Inhalt

Einführung

Tabelle 1: Softwareversionen mit -B-Domänen-AP-Unterstützung

Besondere Anmerkung zum AP802

Einführung

Ab dem 1. Mai 2016 beschränkte die Federal Communications Commission (FCC) die Verteilung neuer -A-Domänen-Access Points in den Vereinigten Staaten.  Eine neue -B-Domäne wurde eingeführt, um die neuen FCC-Richtlinien zu erfüllen.  Cisco hat neue AP-SKUs für die -B-Domäne veröffentlicht. Die folgende Tabelle zeigt, in welchen Softwareversionen die Domänen-B-Unterstützung eingeführt wurde.

Weitere Informationen zur Änderung der FCC finden Sie im New -B Domain Product Bulletin.

Tabelle 1: Softwareversionen mit -B-Domänen-AP-Unterstützung

AP-Serie

7,4 150,0

(15.2(2)JB6)

8,0 132,0

(15.3(3)JA7)

8.2.110.0

(15,3(3)JC1)

8.3.102.0

(15,3(3)JD)

IOS-XE

3,6/5

IOS-XE

3,7,4

IOS-XE

3,8/2

IOS-XE

3,9,0

Polaris

16.1.3

Polaris 16.2.2

Polaris

16,3,1

AP-3700i/e

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

AP-2700i/e

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

AP-1700i

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

AP-3700p

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

AP-3600i/e

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

AP-2600i/e

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

AP-1600i/e

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

AP-700i/w

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

AP-1532i/e

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

AP-1572

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

AP-1552 (IoT)

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

IW-3702

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Zusammenfassung

AP803 (im IR829)

Zusammenfassung

Zusammenfassung

ASA55xx (AP702 integriert)

Zusammenfassung

Zusammenfassung

Besondere Anmerkung zum AP802

Der AP802 (integriert in verschiedene ISR-Modelle der Serie 800) ist nicht in einer SKU mit einem Volumen von -B verfügbar.  ISRs der Serie 800 mit -A SKU AP802, die nach dem 1. Mai 2016 verkauft werden, erfüllen die FCC-Richtlinien (und unterstützen nur die Bänder UNII-1 und UNII-3).