Credit-Control:                                                       Off

Event-Triggers:

QoS Renegotiate Up:                0  QoS Renegotiate Dn:               0

TCP Proxy Flows Requests:          0  TCP Proxy Flows Request Success:  0

Disable TCP Proxy Flows Requests:  0  Disable TCP Proxy Flows Success:  0

Current TCP Proxy Flows:           0  Total TCP Proxy Flows:            0

TCP-proxy reset for non-SYN flows:                                      0

Current IP Flows:                  0  Current ICMP Flows:               0

Current IPv6 Flows:                1  Current ICMPv6 Flows:             0

Current TCP Flows:                 0  Current UDP Flows:                1

Current HTTP Flows:                0  Current HTTPS Flows:              0

Current FTP Flows:                 0  Current POP3 Flows:               0

Current SMTP Flows:                0  Current SIP Flows:                0

Current RTSP Flows:                0  Current RTP Flows:                0

Current RTCP Flows:                0  Current IMAP Flows:               0

Current WSP-CO Flows:              0  Current WSP-CL Flows:             0

Current MMS Flows:                 0  Current DNS Flows:                0

Current PPTP-GRE Flows:            0  Current PPTP Flows:               0

Current P2P Flows:                 0  Current H323 Flows:               0

Current TFTP Flows:                0

Current UNKNOWN Flows:             1

Max (L3) Flows:                    0

Max Flows Timestamp:                                                  n/a

...

Charging Updates:                                                     n/a

No Charging ruledef(s) match the specified criteria

No Firewall ruledef(s) match the specified criteria

Dynamic Charging Rule Definition Statistics:

Dynamic-Rule-Name     Pkts-Down Bytes-Down    Pkts-Up   Bytes-Up       Hits

-------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

0_0                         922      83406       1033      94041       1955

Total Dynamic Rules:             2

Total Predefined Rules:          0

Total Firewall Predefined Rules: 0

Charging-Updates Statistics:         n/a

Dynamic Charging Rule Definition(s) Configured:

Name                 Prior Content-Id Chrg-Type Rule Parameters

-------------------- ----- ---------- --------- ---------------------------

0_0   400        102   Offline Gate Status:      Allow All

QoS Class Identifier:     1

ARP Priority Level:      11

Reporting Level: Rating Grp

Metering Method:   Duration

Uplink MBR:           38000

Downlink MBR:         38000

Uplink GBR:           38000

Downlink GBR:         38000

Filter 1:

Direction:           Uplink

Protocol:               UDP

Src Addr  2001:db8::12/128

Dst Addr  2001:db8::13/128

Dst Port  59536

Filter 2:

Direction:         Downlink

Protocol:               UDP

Src Addr  2001:db8::13/128

Dst Addr  2001:db8::12/128

Dst Port  53626

0_1   401        102   Offline Gate Status:      Allow All

QoS Class Identifier:     1

ARP Priority Level:      11

Reporting Level: Rating Grp

Metering Method:   Duration

Uplink MBR:               0

Downlink MBR:             0

Uplink GBR:               0

Downlink GBR:             0

Filter 1:

Direction:           Uplink

Protocol:               UDP

Src Addr  2001:db8::12/128

Dst Addr  2001:db8::13/128

Dst Port  59537

Filter 2:

Direction:         Downlink

Protocol:               UDP

Src Addr  2001:db8::13/128

Dst Addr  2001:db8::12/128

Dst Port  53627

Predefined Rules Enabled List: n/a

Predefined Firewall Rules Enabled List: n/a

Total acs sessions matching specified criteria: 3

Anzeige von Firewall-Statistiken zum aktiven Laden

Dies ist die kleine Schwester von "show active-charge sessions full" und könnte weitere Informationen über den Grund für Paketverluste bereitstellen.

[XGWout]PGW> show active-charging firewall statistics callid 0000513a

Thursday June 18 17:01:20 UTC 2015

Firewall Statistics for Callid 0000513a in Context: XGWout.

