Inhalt

Einführung

Kabelerkennung - Funktionsübersicht

Kabelerkennungsfunktion

IOS-Versionen vor Version 15.2(4)M

IOS Versionen 15.2(4)M und höher

IOS Version 15.3(3)M1

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Kabelerkennungsfunktion verwenden, um das Vorhandensein physischer Kabel zu überprüfen, die mit dem FXO-Port (Foreign Exchange Office) oder FXS-Port (Foreign Exchange Station) des Cisco TDM-Ports verbunden sind.

Kabelerkennung - Funktionsübersicht

Die Funktion zur Kabelerkennung wurde in Cisco IOS® Version 15.1(1)T eingeführt. Diese Funktion wird verwendet, um das Vorhandensein eines physischen Kabels zu überprüfen, das mit einem FXO- oder FXS-Port verbunden ist. Diese Funktion funktioniert auf zwei verschiedene Arten, basierend auf der verwendeten IOS-Version.

In den nächsten Abschnitten wird beschrieben, wie diese Funktion funktioniert und welche Befehle und Ausgaben Sie berücksichtigen sollten.

Kabelerkennungsfunktion

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Kabelerkennungsfunktion implementieren und verwenden.

IOS-Versionen vor Version 15.2(4)M

Die Funktion zur Kabelerkennung benachrichtigt Sie durch die Verwendung von Syslog-Meldungen und/oder eine Änderung des Betriebsstatus eines Ports, die in der Befehlsausgabe show voice port summary beobachtet werden kann.

In dieser Tabelle sind die Benachrichtigungstypen für die verschiedenen Port-Typen aufgelistet:

PORT

SYSLOG-NACHRICHT

VOICE PORT-ZUSAMMENFASSUNG ANZEIGEN

FXO-LS

JA

JA

FXO-GS

JA

Nein

FXS-LS

JA

Nein

FXS-GS

JA

Nein

Um die Kabelerkennungsfunktion für einen FXO- oder FXS-Port zu aktivieren, konfigurieren Sie den Befehl cable-detect für den Abschnitt voice-port:

voice-port 0/1/1cable-detect

Die Funktion zur Kabelerkennung wird automatisch über einen Abfragemechanismus ausgeführt, der alle 15 Sekunden ausgeführt wird. Eine Syslog-Meldung wird generiert, und bei der Ausgabe des Befehls show voice port summary tritt eine Änderung auf, wenn ein Kabel vom oder zum Port entfernt wird.

Ohne die konfigurierte Kabelerkennungsfunktion wird diese Sprachport-Zusammenfassung-Befehlsausgabe angezeigt (solange der Sprach-Port administrativ aktiv ist):

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/1   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

Wenn die Kabelerkennungsfunktion konfiguriert ist, scheint die Ausgabe identisch zu sein, wenn das Kabel an einen Port angeschlossen ist:

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

Wenn die Funktion zur Kabelerkennung konfiguriert und ein Kabel aus einem Port entfernt wird, werden Änderungen angezeigt. Wenn beispielsweise ein Kabel aus Port 0/1/1 entfernt wird, wird eine Syslog-Meldung wie diese generiert:

*Oct 28 07:23:15.879: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status down due to cable removal

Außerdem wurden diese Änderungen in der Befehlsausgabe show voice port summary beobachtet:

show voice port summary

IN       OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook     y

0/1/1   --    fxo-ls    up   down   idle   off-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

Hinweis: Der Betriebsstatus (OPER) wechselt zu inaktiv, und der Ausgabestatus (OUT-STATUS) ändert sich in Off-Hook.

Wenn ein Kabel wieder an den Port angeschlossen wird, von dem es entfernt wurde, werden Änderungen beobachtet.

Dies ist die Syslog-Meldung, die generiert wird:

*Oct 28 07:24:15.856: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status up due to cable reconnection

Der Befehl show voice port summary gibt die ursprünglich beobachtete Ausgabe wieder:

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

IOS Versionen 15.2(4)M und höher

Die Funktion der Kabelerkennungsfunktion wird in Cisco IOS Version 15.2(4)M und höher geändert.

