Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfiguration

Konfigurationen

Überprüfung

Fehlerbehebung

Fehlerbehebungsverfahren

Befehle zur Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die Konfigurationen erläutert, die für die Implementierung von T1 Channel Associated Signaling (CAS) erforderlich sind.

Voraussetzungen

Anforderungen

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie versuchen, diese Konfiguration durchzuführen:

Dieses Dokument basiert auf einer Grundkenntnis der Funktionsweise von Digital T1 CAS (Robbed Bit Signaling) in IOS-Gateways. Lesen Sie dieses Dokument, um mehr über die verschiedenen Arten von CAS-Signalisierungsmethoden zu erfahren. Dieses Dokument dient auch als Anleitung zur Konfiguration der verschiedenen Arten von CAS-Signalisierung.

Bevor Sie die E1 R2-Signalisierung in einen Cisco AS5300-Router implementieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Version der Cisco IOS®-Software mit dem Cisco VCWare im E1-Modul kompatibel ist. Wenn die Versionen nicht kompatibel sind, werden die Digital Signal Processor (DSP) Module der Sprachkarte nicht geladen, und die Sprachsignalverarbeitung erfolgt nicht. In der Cisco VCWare-Kompatibilitätsmatrix für den Cisco AS5300 finden Sie Informationen zur Kompatibilität Ihrer Versionen.

Wenn die Version von Cisco VCWare nicht mit der Cisco IOS-Software kompatibel ist, wird dies normalerweise durch Eingabe des Befehls show vfc slot_number angezeigt, wie hier gezeigt:

5300#show vfc 1 interface

Rx: in ptr 18, outptr 0

Tx: in ptr 14  outptr  14

0 in hw queue, 0 queue head , 0 queue tail

Hardware is VFC out-of-band channel

Interface : state RESET DSP instance (0x61048284)

dsp_number 0, Channel ID 0

TX outstanding 0, max TX outstanding 0

Received 18 packets, 1087 bytes, 0 giant packets

0 drops, 0 no buffers, 0 input errors

121 bytes output, 14 frames output

0 bounce errors 0

DSP module 1 is not installed

DSP module 2 is not installed

DSP module 3 is not installed

DSP module 4 is not installed

DSP module 5 is not installed

In der obigen Ausgabe zeigen die Anweisungen "DSP module number is not installed", dass die Versionen für diese Modulnummer nicht kompatibel sind. Ein Beispiel für die DSP-Module, die die richtige Cisco VCWare-Version geladen haben, ist hier dargestellt:

5300#show vfc 1 interface

Rx: in ptr 24, outptr 0

TX: in ptr 15  outptr  15

0 in hw queue, 0 queue head , 0 queue tail

Hardware is VFC out-of-band channel

Interface : state RESET DSP instance (0x618C6088)

dsp_number 0, Channel ID 0

TX outstanding 0, max TX outstanding 0

Received 283288 packets, 15864278 bytes, 0 giant packets

0 drops, 0 no buffers, 0 input errors

1416459 bytes output,  141647 frames output

0 bounce errors 0

Slot 1, DSPM 1 (C542), DSP 1, Channel 1

State RESET, DSP instance (0x61914BDC)

TX outstanding 0, max TX outstanding 8

Received 0 packets, 0 bytes, 0 giant packets

0 drops, 0 no buffers, 0 input errors

0 bytes output,  0 frames output

0 bounce errors 0

Slot 1, DSPM 1 (C542), DSP 2, Channel 1

State RESET, DSP instance (0x6191510C)

TX outstanding 0, max TX outstanding 8

Received 0 packets, 0 bytes, 0 giant packets

0 drops, 0 no buffers, 0 input errors

0 bytes output,  0 frames output

0 bounce errors 0

Um die installierte Cisco VCWare-Version zu überprüfen, geben Sie den Befehl show vcfc slot_number version vcware ein, wie hier gezeigt:

5300#show vfc 1 version vcware

Voice Feature Card in Slot 1:

VCware Version : 4.10

ROM Monitor Version : 1.2

DSPware Version :

Technology :  C542

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Cisco VCWare-Technologieversion (c549 oder c542) der installierten DSP-Technologie für Sprachfunktionen (DSPM-542: Sprachunterstützung mit einfacher Dichte oder DSPM-549: Sprachunterstützung).

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco AS5300 Router (alle Versionen)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps von Cisco zu Konventionen).