Data Stats:

Total Packets Received:                                                     8745

Total Bytes Received:                                                    5296353

Total Packets Sent:                                                         8704

Total Bytes Sent:                                                        5291193

Total Packets (NAT64 Translation):                                             0

Total Bytes Reduced (NAT64 Translation):                                       0

Total Packets Injected:                                                        0

Total Bytes Injected:                                                          0

Uplink Packets Dropped:                                                       37

Uplink Bytes Dropped:                                                       5000

Downlink Packets Dropped:                                                      4

Downlink Bytes Dropped:                                                      160

Total Malformed Packets:                                                       0

Total DOS Attacks:                                                             0

Total Flows Processed by Firewall:                                             0

Total NAT Flows Processed by Firewall:                                       171

Total NAT44 Flows Processed by Firewall:                                     171

Total NAT64 Flows Processed by Firewall:                                       0

Total Bypass-NAT Flows Processed by Firewall:                                  0

Total Bypass-NAT44 Flows Processed by Firewall:                                0

Total Bypass-NAT64 Flows Processed by Firewall:                                0

Current Flows Processed by Firewall:                                           0

Current NAT Flows Processed by Firewall:                                       1

Current NAT44 Flows Processed by Firewall:                                     1

Current NAT64 Flows Processed by Firewall:                                     0

Current Bypass-NAT Flows Processed by Firewall:                                0

Current Bypass-NAT44 Flows Processed by Firewall:                              0

Current Bypass-NAT64 Flows Processed by Firewall:                              0

Datenrate der Teilnehmer anzeigen [hoch/niedrig]

Erfassung von Datenraten/Durchsatz für einen Teilnehmer oder eine Gruppe von Abonnenten

- Dies ist besonders nützlich, wenn Sie sich für eine Gruppe von Abonnenten bewerben, bei denen im Vergleich zu normalen oder anderen Gruppen Datenprobleme in eine oder beide Richtungen bestehen - d. h. Abonnenten in einem bestimmten IP-Pool, bei dem Probleme auftreten.

Die folgende Ausgabe gilt für denselben VoLTE-Teilnehmer, der gleichzeitig mit den vorherigen Befehlen ausgeführt wurde.

[local]PGW> show sub data-rate high callid 22075719

Monday September 16 21:51:07 UTC 2013

Total Subscribers       : 1

Active                  : 1             Dormant                 : 0

peak rate from user(bps): 27699         peak rate to user(bps)  : 24879

ave rate from user(bps) : 16663         ave rate to user(bps)   : 16433

sust rate from user(bps): 16692         sust rate to user(bps)  : 16459

peak rate from user(pps): 37            peak rate to user(pps)  : 34

ave rate from user(pps) : 22            ave rate to user(pps)   : 22

sust rate from user(pps): 22            sust rate to user(pps)  : 22

Debuginfo für Abonnenten anzeigen

Dieser Befehl enthält hauptsächlich Informationen, die für TAC oder Engineering bei der Unterstützung des Kunden hilfreich sein könnten, obwohl es Informationen gibt, die der neugierige Kunde vielleicht interessant findet.

Hier wird dasselbe VoLTE-Beispiel verwendet:

[local]PGW> show sub debug-info msid 300420060496012

Monday September 16 21:50:51 UTC 2013

username: 0300420060496012@nai.epc.mnc420.mcc300.3gppnetwork.org

callid: 22075719    msid: 300420060496012

Card/Cpu: 7/1

Sessmgr Instance: 115

Primary callline:

Redundancy Status: Original Session

Checkpoints   Attempts    Success    Last-Attempt   Last-Success

Full:             8          6         63300ms        63300ms

Micro:          661        661             0ms            0ms

GR Checkpoints Sent

2 Full Checkpoints,  last 63 seconds before

56 Micro Checkpoints, last 3 seconds before

Invalidate-CRRs: 0         Call Statistics: 1

Current number of NAT flows checkpointed: 0

Current state: SMGR_STATE_CONNECTED

FSM Event trace:

State                            Event                Num Occurances  Time

SMGR_STATE_OPEN               SMGR_EVT_NEWCALL                (1)  2013-09-16:21:44:28

SMGR_STATE_NEWCALL_ARRIVED    SMGR_EVT_IPV6ADDR_ALLOC_SUCCESS (1)  2013-09-16:21:44:29

SMGR_STATE_NEWCALL_ARRIVED    SMGR_EVT_ANSWER_CALL            (1)  2013-09-16:21:44:29

SMGR_STATE_NEWCALL_ANSWERED   SMGR_EVT_LINE_CONNECTED         (1)  2013-09-16:21:44:29

SMGR_STATE_LINE_CONNECTED     SMGR_EVT_LOWER_LAYER_UP         (1)  2013-09-16:21:44:29

CLP State Trace:

State                                              EBI's Associated                  Time

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_CHANGE_RSP             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SEF_EVT_SESS_SETUP_RSP                -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

SMGR_CLP_EVT_PGW_UPDATE_BEARER_REQ               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

CLI_MAPPED_SEF_EVT_BEARER_BINDING_RSP            -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

SMGR_CLP_EVT_PGW_CREATE_SESSION_RSP              5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:44:29

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_CHANGE_RSP             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_CHANGE_REQ             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SGX_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

