Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Konfigurieren der VIC-2BRI-NT/TE- und VIC-2BRI-S/T-Karten

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung bei den VIC-2BRI-NT/TE- und VIC-2BRI-S/T-Karten

Hilfreiche Links

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die erforderliche Konfiguration und Verkabelung für die Verbindung von VIC-2BRI-NT/TE- und VIC-2BRI-S/T-Karten als ISDN-Netzwerkgeräte beschrieben.

Hinweis: Es gibt eine neue Generation der Voice Interface Card (VIC), die VIC2-2BRI-NT/TE, die eine Hardware-Aktualisierung einer älteren Karte mit ähnlicher Funktionalität darstellt. Sie finden Vergleiche zwischen der VIC-2BRI-NT/TE und der VIC2-2BRI-NT/TE unter ISDN BRI-Sprachschnittstellenkarten.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco 2610-Router mit NM-2V-SprachCarrier-Karte

- Die VIC-2BRI-NT/TE wird auf folgenden Hardwareplattformen unterstützt:

- 1751

- 1760

- ICS 7750

- 2600

- 3600

- 3700

- Cisco IOS® Softwareversion 12.2.5

- Die VIC-2BRI-NT/TE-Karte sollte in Steckplatz 0 der NM-2V-SprachCarrier-Karte installiert werden. Im zweiten VIC-Steckplatz des NM-2V dürfen keine anderen VICs installiert sein, wenn eine ISDN-Sprachkarte installiert ist. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die NM-2V-Sprachträgerkarte die vier DSP-Ressourcen den vier verfügbaren B-Kanälen der beiden BRI-Ports korrekt zuweist. Es ist nur ein BRI-Port aktiv, und ISDN-Sprachanrufe funktionieren möglicherweise nicht, wenn die Karte in Steckplatz 1 der NM-2V-Karte installiert ist.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundinformationen

Der Vorteil, den ISDN BRI-Sprachports gegenüber anderen analogen Sprach-Port-Typen bieten, ist, dass die ISDN-Signalisierung umfassende Anrufinformationen mit Details zu den angerufenen und anrufenden Nummern, Nummerntypen, dem Anruffortschrittstatus und den Ursachencodes für Anrufe bereitstellt. Außerdem wird die Audioübertragung als digitaler Pulse Code Modulation (PCM)-Stream gesendet, sodass Probleme aufgrund von Audiowerten und Dämpfung reduziert werden.

Ältere IOS-Router/Gateways unterstützen ISDN BRI-Sprachports bereits seit geraumer Zeit mit der VIC-2BRI-S/T-Karte. Dadurch konnte ein Router als ISDN-Terminalgerät mit vorhandenen ISDN-Sprachnetzwerken verbunden werden. Ab Version 12.1.(3)X1 bietet Cisco die Emulation des ISDN-Netzwerks und mit der neueren VIC-2BRI-NT/TE-Karte die Unterstützung für Phantom-Stromerzeugung.

Die VIC-2BRI-NT/TE-Karte ist ebenso wie die VIC-2BRI-S/T als Endgerät (oder Benutzer) mit den normalen ISDN-Basisdatendiensten als Endgerät (bzw. Endgerät) verbunden und ermöglicht ebenso wie die VIC-2BRI-S/T die softwarekonfigurierbare Ausführung als Layer-1-, 2- und Layer-3-Netzwerkgerät. Diese Funktion ermöglicht die Integration vorhandener ISDN-Endgeräte wie Key Telefony Systems und kleiner PBXs in VoIP-Netzwerke (Voice over IP).

Die VIC-2BRI-NT/TE-Karte kann so konfiguriert werden, dass sie eine Phantom-Leitung (Stromquelle 1) bereitstellt, um die physische Layer-Verbindung zwischen sich selbst und dem ISDN-Terminalgerät herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können ISDN-Sprachanrufe vom Router ausgehen oder beendet und als VoIP-Anrufe an entfernte Standorte gesendet werden.

Die physischen Pinbelegungen der VIC-2BRI-NT/TE- und VIC-2BRI-S/T-Karten sind so konzipiert, dass sie direkt über das externe NT1-Gerät mit einem ISDN-Netzwerk verbunden werden. In diesem Fall ist die Verkabelung zwischen dem BRI-Port-RJ45-Socket und dem ISDN NT1 ein direktes (1 bis 1) Kabel der Kategorie 5.

Wenn der BRI-Port im Netzwerkmodus ausgeführt und mit einem ISDN-Terminalgerät verbunden wird, wird ein BRI-Crossover-Kabel benötigt, um die Übertragungs- und Empfangs-Signalpaare zwischen den beiden Geräten anzuschließen. Die Stiftanordnungen für ein geeignetes RJ45 ISDN BRI Crossover-Kabel sind hier aufgeführt:

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Konfigurieren der VIC-2BRI-NT/TE- und VIC-2BRI-S/T-Karten

Es folgt eine grundlegende Konfiguration für die VIC-2BRI-NT/TE-Karte, die als netzwerkseitiger ISDN mit aktivierter Leitungsleistung ausgeführt wird.

!

interface BRI 1/0

no ip address

isdn switch-type basic-net3

!--- Local ISDN switch type

isdn protocol-emulate network

!--- Layer 2/3 network operation

isdn layer1-emulate network

!--- Act as ISDN NT1 device

isdn incoming-voice voice

!--- Accept ISDN voice calls

line-power

!--- Generate line power, only possible on VIC-2VRI-NT/TE

!

Hinweise

- Der ISDN-Switch-Typ muss dem konfigurierten Switch-Typ des Terminalgeräts entsprechen.

- Die BRI-Schnittstelle muss heruntergefahren werden, und der Befehl isdn layer1-emulate für das Netzwerk muss eingegeben werden, bevor der Befehl line-power akzeptiert wird.

- Stromversorgung 1 wird nur in der Netzwerkkonfiguration unterstützt. Es wird keine Stromquelle/Spüle 2 oder 3 unterstützt.

- Cisco IOS unterstützt derzeit nur den Netzwerkbetrieb auf Layer 2/3 mit QSIG-, NET3- und NI ISDN-Switch-Typen.

- Cisco IOS legt das PCM-Computing für BRI-Sprachports auf "u-law" fest. Wenn die VIC-2BRI-NT/TE an Standorten außerhalb Nordamerikas verwendet wird, muss möglicherweise eine a-law-PCM-Codierung ausgewählt werden. Wenn ein falscher PCM-Kodierungstyp ausgewählt wird, kann die Audiowiedergabe verzerrt sein und einen metallischen oder dünnen Ton haben.

!

Voice-port 1/0

description - network side BRI port to key system

cptone AU

!--- Select appropriate call progress tones

compand-type a-law

!--- Use a-law companding for voice calls

!

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfigurationen

In diesem Dokument wird diese Konfiguration verwendet:

- Router 2610

Router 2610

2610#show run

Building configuration...

Current configuration : 1232 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 2610

!

ip subnet-zero

!

isdn switch-type basic-net3

call rsvp-sync

voice rtp send-recv

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI1/0

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn protocol-emulate network

isdn layer1-emulate network

isdn incoming-voice voice

isdn skipsend-idverify

line-power

!

interface BRI1/1

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn protocol-emulate network

isdn layer1-emulate network

isdn skipsend-idverify

line-power

!

ip classless

ip http server

ip pim bidir-enable

!

voice-port 1/0/0

compand-type a-law

cptone AU

!

voice-port 1/0/1

compand-type a-law

cptone AU

!

dial-peer cor custom

!

dial-peer voice 1 pots

incoming called-number .

direct-inward-dial

port 1/0/0

!

dial-peer voice 2 pots

incoming called-number .

direct-inward-dial

port 1/0/1

!

dial-peer voice 100 voip

destination-pattern 8.......

session target ipv4:192.168.1.10

dtmf-relay h245-alphanumeric

codec g723r63

ip precedence 5

!

dial-peer voice 1000 pots

destination-pattern 0

port 1/0/0

!

dial-peer voice 1001 pots

destination-pattern 0

port 1/0/1

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

no scheduler allocate

end

Überprüfen

Dieser Abschnitt enthält Informationen, mit denen Sie überprüfen können, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Bestimmte show-Befehle werden vom Output Interpreter Tool unterstützt (nur registrierte Kunden), mit dem Sie eine Analyse der show-Befehlsausgabe anzeigen können.

- show isdn status - Zeigt Informationen zum BRI-Port und zur ISDN-Verbindung an.

Hier ist die Ausgabe des Befehls show isdn status:

2610#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI1/0 interface

******* Network side configuration *******

!--- Network side

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 64, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x80000003

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 5

ISDN BRI1/1 interface

******* Network side configuration *******

!--- Network side

dsl 1, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 1 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x80000003

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 0

Total Allocated ISDN CCBs = 0

Hinweis: Wenn das Kabel vom NT entfernt wird, bleibt NT Layer 1 im aktiven Zustand. Dies entspricht dem I.430-Standardabschnitt 5.18. Wenn die Stromversorgung und die Uhr vom NT bereitgestellt werden, kann sie ständig verfügbar sein.