Konfiguration

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die in diesem Dokument beschriebenen Funktionen konfigurieren können.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Dokument verwendeten Befehlen zu erhalten.

Konfigurationen

Zur Ausführung der CAS-Signalisierung auf Cisco Routern der Serien 2600 und 3600 ist ein Sprachnetzwerkmodul mit hoher Dichte (NM-HDV) erforderlich.

Der Befehl ds0-group (oder cas-group, abhängig von der Cisco IOS-Version) muss auf den T1-Controllern (Cisco AS5xxx und 2600/3600-Router) definiert werden.

Mit diesem Verfahren konfigurieren Sie CAS:

1. Richten Sie den T1-Controller ein, der mit dem PBX-System (Private Automatic Branch Exchange) oder Switch verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass das Framing und die Leitungscodierung des T1 richtig eingestellt sind.

- T1-Framing: ESF oder SF

- T1-Leitungscodierung: B8ZS oder AMI

- T1-Taktquelle: Inland oder Leitung

Hinweis: Beachten Sie, dass verschiedene PBX-Systeme unterschiedliche Anforderungen an die Taktquelle haben.

2. Verwenden Sie diese Befehlsfolge, um die Leitungssignalisierung auf AS5xxx-Plattformen zu definieren:

5300(config)#controller T1 0

5300(config-controller)#

ds0-group 1 timeslots 1-24 type ?

e&m-fgb              E & M Type II FGB

e&m-fgd              E & M Type II FGD

e&m-immediate-start  E & M Immediate Start

fgd-eana             FGD Exchange Access North American

fgd-os               FGD Operator Services

fxs-ground-start     FXS Ground Start

fxs-loop-start       FXS Loop Start

none                 Null Signaling for External Call Control

r1-itu               R1 ITU

sas-ground-start     SAS Ground Start

sas-loop-start       SAS Loop Start

<cr>

Hinweis: Wenn Sie Informationen zum DNIS (Dialed Number Identification Service) auf einem T1-Controller sammeln möchten, müssen Sie diese manuell auf dem Zugriffsserver konfigurieren. Verwenden Sie den Befehl ds0-group 0 timeslots 1-24 type e&m-fgb dtmf dnis (dtmf dnis), um DTMF-DNIS (Dual Tone Multifrequency (DTMF) für E&M-fgb unter einer Controller-T1-Konfiguration zu sammeln. Um Multifrequency (MF) DNIS für E&M-fgb zu sammeln, verwenden Sie den Befehl ds0-group 0 timeslots 1-24 type e&m-fgb mf dnis.

3. Verwenden Sie diese Befehlsfolge, um die Leitungssignalisierung auf den Cisco 2600/3600-Plattformen zu definieren:

3600(config)#controller T1 0

3600(config-controller)#

ds0-group 1 timeslots 1-24 type ?

e&m-delay-dial       E & M Delay Dial

e&m-fgd   E & M Type II FGD

e&m-immediate-start  E & M Immediate Start

e&m-wink-start       E & M Wink Start

ext-sig              External Signaling

fgd-eana             FGD-EANA BOC side

fxo-ground-start     FXO Ground Start

fxo-loop-start       FXO Loop Start

fxs-ground-start     FXS Ground Start

fxs-loop-start       FXS Loop Start

none                 Null Signaling for External Call Control

<cr>

Mit der Cisco IOS Software, Version 11.3, ist die Befehlsfolge wie folgt:

peggy(config)#controller T1 0

peggy(config-controller)#cas-group 1 timeslot 1-15 type ?

...

Hinweis: Wenn Sie ein Upgrade von der Cisco IOS Software Version 11.3 auf Version 12.0 durchführen, wird der alte Befehl automatisch durch den neuen Befehl ersetzt.

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- Cisco 5300 für E&M-FGD DTMF DNIS konfiguriert

- Cisco 5300 für E&M-FGB konfiguriert

- Cisco 3600 für E&M FGB konfiguriert (Wink-Start)

Cisco 5300 für E&M-FGD DTMF DNIS konfiguriert

hostname 5300-fg-d

!

controller T1 0

clock source line primary

ds0-group 1 timeslots 1-24 type e&m-fgd dtmf dnis

!--- With this configuration we will use DTMF and !--- request the DNIS information.