SMGR_CLP_EVT_PGW_CREATE_BEARER_REQ               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:52

CLI_MAPPED_SEF_EVT_BEARER_BINDING_RSP            -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

SMGR_CLP_EVT_PGW_CREATE_BEARER_RSP               -  -  7  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

CLI_MAPPED_SEF_EVT_POLICY_STATUS_IND             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    2013-09-16:21:49:53

Sub Session State Trace:

EBI ID                               State                        TimeStamp

5   SMGR_STATE_NEWCALL_ARRIVED        2013-09-16:21:44:28

5   SMGR_STATE_CONNECTED              2013-09-16:21:44:29

7   SMGR_STATE_CONNECTED              2013-09-16:21:49:53

NAT Policy NAT44: Not-required

NAT Policy NAT64: Not-required

Data Reorder statistics

Total timer expiry:       0         Total flush (tmr expiry):  0

Total no buffers:         0         Total flush (no buffers):  0

Total flush (queue full): 0         Total flush (out of range):0

Total flush (svc change): 0         Total out-of-seq pkt drop: 0

Total out-of-seq arrived: 0

IPv4 Reassembly Statistics:

Success:                  0         In Progress:               0

Failure (timeout):        0         Failure (no buffers):      0

Failure (other reasons):  0

Re-addressed Session Entries:

Allowed:                  2000      Current:                   0

Added:                    0         Deleted:                   0

Revoked for use by different subscriber: 0

TCP Proxy DNS Info entries 0

IPv4 ACL applied:

active input acl:                   number of rules: 0

active output acl:                  number of rules: 0

ACL caching statistics:

input packets:            2206      input cache hits:          0

output packets:           2183      output cache hits:         0

IPv6 ACL applied:

active input ipv6 acl:  ECS_ACL_V6       number of rules: 8

active output ipv6 acl: ECS_ACL_V6       number of rules: 8

IPv6 ACL caching statistics:

input cache hits:         1787      output cache hits:         739

Total number of ACL reload:        0

Total number of ACS session deleted on ACL reload:        0

NEMO Mode: N/A ; Peer bond: NO ; Peer Callid: 00000000

sessmgr NPU Flow Details:

Flow Id    Flow Type                 Nat Realm                  VPN Id

8079786    IPV6_FLOW                 n/a                        5

Private IP NPU flow timeout (Seconds) : n/a

ACS PCP Service: n/a

Anzeigen von Abonnenten aaa-Konfiguration

Dabei handelt es sich um eine riesige Liste aller AAA- und Konfigurationsdaten (auch nicht AAA-bezogene Informationen) für einen Abonnenten, unabhängig davon, ob AAA überhaupt verwendet wird oder überhaupt genutzt wurde. Es ist hilfreich zu sehen, welches Chassis dem Teilnehmer zugewiesen ist, ohne dass notwendigerweise AAA-Authentifizierungspaketaustausch, Teilnehmerprofile oder Annahmen über die Standard-Chassis-Einstellungen analysiert werden müssen.

Teilnehmeraktivität anzeigen

Diese Grafik zeigt die Aktivität eines Teilnehmers.

show active charge flows ip address

Dies ist eine Liste aller Datenflüsse nach Flow-ID für alle Sitzungen, die mit der angegebenen Ausgangs-IP-Adresse verbunden sind, sowie der Anzahl der Byte, die in beide Richtungen gesendet wurden. Der Abonnent muss zuerst überprüft werden, welche Adressen ein Abonnent aufrufen möchte, und danach überprüft werden, ob Pakete von dieser Adresse empfangen werden.

- Detaillierte Informationen über die Flow-ID von Interesse können mit der Flow-ID für die Anzeige der aktiven Ladeströme abgerufen werden. Dabei wird der korrekte Fluss durch das MS IP-Feld (IP-Adresse des Teilnehmers, die zu diesem Zeitpunkt aus der Mo-Unterausgabe bekannt ist) identifiziert.

Richtlinien für Abonnenten anzeigen

Hier werden die aktuell zugewiesenen Richtlinien des Abonnenten aufgeführt.

show [mipfen] | mipha = voll

Hier werden detaillierte MIP-bezogene Informationen zu einem Teilnehmer aufgeführt.

