Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Automatische Installation mit DHCP

Beispiel

Überprüfen

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen zur Verwendung der AutoInstall-Funktion für LANs zur automatischen Konfiguration von Cisco Aironet Autonomous Access Points (APs).

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Wireless Autonomous-Lösungen von Cisco

- Konfigurieren eines DHCP-Servers auf einem Cisco IOS®-Router

Verwendete Komponenten

- Cisco Aironet APs der Serie 1200 mit Cisco IOS Software, Version 12.3(8)JA2

- Cisco Router der Serie 2800 (als DHCP-Server verwendet) mit Cisco IOS Software-Version 12.4(11)T

- Beliebiger TFTP-Server

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

Automatische Installation mit DHCP

Die Funktion "AutoInstall using DHCP for LAN Interfaces" (Automatische Installation über DHCP für LAN-Schnittstellen) ermöglicht die automatische Konfiguration eines neuen Geräts, wenn das Gerät initialisiert wird. DHCP stellt das Framework für das Übergeben von Konfigurationsinformationen an Hosts in einem TCP/IP-Netzwerk bereit. Der AutoInstall-Prozess wird initiiert, wenn keine gültige Startkonfigurationsdatei im NVRAM gefunden werden kann.

Der AutoInstall-Prozess läuft in zwei Hauptphasen:

- IP-Adressenbeschaffung

- Konfigurationsdatei herunterladen

IP-Adressenbeschaffung - In dieser Phase sendet das Gerät eine DHCP-Anfrage an einen DHCP-Server. Der DHCP-Server reagiert durch Leasing einer IP-Adresse und gibt die konfigurierten Optionen zurück (in diesem Fall TFTP-Informationen).

In der Phase der Download-Konfigurationsdatei versucht der AutoInstall-Prozess nach Erhalt einer IP-Adresse, eine Konfigurationsdatei vom TFTP-Server herunterzuladen.

Weitere Informationen zu AutoInstall finden Sie unter Automatische Installation mit DHCP für LAN-Schnittstellen.

Beispiel

Das Beispiel dieses Dokuments enthält einen sofort einsatzbereiten unabhängigen Zugangspunkt der Cisco Aironet Serie 1200, der die Funktion "AutoInstall for LAN" verwendet, um die auf dem TFTP-Server gespeicherte Konfigurationsdatei herunterzuladen.

Zum Beispiel wird der Cisco IOS-Router als DHCP-Server verwendet, und eine gültige Konfigurationsdatei wird im Stammverzeichnis des TFTP-Servers gespeichert.

Im Beispiel dieses Dokuments wird der Cisco IOS-Router als DHCP-Server verwendet. Diese IP-Adressen werden verwendet:

- 10.78.177.16 - TFTP-Server

- 10.78.177.30 - DHCP-Server

Es wird davon ausgegangen, dass der Cisco IOS-Router bereits konfiguriert und im Netzwerk aktiv ist. Hier wird nur die für dieses Dokument erforderliche DHCP-Konfiguration angezeigt:

2800-ISR-TSWEB#show run

Building configuration...

Current configuration : 2029 bytes

!

!

ip dhcp pool autoinst

network 10.78.177.0 255.255.255.192

bootfile 1200_AP_confg

option 150 ip 10.78.177.16

!

Als Nächstes muss der TFTP-Server aktiviert werden, und die gültige Konfigurationsdatei muss im Stammverzeichnis des TFTP-Servers gespeichert werden.

In diesem Beispiel wurde der TFTP-Server aktiviert, und die Konfigurationsdatei wurde im Stammverzeichnis gespeichert.

Überprüfen

Sie müssen den sofort einsatzbereiten, autonomen Access Point hochfahren und überprüfen, ob die AutoInstall-Funktion wie erwartet funktioniert.

Nachfolgend sind die Protokolle der AP-Konsole aufgeführt:

*Mar  1 00:00:17.032: AUTOINSTALL

*Mar  1 00:00:32.216: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BVI1, changed state to up

*Mar  1 00:00:40.350: %DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface BVI1 assigned DHCP address 10.78.177.4, mask 255.255.255.192, hostname ap

Loading 1200_AP_confg .from 10.78.177.16 (via BVI1): ![OK - 1885 bytes]

*Mar  1 00:01:03.662: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from tftp://10.78.177.16/1200_AP_confg by console

Wie Sie aus den Protokollen sehen können, hat der Access Point die Konfigurationsdatei erfolgreich vom TFTP-Server heruntergeladen. Dies kann überprüft werden, indem der Befehl show run auf dem Access Point ausgegeben wird:

1200_AP#show run

Building configuration...

Current configuration : 1885 bytes

!

version 12.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname 1200_AP

!

enable secret 5 $1$VhbX$6jqz9MceJfKZJ8HWmTbtn/

!

ip subnet-zero

ip domain name shc.org

ip name-server 167.94.17.92

!

!

<Snipped>

!

interface Dot11Radio0

no ip address

no ip route-cache

shutdown

!

encryption key 1 size 40bit 7 055C207F4663 transmit-key

encryption mode wep mandatory

!

ssid ceteam

!

speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0

station-role root

bridge-group 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control

bridge-group 1 block-unknown-source

no bridge-group 1 source-learning

no bridge-group 1 unicast-flooding

bridge-group 1 spanning-disabled

!

Zugehörige Informationen

- Konfigurationsbeispiel für die automatische Installation auf Wireless LAN Controllern (WLCs) mit Microsoft DHCP-Server

- Konfigurationsbeispiel für eine grundlegende WLAN-Verbindung

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems