Inhalt

Einführung

Problem

Beispiel für DNS-Client-bezogene Syslog-Meldungen von StarOS

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Details der DNS-Fehlercodes (Domain Name System), die in den Syslogs ausgegeben werden, wenn die DNS-Client-Funktion in StarOS aktiviert ist.

Problem

Der StarOS DNS-Client druckt Syslog-Meldungen mit Ursachencodes, wenn Probleme mit DNS-Abfragen auftreten. Diese Syslog-Meldungen enthalten meist Antwortfehlercodes. Wenn Sie diese Fehlercodes verstehen, können Sie die DNS-Probleme beheben.

Beispiel für DNS-Client-bezogene Syslog-Meldungen von StarOS

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für Syslog-Meldungen, die verschiedene Fehlercodes anzeigen.

[diameter-dns 92604 error] [3/1/44451 <diamproxy:20> er_dns_client.c:2938] [software internal security system syslog] Diameter DNS : response received with failreason : 4. Query : servername.dcca.example.com

[diameter-dns 92604 error] [3/1/44451 <diamproxy:49> er_dns_client.c:2938] [software internal security system syslog] Diameter DNS : response received with failreason : 11. Query : servername.dcca.example.com

[diameter-dns 92604 error] [3/1/44451 <diamproxy:31> er_dns_client.c:2938] [software internal security system syslog] Diameter DNS : response received with failreason : 12. Query : servername.dcca.example.com

Lösung

Diese Tabelle enthält eine Erläuterung des Fehlerursache-Codes, mit dem das Problem eingegrenzt und das Problem weiter behoben werden kann. In der Regel gibt die Syslog-Meldung an, ob der Fehler mit einer erhaltenen Meldung oder einem internen Problem mit dem DNS-Client zusammenhängt.

Ursachencode

Details

1

Keine relevante Antwort für den Datensatztyp

2

Die Anforderung kann nicht interpretiert werden. Formatfehler

1

Interner Serverfehler

4

DNS-Eintrag nicht vorhanden

5

Opcode wird nicht unterstützt

6

Server verweigerte Ausführung des Vorgangs

11

Verbindung verweigert

12

Timeout für DNS-Abfrage

128

DNS-Abfragetiefe überschritten

Hinweis: Die StarOS Fail-Reason-Codes unterscheiden sich von den DNS Response RCODE-Werten in RFC-6895

Zugehörige Informationen

- Cisco PGW-Konfigurationsleitfaden