[local]PDSN-FA> show mipfa full username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:05 UTC 2015

Username: 9786045176@cisco.com          Callid: 1120ff97

MSID:  311289786045176

Num Agent Advt Sent: 1     Num Agent Solicit Rcvd: 0

Home Address #1: 10.235.121.62       NAI: 9786045176@cisco.com

FA Address: 203.0.113.1            HA Address: 203.0.113.2

Lifetime: 02h00m00s                Remaining Lifetime: 01h56m04s

Reverse Tunneling: On              Encapsulation Type: IP-IP

GRE Key: n/a                       IPSec Required: No

IPSec Ctrl Tunnel Estab.: No       IPSec Data Tunnel Estab.: No

MN-AAA Removal: No                 Proxy MIP: Disabled

DMU Auth Failures: 0               Send Terminal Verification: Disabled

Revocation Negotiated: YES         Revocation I Bit Negotiated: YES

MN-HA-Key-Present: FALSE           MN-HA-SPI: n/a

FA-HA-Key-Present: TRUE            FA-HA-SPI: 8832

MN-FA-Key-Present: FALSE           MN-FA-SPI: n/a

HA-RK-KEY-Present: FALSE           HA-RK-SPI: n/a

HA-RK-Lifetime:    n/a             HA-RK-Remaining-Lifetime: n/a

Send Host Config: Disabled

show [mipfen] |mipha]-Zähler

Diese Berichte beziehen sich auf verschiedene MIP-Zähler für einen Teilnehmer:

[local]PFDN> show mipfa counters username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:12 UTC 2015

MSID: 311289786045176

Username: 9786045176@cisco.com

Callid: 1120ff97

Num Agent Advt Sent: 1   Num Agent Solicit Rcvd: 0

Home Address: 10.235.121.62          NAI: 9786045176@cisco.com

FA Address: 203.0.113.1              HA Address: 203.0.113.2

Registration Request Received:

Total Received Reg:         1            Accepted Reg:           1

Rejected Reg:               0

Denied Reg:               0              Discarded Reg:        0

Relayed Reg:                1            Auth Failed Reg:        0

FA Denied Reg:              0            HA Denied Reg:          0

Rcvd with MIP Key Data&colon;     0

Init RRQ Received:          1            Init RRQ Accepted:      1

Init RRQ Rejected:          0

Init RRQ Denied:          0              Init RRQ Discarded:   0

Init RRQ Relayed:           1            Init RRQ Auth Failed:   0

Init PMIP RRQ Xmit:         0            Init PMIP RRQ Re-Xmit:  0

Init RRQ Denied by FA:      0            Init RRQ Denied by HA:  0

Renew RRQ Received:         0            Renew RRQ Accepted:     0

Renew RRQ Rejected:         0

Renew RRQ Denied:         0              Renew RRQ Discarded:  0

Renew RRQ Relayed:          0            Renew RRQ Auth Failed:  0

Renew PMIP RRQ Xmit:        0            Renew PMIP RRQ Re-Xmit: 0

Renew RRQ Denied by FA:     0            Renew RRQ Denied by HA: 0

Dereg RRQ Received:         0            Dereg RRQ Accepted:     0

Dereg RRQ Rejected:         0

Dereg RRQ Denied:         0              Dereg RRQ Discarded:  0

Dereg RRQ Relayed:          0            Dereg RRQ Auth Failed:  0

Dereg PMIP RRQ Xmit:        0            Dereg PMIP RRQ Re-Xmit: 0

Dereg RRQ Denied by FA:     0            Dereg RRQ Denied by HA: 0

Denied by FA:

Unspecified error:          0            Reg Timeout:            0

Admin Prohibited:           0            No Resources:           0

MN Auth Failure:            0            HA Auth Failure:        0

Lifetime too long:          0            Poorly formed Request:  0

Poorly formed Reply:        0            MN Too Distant:         0

Invalid COA:                0            Missing NAI:            0

Missing Home Agent:         0            Missing Home Addr:      0

Unknown Challenge:          0            Missing Challenge:      0

Stale Challenge:            0

Encap Unavailable:          0            Rev Tunnel Unavailable: 0

Rev Tunnel Mandatory:       0            HA Network Unreachable: 0

Delivery Style Unavailable: 0            HA Host Unreachable:    0

HA Port Unreachable:        0            HA Unreachable:         0

Unknown CVSE Rcvd:          0            MIP Key Request:        0

AAA Authenticator:          0            Public Key Invalid:     0

Discarded by FA:

Invalid Extn:               0            Invalid UDP Checksum:   0

Denied by HA:

FA Auth Failure:            0            Poorly formed Request:  0

Mismatched ID:              0            Simul Bindings Exceeded:0

Unknown HA:                 0            Rev Tunnel Unavailable: 0

MN Auth Failure:            0            No Resources:           0

Admin Prohibited:           0            Rev Tunnel Mandatory:   0

Encap Unavailable:          0            Unspecified Reason:     0

Unknown CVSE Rcvd:          0

Registration Reply Rcvd:

Total:                      1            Relayed:                1

Errors:                     0

Init RRP Rcvd:              1            Init RRP Relayed:       1

Renew RRP Rcvd:             0            Renew RRP Relayed:      0

Dereg RRP Rcvd:             0            Dereg RRP Relayed:      0

RRP with Dyn HA Rcvd:       0            RRP with Dyn HA Denied: 0

Registration Reply Sent:

Total:                      1            Accepted Reg:           1

Accepted DeReg:             0            Denied:                 0

Send Error:                 0

Tunnel Data Received:

Total Packets :             3383

IPIP:                     3383         GRE:                    0

Total Bytes :               3850296

IPIP:                     3850296      GRE:                    0

Errors:

Protocol Type Error:      0            GRE Key Absent:         0

GRE Checksum Error :      0            Invalid Pkt Length:     0

No Session Found   :      0

Tunnel Data Sent:

Total Packets :             2905

IPIP:                     2905         GRE:                    0

Total Bytes :               346228

IPIP:                     346228       GRE:                    0

show ppp [voll]

In diesem Bericht werden ausführliche PPP-bezogene Informationen zu einem Teilnehmer angezeigt.

- Die Vollversion ist keine Übermenge der normalen Version.

[local]PDSN-HSGW> show ppp username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:18 UTC 2015

PPP Summary:

1 PPP Sessions In Progress

Layer Info:

1 LCP Up             1 IPCP Up            0 IPv6CP Up     0  CCP Up

Compression:

0 VJ Compressed Sessions (loc to rem)

0 VJ Compressed Sessions (rem to loc)

0 ROHC Compressed Sessions (loc to rem)

0 ROHC Compressed Sessions (rem to loc)

0 Normal PPP Compressed Sessions

0 Stateless PPP Compressed Sessions

1 NONE        0 STAC        0 MPPC        0 DEFLATE (loc to rem)

1 NONE        0 STAC        0 MPPC        0 DEFLATE (rem to loc)

Errors:

0 In errors              0 In discards             0 In unknown proto

0 Out errors             0 Out discards            0 Pkt too long

0 Bad address            0 Bad control             0 Bad FCS

0 Bad Length

0 Echo req rcvd          0 Echo rsp rcvd           0 Echo Req sent

0 Echo rsp sent          0 Invalid magic-number rcvd

0 LCP Vend Ext req sent          0 LCP Vend Ext req resent

0 LCP Vend Ext rsp rcvd          0 LCP Vend Ext protocol rejected

0 LCP Vend Ext req max-retried

0 Decomp errors          0 Comp Reset sent

0 Comp errors            0 Comp expansion          0 Comp Reset rcvd

Data Stats:

294366 In octs(unframed)              2059 In pkts

307 In ctrl octs                      8 In ctrl pkts

0 In comp octs                      0 In comp pkts

0 In uncomp octs

307522 In framed octs

3798297 Out octs(unframed)             3400 Out pkts

139 Out ctrl octs                     6 Out ctrl pkts

0 Out comp octs                     0 Out comp pkts

0 Out uncomp octs

3840820 Out framed octs

[local]PDSN-HSGW> show ppp full username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:23 UTC 2015

