Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für HDLC-Back-to-Back-Verbindungen (High Level Data Link Control). Sie können damit überprüfen, ob Ihre Verbindungen und Ihre Hardware ordnungsgemäß funktionieren.

Bevor Sie beginnen

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Voraussetzungen

Für dieses Dokument bestehen keine besonderen Voraussetzungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den unten stehenden Software- und Hardwareversionen.

- Alle Cisco IOS® Software-Versionen

- WAN-DCE-Kabel

- WAN-DTE-Kabel

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Sie in einem Live-Netzwerk arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen, bevor Sie es verwenden.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten, verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden).

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die im Diagramm unten dargestellte Netzwerkeinrichtung verwendet.

Die standardmäßige serielle Kapselung auf Cisco Routern ist Cisco HDLC. Sie muss daher nicht explizit auf dem Router konfiguriert werden. Daher wird der Kapselungstyp nicht in der Konfiguration angezeigt.

Bei einer seriellen Back-to-Back-Verbindung stellt der Router, der an das DCE-Ende des Kabels angeschlossen ist, das Taktsignal für die serielle Verbindung bereit. Mit dem Befehl "clockrate" im Schnittstellenkonfigurationsmodus kann der Router am DCE-Ende des Kabels (in diesem Beispiel Prasit) das Taktsignal für die serielle Verbindung bereitstellen. Führen Sie den Befehl show controller aus, um festzustellen, welches Kabelende an die serielle Schnittstelle angeschlossen ist.

In dieser Konfiguration ist das DCE-Ende des Kabels mit Prasit verbunden (der Befehl clockrate wird ausgegeben), und das DTE-Ende ist mit Spicey verbunden.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden die unten angegebenen Konfigurationen verwendet.

Pracht

interface Serial0

ip address 5.0.2.1 255.255.255.0

clockrate 64000

no cdp enable

scharf

interface Serial1

ip address 5.0.2.2 255.255.255.0

no cdp enable

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

- Show-Controller

- Ping

- Anzeigen von Schnittstellen

Die unten abgebildete Ausgabe ergibt, wenn diese Befehle auf den in dieser Beispielkonfiguration verwendeten Geräten ausgegeben werden.

Der Befehl show controller zeigt, dass die physische Ebene funktioniert und welche Art von Kabel angeschlossen ist. In der unten stehenden Ausgabe ist Prasit am DCE-Ende und Spicey am DTE-Ende verbunden.

prasit#

show controllers serial 0

HD unit 1, idb = 0xF22E4, driver structure at 0xF7778

buffer size 1524 HD unit 0 1, V.35 DCE cable, clockrate 64000

!--- Output suppressed.

spicey#

show controllers serial 1

HD unit 1, idb = 0x24824C, driver structure at 0x24F828

buffer size 1524 HD unit 1, V.35 DTE cable

!--- Output suppressed.

Pracht

Führen Sie am Standort die folgenden Befehle aus:

prasit#ping 5.0.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.2, timeout is 2 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/31/32 ms

prasit#show interfaces serial 0

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:01, output 00:00:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

205 packets input, 4920 bytes, 0 no buffer

Received 33 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

590 packets output, 4570 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 87 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

116 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up

prasit#

scharf

Führen Sie bei Spicey die folgenden Befehle aus:

spicey#ping 5.0.2.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 5.0.2.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms

spicey#show interfaces serial 1

Serial1 is up, line protocol is up

Hardware is HD64570

Internet address is 5.0.2.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation HDLC, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: weighted fair

Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)

Conversations  0/1/256 (active/max active/max total)

Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)

Available Bandwidth 1158 kilobits/sec

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

591 packets input, 4592 bytes, 0 no buffer

Received 43 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

210 packets output, 5030 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 61 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

180 carrier transitions

DCD=up  DSR=up  DTR=up  RTS=up  CTS=up spicey#

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support T1/E1 und T3/E3

- Technischer Support - IP-Telefone

- Technischer Support - Cisco Systems