In diesem Beispiel werden die beiden BRI-Ports für den netzwerkseitigen Betrieb konfiguriert. Port 1/0 ist aktiv, hat eine TEI von 64 und es gibt keine Anrufe auf der Verbindung. Port 1/1 ist nicht aktiviert.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Fehlerbehebung bei den VIC-2BRI-NT/TE- und VIC-2BRI-S/T-Karten

Bei ISDN BRI-Sprachschnittstellenkarten kommen standardmäßige ISDN-Fehlerbehebungsverfahren zum Einsatz. ISDN-Debug für Q921 (Layer 2) und Q931 (Layer 3) sind äußerst hilfreich bei der Ermittlung von Verbindungs- oder Netzwerkproblemen. Im folgenden Debugging wird ein ISDN-Anruf angezeigt, der in den Router eingeht, eine Verbindung herstellt und dann normal beendet wird. Sie bietet nützliche Informationen wie:

Calling number : 55551000

Called number  : 84487633

Der Anruf wurde an den BRI-Port 1/0 des Gateway-Routers um 1:50:33.397 gesendet (Zeitstempel werden als Stunden/Minuten/Sekunden/Millisekunden formatiert). Die angerufene Nummer lautete 5551000, die angerufene Nummer war 84487633. Der Anruf wurde um 1:51:01.561 angeschlossen und um 1:51:13.345 getrennt - eine Dauer von etwa 12 Sekunden. Unten sehen Sie ein Ausgabebeispiel eines debug-Befehls "isdn q931".

2610#

*Mar  2 01:50:53.397: ISDN BR1/0: RX <- SETUP pd = 8  callref = 0x09

*Mar  2 01:50:53.397:         Bearer Capability i = 0x8090A3

*Mar  2 01:50:53.401:         Channel ID i = 0x83

*Mar  2 01:50:53.401:         Progress Ind i = 0x8183 - Origination address

is non-ISDN

*Mar  2 01:50:53.405:         Calling Party Number i = 0x00, 0x80, '55510000',

Plan:Unknown, Type:Unknown

*Mar  2 01:50:53.409:         Called Party Number i = 0x81, '84487633',

Plan:ISDN, Type:Unknown

*Mar  2 01:50:53.417: ISDN BR1/0: Event: Received a VOICE call from 55510000

on B1 at 64 Kb/s

*Mar  2 01:50:53.417: ISDN BR1/0: Event: Accepting the call id 0xC

*Mar  2 01:50:53.437: ISDN BR1/0: TX -> CALL_PROC pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:50:53.437:         Channel ID i = 0x89

*Mar  2 01:50:54.085: ISDN BR1/0: TX -> ALERTING pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:51:01.561: ISDN BR1/0: TX -> CONNECT pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:51:01.561:         Channel ID i = 0x89

*Mar  2 01:51:01.589: ISDN BR1/0: RX <- CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x09

*Mar  2 01:51:13.345: ISDN BR1/0: RX <- DISCONNECT pd = 8  callref = 0x09

*Mar  2 01:51:13.349:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  2 01:51:13.357: ISDN BR1/0: TX -> RELEASE pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:51:13.361:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  2 01:51:13.393: ISDN BR1/0: RX <- RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x09

Hilfreiche Links

Diese URLs bieten weitere Informationen zur ISDN-Fehlerbehebung:

- Verwenden des Befehls show isdn status für die BRI-Fehlerbehebung

- Fehlerbehebung bei ISDN BRI Layer 1

- Fehlerbehebung für BRI-Layer 2

- Fehlerbehebung für ISDN BRI Layer 3 mit dem Befehl debug isdn q931.

- Fehlerbehebung bei ISDN-Verbindungen

Hinweis: Bevor Sie Debugbefehle ausgeben, lesen Sie Wichtige Informationen über Debug-Befehle.

Zugehörige Informationen

- Q.931: benutzerseitige und netzwerkseitige Switch-Unterstützung

- Konfigurieren einer ISDN BRI NT/TE-Schnittstelle auf Sprachschnittstellenkarten und ISDN BRI-Sprachmodulen

- Verständnis der Debug-ISDN q931-Trennungsursachencodes

- ISDN BRI-Sprachschnittstellenkarten im Überblick

- Unterstützung von Sprachtechnologie

- Produkt-Support für Sprach- und Unified Communications

- Fehlerbehebung bei Cisco IP-Telefonie

- Technischer Support - Cisco Systems