Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen zur Fehlerbehebung für den blauen und gelben T1-Alarm.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Weitere Informationen zum Diagramm "Receive Remote Alarm Indication (Gelb)" finden Sie, wenn Sie auf diese Links klicken, die den Befehlsfeldern in der Grafik entsprechen:

- Das Feld Stecken Sie den Loopback-Stecker in die Port-Verbindungen zum Hard Plug Loopback Test ein.

- Das Kontrollkästchen Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zur Fehlerbehebung bei T1-Warnmeldungen.

- Das Feld Schalten Sie den Router aus und schaltet die Verbindung zur Fehlerbehebung bei T1-Warnmeldungen ein.

- Das Feld Verbinden Sie die T1-Leitung mit einer anderen Port-Verbindung mit der Fehlerbehebung bei T1-Alarm.

- Das Feld Führen Sie einen Hardware-Loopback-Stecker-Test-Verbindungen zum Hard-Plug Loopback-Test durch.

- Das Feld Error Events (Fehlerereignisse) ist mit dem Flussdiagramm T1 Error Event Troubleshooting (Fehlerbehebungsablauf bei T1-Fehlern) verknüpft.

Weitere Informationen zum Diagramm Transmit Alarm Indication Signal (Blau) erhalten Sie, wenn Sie auf diese Links klicken, die den Befehlsfeldern in der Grafik entsprechen:

- Das Feld Terminal Controller konfigurieren t1 x framing {SF/ESF} verweist auf T1 Alarm Troubleshooting.

- Das Feld Verbinden Sie das T1 mit einer anderen Port-Verbindung mit der Fehlerbehebung bei T1-Warnmeldungen.

- Das Feld Führen Sie einen Hardware-Loopback-Steckertest für die ursprünglichen Port-Verbindungen zum Hard-Plug-back-Test durch.

- Das Feld Error Events (Fehlerereignisse) ist mit dem Flussdiagramm T1 Error Event Troubleshooting (Fehlerbehebungsablauf bei T1-Fehlern) verknüpft.

Zugehörige Informationen

- Fehlerbehebung bei T1-Warnmeldungen

- Verbindungstest für Festplattenstecker

- Flussdiagramm zur Fehlerbehebung bei T1-Fehlern