Username: 9786045176@cisco.com  Callid:1120ff97 Msid: 311289786045176

LCP State: Opened

mtu (Negotiated/Enforced): 1500/1500   mru: 1500

auth algorithm (loc to rem):     none  (rem to loc):     none

PFC  (loc to rem): enabled [ignore]  (rem to loc):  enabled

ACFC (loc to rem): enabled [ignore]  (rem to loc):  enabled

async map (loc to rem): 0x00000000     (rem to loc): 0x00000000

IPCP State: Opened

IP Header comp. (loc to rem): none

(rem to loc): none

Local Address:   203.0.113.1            Remote Address:         0.0.0.0

Primary DNS:  209.165.200.225           Secondary DNS:  209.165.200.226

Primary NBNS:         0.0.0.0           Secondary NBNS:         0.0.0.0

IPV6CP State: Not Opened

CCP State: Not Opened

294701 In octs(unframed)                  2063 In pkts

3798574 Out octs(unframed)                 3404 Out pkts

307 In ctrl octs                          8 In ctrl pkts

139 Out ctrl octs                         6 Out ctrl pkts

307883 In framed octs                  3841113 Out framed octs

291333 In data (unfr/data-cmp) octs    3784675 Out data (unfr/data-cmp) octs

291471 In data (iphdr-cmp) octs        3784843 Out data (iphdr-cmp) octs

0 In data (iphdr-cmp-fail) octs         0 In data (iphdr-cmp-fail) pkts

0 In data (iphdr-rohc) octs             0 Out data (iphdr-rohc) octs

0 In data (iphdr-rohc-fail) octs        0 In data(iphdr-rohc-fail) pkts

0 In discards                           0 In errors

0 Out discards                          0 Out errors

0 Bad address                           0 Bad control

0 Pkt too long                          0 Bad FCS

0 Bad pkt length

0 Echo req rcvd                         0 Echo rsp rcvd

0 Echo req sent                         0 Echo rsp sent

0 LCP Vend Ext req sent                 0 LCP Vend Ext req resent

0 LCP Vend Ext rsp rcvd                 0 LCP Vend Ext protocol rejected

0 LCP Vend Ext req max-retried

0 Invalid magic-number rcvd

Total PPP sessions matching specified criteria: 1

show ppp counters

[local]PDSN-HSGW> show ppp counters username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:08:52 UTC 2015

Username: 9786045176@cisco.com  Callid:1120ff97 Msid: 311289786045176

296894 In octs(unframed)                  2083 In pkts

3800156 Out octs(unframed)                 3412 Out pkts

307 In ctrl octs                          8 In ctrl pkts

139 Out ctrl octs                         6 Out ctrl pkts

310124 In framed octs                  3842736 Out framed octs

293517 In data (unfr/data-cmp) octs    3786225 Out data (unfr/data-cmp) octs

293655 In data (iphdr-cmp) octs        3786393 Out data (iphdr-cmp) octs

0 In data (iphdr-cmp-fail) octs         0 In data (iphdr-cmp-fail) pkts

0 In data (iphdr-rohc) octs             0 Out data (iphdr-rohc) octs

0 In data (iphdr-rohc-fail) octs        0 In data(iphdr-rohc-fail) pkts

0 In discards                           0 In errors

0 Out discards                          0 Out errors

0 Bad address                           0 Bad control

0 Pkt too long                          0 Bad FCS

0 Bad pkt length

0 Echo req rcvd                         0 Echo rsp rcvd

0 Echo req sent                         0 Echo rsp sent

0 LCP Vend Ext req sent                 0 LCP Vend Ext req resent

0 LCP Vend Ext rsp rcvd                 0 LCP Vend Ext protocol rejected

0 LCP Vend Ext req max-retried

0 Invalid magic-number rcvd

Total PPP sessions matching specified criteria: 1

show rp full

In diesem Bericht werden detaillierte A11-Informationen (RP-Schnittstelle) zu einem Teilnehmer angezeigt.

- "show rp counters" ist eine Teilmenge dieses Befehls

[local]PDSN-HSGW> show rp full username 9786045176@cisco.com

Tuesday May 12 16:07:52 UTC 2015

Username: 9786045176@cisco.com  Callid: 1120ff97 Msid: 311289786045176

A10 Connection #1:(Main)

PCF Address: 10.207.6.67                PDSN Address: 10.211.28.132

MN Sess Ref ID: 1                       GRE Key: 1864769

Service Option: 59

Flow Control State : XON

Lifetime: 00h30m00s                     Remaining Lifetime: 00h28m59s

GRE Receive:

Total Packets Rcvd: 2017                Total Bytes Rcvd: 367426

GRE Send:

Total Packets Sent: 4722                Total Bytes Sent: 3988706

Data Over Signaling Packets: 0          Data Over Signaling Bytes: 0

IP Header compression:

Forward: ROHC not negotiated

Reverse: ROHC not negotiated

GRE Flow Control:

Total Packets Received with XOFF:       0

Total Packets Received with XON:        0

Total XON->XOFF Transitions:            0

Total Output Packets Dropped on XOFF:   0

Total Output Bytes Dropped on XOFF:     0

SPI: 257

Prev System Id: 0                       Current System Id: 0

Prev Network Id: 0                      Current Network Id: 0

Prev Packet Zone Id: 0                  Current Packet Zone Id: 0

BSID: 001C00030015                      GRE Segmentation : Disabled

Registration Request/Reply:

Renew RRQ Accepted: 0                   Discarded: 0

Intra PDSN Active H/O RRQ Accept: 0   Intra PDSN Dormant H/O RRQ Accept: 0

Inter PDSN Handoff RRQ Accepted: 1

Reply Send Error: 0

Registration Update/Ack:

Initial Update Transmitted: 0           Update Retransmitted: 0

Denied: 0                               Not Acknowledged: 0

Reg Ack Received: 0                     Reg Ack Discarded: 0

Update Send Error: 0

Registration Update Send Reason:

Lifetime Expiry:  0                     Upper Layer Initiated: 0

Other Reasons: 0                        Handoff Release: 0

Session Manager Exited: 0

Registration Update Denied:

Reason Unspecified: 0                   Admin Prohibited: 0

PDSN Failed Authentication: 0           Identification Mismatch: 0

Poorly Formed Update: 0

Session Update/Ack:

Initial Update Transmitted: 1           Update Retransmitted: 0

Denied: 0                               Not Acknowledged: 0

Sess Update Ack Received: 1             Sess Update Ack Discarded: 0

Update Send Error: 0

Session Update Send Reason:

Always On:        0                     QoS Info:           1

TFT violation:    0                     Traffic Violation:  0

Traffic Policing: 0                     Operator Triggered: 0

Session Update Denied:

Reason Unspecified: 0                   Insufficient Resources: 0

Admin Prohibited: 0                     Parameter not updated: 0

PDSN Failed Authentication: 0

Identification Mismatch: 0

Poorly Formed Update: 0

Profile Id Not Supported: 0             Handoff In Progress :    0

GRE Receive:

Total Packets Received:   2017          Protocol Type Error:     0

Total Bytes Received:     367426        GRE Key Absent:          0

GRE Checksum Error:      0

Invalid Packet Length:   0

GRE Send:

Total Packets Sent:       4722

Total Bytes Sent:         3988706

Total Packets Sent in SDB:0

Total Bytes Sent in SDB:  0

GRE Segmentation:

Total Packets Received with Segmentation Indication:     0

Total Packets Sent with Segmentation Indication:         0

Total Successful Reassembly:                             0

Total packets processed without proper reassembly:       0

GRE Flow Control:

Total Packets Received with XOFF:       0

Total Packets Received with XON:        0

Total XON->XOFF Transitions:            0

Total Output Packets Dropped on XOFF:   0

Total Output Bytes Dropped on XOFF:     0

Total RP sessions matching specified criteria: 1

l2tp Sitzungen Full anzeigen

Diese Berichte enthalten detaillierte l2tp-bezogene Informationen zu einem Abonnenten.

- Beachten Sie, dass die Rx- und Tx-Daten-Pkte-Anzahl für die LAC-Seite des Anrufs (0 s) im Vergleich zur LNS-Seite des Anrufs nicht korrekt angezeigt wird.

[local]PDSN-LAC> show l2tp sessions full user 0020000648@cisco.com

Wednesday June 17 23:34:13 UTC 2015

Username: 0020000648@cisco.com    Callid: 161df87f     Msid: 311280020000648

Peer IP Address: 203.0.113.11       Service Name:   LAC-Service1

Context Name:    destination        Service Type:   LAC

Session State: LAC_ESTABLISHED

Local Tunnel ID:  7             Local Session ID:  2471

Peer Tunnel ID:   88            Peer Session ID:   2471

Call Type:        LAC-INCOMING  Call Serial Num:   371062911

Rx Connect Speed: 57600         Tx Connect Speed:  64000

PPP Proxy-Auth:   CHAP_MD5      Tunnel Key:        n/a

Bearer Type:      DIGITAL       Framing Type:      ASYNC

System ID:        0             Network ID:        0

Cell Number:      0             Service Option:    0

Data Rx Sequence Num Enabled:  DISABLED

Data Tx Sequence Num Enabled:  DISABLED

Data Rx Sequence Num:          0

Data Tx Sequence Num:          0

Rx Data Pkts:          0           Tx Data Pkts:  0

Rx Data Octs:          0           Tx Data Octs:  0

Rx Discard Data Pkts:  0

Handoffs:              0

[local]HA-LNS> show l2tp sessions full username 0020009112@cisco.com

Wednesday June 17 23:33:01 UTC 2015

Username: 0020000648@cisco.com    Callid: 0a30f2ac     Msid: 311280020000648

Peer IP Address: 203.0.113.10       Service Name:   SIP-LNS

Context Name:    LNSINGRESS         Service Type:   LNS

Session State: LNS_ESTABLISHED

Local Tunnel ID:  88            Local Session ID:  2471

Peer Tunnel ID:   7             Peer Session ID:   2471

Call Type:        LNS-INCOMING  Call Serial Num:   371062911

Rx Connect Speed: 57600         Tx Connect Speed:  64000

PPP Proxy-Auth:   CHAP_MD5      Tunnel Key:        n/a

Bearer Type:      DIGITAL       Framing Type:      ASYNC

Data Rx Sequence Num Enabled:  ENABLED

Data Tx Sequence Num Enabled:  DISABLED

Data Rx Sequence Num:          15

Data Tx Sequence Num:          6

Rx Data Pkts:          15          Tx Data Pkts:  6

Rx Data Octs:          953         Tx Data Octs:  424

Rx Discard Data Pkts:  0

show rsvp-Zähler

Hier werden detaillierte RSVP-Zähler für einen Teilnehmer aufgeführt.

