Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Flussdiagramm

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält ein Flussdiagramm für den Loopback-Test mit fester Verbindung.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Flussdiagramm

Klicken Sie auf die Befehlsfelder im Diagramm, um weitere Informationen zu erhalten.

Zugehörige Informationen

- T1 Fehlerbehebung

- T1 Layer 1 Fehlerbehebung

- Fehlerbehebung bei T1-Warnmeldungen

- Fehlerbehebung bei T1-Fehlerereignissen

- T1 PRI - Fehlerbehebung