!

voice-port 0:1

!

dial-peer voice 123 pots

destination-pattern 123

direct-inward-dial

!--- This will only work if the DNIS information is recieved.

port 0:1

prefix 123

!

dial-peer voice 567 voip

destination-pattern 567

session target ipv4:2.0.0.2

!

Cisco 5300 für E&M-FGB konfiguriert

hostname 5300-fg-b

!

controller T1 0

clock source line primary

ds0-group 1 timeslots 1-24 type e&m-fgb

!

voice-port 0:1

!

dial-peer voice 123 pots

destination-pattern 123

port 0:1

prefix 123

!

dial-peer voice 567 voip

destination-pattern 567

session target ipv4:2.0.0.2

!

Cisco 3600 für E&M FGB konfiguriert (Wink-Start)

hostname 3600-fg-b

!

controller T1 1/0

clock source line primary

ds0-group 1 timeslots 1-24 type e&m-wink-start

!

voice-port 1/0:1

!

dial-peer voice 123 pots

destination-pattern 123

port 1/0:1

prefix 123

!

dial-peer voice 567 voip

destination-pattern 567

session target ipv4:2.0.0.2

Überprüfung

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Behebung von Fehlern in Ihrer Konfiguration.

Fehlerbehebungsverfahren

Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine Fehlerbehebung für Ihre Konfiguration durchzuführen. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter E1 R2 Customization with the cas-custom Command.

1. Überprüfen Sie, ob der T1-Controller 0 aktiviert ist. Wenn der Drucker ausgefallen ist, prüfen Sie das Framing, die Leitungscodierung, die Taktquelle, die Alarme, ersetzen Sie das Kabel, setzen Sie die Karte wieder ein usw.

2. Wenn Sie einen Cisco AS5300 verwenden, stellen Sie sicher, dass die DSPs korrekt mit dem Befehl show vfc slot number interface installiert sind.

3. Für FGD-Trunks konfigurieren Sie die DID (Direct Inward Dial) auf dem normalen POTS-Peer (Plain Old Telefone Service), sodass die empfangenen Ziffern zur Auswahl eines ausgehenden Peers verwendet werden.

Hinweis: Auf dem Cisco AS5300 muss die Option "dnis" (Tennis) konfiguriert sein, um DNIS anzufordern.

4. Aktivieren Sie einige der Debug-Befehle im folgenden Abschnitt, und untersuchen Sie die Ausgaben.

5. Überprüfen Sie, ob Router und PBX oder Switch miteinander kommunizieren.

- Wird die Leitung besetzt?

- Empfängt/sendet der Router Zahlen?

- Finden Sie heraus, welche Seite den Anruf löscht.

- Verwenden Sie nach Möglichkeit die neuesten Cisco IOS Software-Versionen, die auf Cisco.com verfügbar sind.

Festlegen der Signalisierung auf einem Cisco AS5xxx Router

Es kann schwierig sein, den Signalisierungstyp zu bestimmen, indem Sie das Debuggen eines Routers betrachten. Es ist jedoch möglich, eine gute Vorstellung davon zu machen, wie die Signalisierung aussehen soll. Das folgende Debuggen ist bei der Bestimmung des Signalisierungstyps relativ zuverlässig (vor allem, wenn alle Kanäle inaktiv sind). Es wird empfohlen, die Signalisierung zuerst durch diese Debugger zu überprüfen, da sie die häufigsten und weniger offensichtlichen Bereitstellungsfehler erkennen können. Achten Sie wie üblich beim Einschalten der Fehlersuche im Router auf Vorsicht. Es wird empfohlen, das Debuggen nur zu aktivieren, wenn Sie mit den entsprechenden Funktionen vertraut sind. Beachten Sie, dass nicht alle Debugger für alle Network Access Server (NAS)-Plattformen verfügbar sind.

Befehle zur Fehlerbehebung

Das Output Interpreter Tool (nur registrierte Kunden) (OIT) unterstützt bestimmte show-Befehle. Verwenden Sie das OIT, um eine Analyse der Ausgabe des Befehls show anzuzeigen.

Hinweis: Beachten Sie vor der Verwendung von Debug-Befehlen die Informationen zu Debug-Befehlen.

- debug Serial Interface (serielle Schnittstelle debug) - Zeigt Informationen zu einem Ausfall der seriellen Verbindung an.

- show controller t1: Zeigt den für die Controller-Hardware spezifischen Controller-Status an.

- debug cas - Für die Leitungssignalisierung auf Cisco AS5xxx-Plattformen.

- debug vpm signal - Für die Leitungssignalisierung auf Cisco 26xx/36xx-Plattformen.

- debug vtsp all: Aktiviert die Ausgabe aller Nachrichten (Ziffern), die zwischen dem PBX-System und dem Router ausgetauscht werden.

bosshog#debug serial interface

!--- This enables the output below.

Serial network interface debugging is on

bosshog#show controller t1

T1 0 is up.

No alarms detected.

Version info of slot 0:  HW: 2, Firmware: 16, PLD Rev: 0

Manufacture Cookie Info:

EEPROM Type 0x0001, EEPROM Version 0x01, Board ID 0x42,

Board Hardware Version 1.0, Item Number 73-2217-4,

Board Revision A0, Serial Number 07389920,

PLD/ISP Version 0.0, Manufacture Date 3-Jan-1998.

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is Line Primary.

Data in current interval (6 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Robbed bit signals state:

timeslots     rxA rxB rxC rxD         txA txB txC txD

1                0   0   0   0           0   0   0   0

2                0   0   0   0           0   0   0   0

<snip>

23              0   0   0   0           0   0   0   0

24              0   0   0   0           0   0   0   0

!--- Looking at the above signals, we are receiving all 0s from the switch. !--- This looks like some form of E&M Signaling. !--- We can determine the following when the line is idle.

timeslots     rxA rxB rxC rxD         txA txB txC txD

1                0   0   0   0           0   0   0   0

!--- Looks like an E&M variant.

2                0   1   0   1           0   1   0   1

!--- Looks like fxs-loop-start.

3                1   1   1   1           0   1   0   1

!--- Looks like fxs-ground-start.

Die folgende Ausgabe gilt für E&M FGB auf einem Cisco AS5300.

5300-fg-b#show debug

CAS:

Channel Associated Signaling debugging is on

5300-fg-b#

!--- Incoming call to router.

*May 28 12:40:35.376: from Trunk(0): (1/0): Rx LOOP_CLOSURE (ABCD=1111)

!--- Switch is off hook. !--- Send wink back to the switch. Note we transition from a on/off/on hook state.

*May 28 12:40:35.600: from Trunk(0): (1/0): Tx LOOP_CLOSURE (ABCD=1111)

!--- Sending Wink back. Off hook.

*May 28 12:40:35.800: from Trunk(0): (1/0): Tx LOOP_OPEN (ABCD=0000)

!--- End of wink ~200 ms duration. On hook.

5300-fg-b#

5300-fg-b#

!--- The call is now in an alerting state waiting for a connect. !--- Router goes off hook. Call is connected.

*May 28 12:40:37.352: from Trunk(0): (1/0): Tx LOOP_CLOSURE (ABCD=1111)

!--- Router has gone off hook. Send a connect.

5300-fg-b#

5300-fg-b#

5300-fg-b#

!--- At this point, the call is torn down in the direction of the PBX.

*May 28 12:40:42.608: from Trunk(0): (1/0): Tx LOOP_OPEN (ABCD=0000)

!--- Router disconnects call on hook.

*May 28 12:40:42.940: from Trunk(0): (1/0): Rx LOOP_OPEN (ABCD=0000)

!--- Switch terminates upon receipt on hook.

Dieses Beispiel ist für ausgehende E&M-FGB auf einem Cisco 3600 vorgesehen.

3600-fg-b#show debug

Voice Port Module signaling debugging is on

3600-fg-b#

!--- Outgoing call from router.

*Mar  3 04:01:35.167: htsp_process_event: [2/1:1(1), EM_ONHOOK, E_HTSP_SETUP_REQ

]em_onhook_setup

!--- On hook state.

*Mar  3 04:01:35.167: em_offhook (0)[recEive and transMit2/1:1(1)] set signal st

ate = 0x8

*Mar  3 04:01:35.167: htsp_process_event: [2/1:1(1), EM_BRANCH, EM_EVENT_WINK]

*Mar  3 04:01:35.167: em_start_timer: 550 ms

*Mar  3 04:01:35.167: htsp_timer - 550 msec

*Mar  3 04:01:35.415: htsp_process_event: [2/1:1(1), EM_WAIT_WINKUP, E_DSP_SIG_1

100]em_wink_offhook

!--- Router sends off hook.

