Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Methode zum Konfigurieren der Quality of Service (QoS) auf Microsoft Windows-basierten Fax-Servern.  Diese Vorgehensweise ermöglicht die richtigen DSCP-Werte (Differentiated Services Code Point), um sie auf Pakete anzuwenden, die vom Server an das Netzwerk gesendet werden.

Voraussetzungen

Cisco Unified Communications-Lösungen für Fax und einen Faxserver eines Drittanbieters auf Microsoft Windows Server-Versionen 2007 und höher.

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Layer-3-QoS

- Fax over Internet Protocol (FOIP)

- Erfassen und Anzeigen von Netzwerkverkehr in WIreshark

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- 2951-Router mit IOS 154-3.M4

- Windows Server 2007

- Xmedius Fax Server 6.5

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Standardmäßig markieren Microsoft Windows-Server Pakete mit einem Differentiated Services Code Point (DSCP)-Wert von 0.  Dies kann QoS-Probleme bei der Bereitstellung von Medienpaketen über Netzwerksegmente mit hoher Latenz verursachen.

Lösung

Dieses Problem kann gelöst werden, indem die Windows Server-Gruppenrichtlinie so konfiguriert wird, dass ein DSCP-Wert von 46 (beschleunigte Weiterleitung) auf Basis des RTP-Portbereichs angewendet wird.

Konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Windows-Server so zu konfigurieren, dass die gewünschten DSCP-Werte angewendet werden.

Schritt 1: Öffnen Sie die Konfigurationsseite zur Bearbeitung der MS Windows-Gruppenrichtlinien, indem Sie den Befehl gpedit.msc eingeben.

im Startmenü von Windows in den Ausführungsbereich.

Schritt 2: Erweitern Sie den Abschnitt Windows-Einstellungen der Richtlinie für lokalen Computer, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl Policy-based QoS.

Schritt 3: Geben Sie im Popup-Fenster für die richtlinienbasierte QoS-Konfiguration den gewünschten Richtliniennamen an.  Wählen Sie dann den gewünschten Wert im Feld DSCP-Wert angeben aus.  Dies ist der Wert, mit dem Sie die vom Server gesendeten Pakete markieren möchten.  Nachdem diese Werte definiert wurden, wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

Schritt 4: Eine Möglichkeit, die markierten Pakete auszuwählen, besteht in der Auswahl des Programms, das die QoS-Richtlinie verwendet.  Aktivieren Sie das Optionsfeld, damit die Richtlinie auf Alle Anwendungen angewendet werden kann.  Nachdem diese Werte definiert wurden, wählen Sie die Schaltfläche Weiter.

Schritt 5: IP-Adressbereiche können auch verwendet werden, um zu definieren, welche Pakete mit der QoS-Richtlinie markiert sind.  Wählen Sie die Optionsfelder für eine beliebige Quell-IP-Adresse und eine beliebige Ziel-IP-Adresse aus.  Wählen Sie nach der Definition dieser Einträge die Schaltfläche Weiter.

Schritt 6: Damit die Medienpakete vom Server gesendet werden können, der mit dem DSCP-Wert von 46 markiert ist, wählen Sie im Dropdown-Menü Wählen Sie das Protokoll aus, für das diese QoS-Richtlinie gilt. die Option für User Datagram Protocol (UDP) aus.  Wählen Sie das Optionsfeld für den Bereich Von dieser Quellportnummer oder -bereich aus, und wenden Sie den Portbereich für das Real-Time Transport Protocol (RTP) mit den Werten 16384:32767 an.  Wählen Sie die Optionsschaltfläche für den Bereich "An diesen Zielport" aus, und wenden Sie die Werte für den RTP-Port 16384:32767 an.  Wählen Sie nach dem Definieren dieser Einstellung die Schaltfläche Weiter.

Netzwerkdiagramm

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.  Installieren Sie Wireshark auf dem Windows-Server, auf den die QoS-Richtlinienkonfiguration angewendet wurde.  Nach der Installation starten Sie eine Paketerfassung und senden ein Test-Fax.  Speichern Sie die Paketerfassung nach Abschluss des Tests per Fax.  Suchen Sie den Medien-Stream für das Test-Fax, und markieren Sie ein vom Server gesendetes Real-Time Transport Protocol (RTP)- oder UDP-TL-Paket.  Doppelklicken Sie in der unteren Hälfte des Wireshark-Fensters auf das Erweiterungsmenü Internet Protocol Version 4.  Überprüfen Sie anschließend, ob im Feld "Differentiated Services": 0xb8 (DSCP 0x2e: Expedited Forwarding) ist für den gewünschten Paketstream sichtbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Microsoft TechNet-Konfigurationsleitfaden

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systeme