IMS-Autorisierungssitzungen vollständig anzeigen

Hier werden detaillierte Informationen zur PCRF-Sitzung aufgeführt.

Dieses Beispiel zeigt PCRF-Informationen für zwei APNs, APN1 und APN2.

- Beachten Sie, dass die SGSN-IP-Adresse tatsächlich die SGW-Adresse ist.

[local]PGW> show ims-authorization sessions full imsi 300420160377232

Wednesday June 17 23:47:00 UTC 2015

CallId: 4d9f33cb            Service Name: IMS-GX

IMSI:  300420160377232

Session ID: 0007-diamproxy.PHLA.Gx.ims.com;1302279115;926061183;55810c5d-17f02

Bearer Type: GTP

SGSN IP-Addr: 203.0.113.3

APN: APN1

Bearer Control Mode: UE/NW

State: Connected

Negotiated Supported Features:

3gpp-r10

Bound PCRF Server: ohcis04mra01.cisco.com

Primary PCRF Server: ohcis04mra01.cisco.com

Secondary PCRF Server: njbbs04mra01.cisco.com

Primary P-CSCF: NA

Secondary P-CSCF: NA

Outstanding CCR-U: 0

UE IP Address:

UE IP Session Type: IPv6

IPv4 Address: NA

IPv6 Prefix: 5555:1000:8010:a9a4::

Auth Decision:

Event Triggers:

QoS-Change

PLMN-Change

RAT-Change

IP_CAN-Change

Usage-Report

Successful-Resource-Alloc

UE-Timezone-Change

Resource-Modification-Request

UE-IP-Address-Allocate

UE-IP-Address-Release

Default-EPS-Bearer-QOS-Change

APN-AMBR-Modification-Failure

Default-EPS-Bearer-QOS-Modification-Failure

Event Report Indication: None

Negotiated QoS:

Default-Bearer-QoS:

QCI: 5

ARP:

PL: 10        PCI: 1

PVI: 1

APN AMBR Uplink(in bps): 600000        APN AMBR Downlink(in bps): 600000

CallId: 4d9f5163            Service Name: IMS-GX

IMSI:  300420160377232

Session ID: 0007-diamproxy.PHLA.Gx.ims.com;1302286691;929479551;55814953-17f02

Bearer Type: GTP

SGSN IP-Addr: 203.0.113.3

APN: APN2

Bearer Control Mode: UE/NW

State: Connected

Negotiated Supported Features:

3gpp-r10

Bound PCRF Server: ohcis04mra01.cisco.com

Primary PCRF Server: ohcis04mra01.cisco.com

Secondary PCRF Server: njbbs04mra01.cisco.com

Primary P-CSCF: NA

Secondary P-CSCF: NA

Outstanding CCR-U: 0

UE IP Address:

UE IP Session Type: IPv4_IPv6

IPv4 Address: 100.107.226.26

IPv6 Prefix: 5555:1000:b029:a82d::

Auth Decision:

Event Triggers:

QoS-Change

PLMN-Change

RAT-Change

IP_CAN-Change

Out-Of-Credit

Reallocation-Of-Credit

Usage-Report

Resource-Modification-Request

UE-IP-Address-Allocate

UE-IP-Address-Release

Default-EPS-Bearer-QOS-Change

APN-AMBR-Modification-Failure

Default-EPS-Bearer-QOS-Modification-Failure

Event Report Indication: None

Negotiated QoS:

Default-Bearer-QoS:

QCI: 8

ARP:

PL: 10        PCI: 1

PVI: 1

APN AMBR Uplink(in bps): 150000000    APN AMBR Downlink(in bps): 150000000

Nicht-Subscriber-spezifische Befehle

Obwohl die Befehle "show port npu counters" und "show port datalink counter" für eine gesamte Schnittstelle gelten, wenn das System Daten für einen bestimmten Subscriber über die Ausgangsschnittstelle verarbeitet (siehe obige Beschreibung der Beschränkung für den Monitor-Subscriber), und der Subscriber kontrolliert werden kann, versuchen Sie, sehr große Pakete durch das Netzwerk zu senden, und sehen Sie, ob die Schnittstellenzähler um die Anzahl der Pakete inkrementieren, die im kurzen Fenster gesendet werden

gesendet. Um dies mit Zuversicht in die Ergebnisse zu erreichen, muss sichergestellt werden, dass die Zähler für die gewählte Paketgröße normalerweise nicht sehr häufig erhöht werden, bevor der Test ausgeführt wird.