Bei diesen Änderungen werden nur Syslog-Meldungen als Benachrichtigung für Änderungen des Kabelerkennungsstatus angezeigt. Die Ausgabe des Befehls show voice port summary spiegelt keine Änderungen wider. Anders als bei früheren Versionen werden die Syslog-Meldungen auch nicht automatisch angezeigt, wenn die Kabelerkennungsfunktion für das Sprachport-Segment konfiguriert wurde.

Um diesen Prozess zu automatisieren, müssen Sie den Befehl cable-detect-poll-timer für das Voice Service-POTS-Segment eingeben:

voice service pots

cable-detect-poll-timer

Mit diesem Befehl kann die Kabelerkennungsfunktion den Port wie definiert automatisch abfragen und eine Syslog-Meldung generieren, wenn eine Änderung aus der vorherigen Abfrage erkannt wurde.

Vorsicht: Cisco empfiehlt, dass Polls vom Kabel nur minimal erkannt werden, da Anrufunterbrechungen beim Polling eines Ports auftreten können.

Diese Syslog-Meldung wird jetzt beim Entfernen eines Kabels angezeigt:

*Oct 31 09:20:19.091: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Station 0/1/1: cable removed

Diese Syslog-Meldung wird jetzt beim Ersetzen eines Kabels angezeigt:

*Oct 31 02:00:32.399: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable reconnected

Wenn der Polll-Timer für die Kabelerkennung nicht konfiguriert ist, erfolgt die Abfrage der Kabelerkennung nicht automatisch. Wenn Sie den Status dieser Ports hinsichtlich der Kabelerkennung überprüfen möchten, müssen Sie den Befehl show voice cable all (Sprachkabel anzeigen) eingeben. Dieser Befehl wird verwendet, um den aktuellen Status der Kabelerkennung der Ports anzuzeigen, für die die Kabelerkennungsfunktion konfiguriert ist. Wenn sich der Status dieser Ports ändert, werden entsprechende Syslog-Meldungen generiert.

Dieser Ausschnitt zeigt ein Beispiel für die Anzeige des Sprachkabelstatus aller Befehlsausgaben:

Vorsicht: Dieser Befehl kann längere Zeit in Anspruch nehmen und die Ausführung des Befehls unterbrechen.

#show voice cable-status all

PORT         cable-status

========== ================

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/2/0        cable-detect not configured

0/2/1        not connected

*Oct 31 01:57:56.259: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable removed

Um die vorherigen Abfragedaten für diese Ports zu überprüfen, geben Sie den Befehl show voice cable status summary ein:

#show voice cable-status summary

PORT         cable-status

========== ================

0/0/0        cable-detect not configured

0/0/1        cable-detect not configured

0/0/2        cable-detect not configured

0/0/3        cable-detect not configured

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/1/2        cable-detect not configured

0/1/3        cable-detect not configured

IOS Version 15.3(3)M1

Mit der Cisco IOS-Version 15.3(3)M1, die exklusiv für den Cisco Integrated Services Router der G2-Serie (ISR) verfügbar ist, ist eine Erweiterung des Befehls zur Kabelerkennung, "Busyout-state" zur Kabelerkennung, enthalten. Dieser Befehl trägt dazu bei, Änderungen des Erkennungsstatus von Sprachport-Kabeln in der Befehlsausgabe show voice port summary wiederzugeben.

Dieser Befehl kann für das Sprachport-Segment hinzugefügt werden:

voice-port 0/1/1

cable-detect busyout-state

Diese Konfiguration wirkt sich auch auf die Befehlsausgabe show voice port summary aus:

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ===

0/2/0   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/1   --   fxo-ls    up    down  idle   off-hook  y

0/2/2   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/3   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

Hinweis: Diese Ausgabe wird beobachtet, nachdem der Busyout-Zustand des Kabels erkannt wurde und das Kabel nicht an Port 0/2/1 angeschlossen ist.