*Mar  3 04:01:35.415: em_stop_timers

*Mar  3 04:01:35.415: htsp_timer_stop

*Mar  3 04:01:35.415: em_start_timer: 1200 ms

*Mar  3 04:01:35.415: htsp_timer - 1200 msec

*Mar  3 04:01:35.619: htsp_process_event: [2/1:1(1), EM_WAIT_WINKDOWN, E_DSP_SIG

_0000]em_wink_onhook

!--- Router sends on hook.

*Mar  3 04:01:35.623: em_stop_timers

*Mar  3 04:01:35.623: htsp_timer_stop htsp_wink_ind

*Mar  3 04:01:35.623: htsp_timer - 70 msec

*Mar  3 04:01:35.695: htsp_process_event: [2/1:1(1), EM_WAIT_DIALOUT_DELAY, E_HT

SP_EVENT_TIMER]em_imm_send_digits  em_send_digits  htsp_dial

!--- At this point we send the digits.

*Mar  3 04:01:36.507: htsp_process_event: [2/1:1(1), EM_WAIT_FOR_ANSWER, E_DSP_D

IALING_DONE]em_offhook_digit_done htsp_progress

*Mar  3 04:01:36.507: ===== state 0x630852C0

*Mar  3 04:01:37.035: htsp_process_event: [2/1:1(1), EM_WAIT_FOR_ANSWER, E_DSP_S

IG_1100]em_wait_answer_offhook

!--- Router is waiting for far end to connect.

*Mar  3 04:01:37.035: em_stop_timers

*Mar  3 04:01:37.035: htsp_timer_stop

*Mar  3 04:01:37.035: htsp_timer_stop2

Dieses Beispiel ist für den FXS-Loop-Start auf einem Cisco 2600 vorgesehen.

FXS Loop-start Signal Map

*Mar 1 01:55:51.091: Foreign Exchange Station 1/1:1(22) rx_signal_map:

0 F F F

5 F 5 F

F F F F

F F F F

*Mar 1 01:55:51.095: Foreign Exchange Station 1/1:1(22) tx_signal_map:

4 4 4 4

4 4 4 4

C C C C

C C C C

!--- FXS Loop-start incoming call.

*Mar 1 02:02:13.743: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS: state=0xC timestamp=26688 systime=733374

*Mar 1 02:02:13.743: [1/1:1(1), FXSLS_ONHOOK, E_DSP_SIG_1100] fxsls_onhook_offhook htsp_setup_ind

*Mar 1 02:02:13.751: [1/1:1(1), FXSLS_WAIT_SETUP_ACK, E_HTSP_SETUP_ACK]

*Mar 1 02:02:14.871: [1/1:1(1), FXSLS_OFFHOOK, E_HTSP_PROCEEDING] htsp_alert_notify

*Mar 1 02:02:15.163: [1/1:1(1), FXSLS_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

*Mar 1 02:02:15.607: [1/1:1(1), FXSLS_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

*Mar 1 02:02:15.607: [1/1:1(1), FXSLS_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

!--- Call is ringing now. !--- Is answered below.

vdtl-2600-6d#htsp_connect: no_offhook 0

*Mar 1 02:02:26.239: [1/1:1(1), FXSLS_OFFHOOK, E_HTSP_CONNECT]

fxsls_offhook_connect[Foreign Exchange Station 1/1:1(1)] set signal state = 0x6

!--- Call is disconnected from T1 side below.

vdtl-2600-6d#

!--- Near end disconnect (from T1 side).

vdtl-2600-6d#

*Mar 1 02:02:37.299: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0x4 timestamp=50246 systime=735730

*Mar 1 02:02:37.299: [1/1:1(1), FXSLS_CONNECT, E_DSP_SIG_0100] fxsls_offhook_onhook

*Mar 1 02:02:37.299: htsp_timer - 600 msec

*Mar 1 02:02:37.899: [1/1:1(1), FXSLS_CONNECT,

E_HTSP_EVENT_TIMER] fxsls_connect_wait_release_req

*Mar 1 02:02:37.899: htsp_timer_stop htsp_release_req: cause 16, no_onhook 0

*Mar 1 02:02:37.919: [1/1:1(1), FXSLS_WAIT_RELEASE_REQ,

E_HTSP_RELEASE_REQ] fxsls_waitrls_req_rlshtsp_report_onhook_sig

*Mar 1 02:02:37.923: vnm_dsprm_close_cleanup

!--- FXS loop-start outgoing call.

*Mar 1 03:42:05.067: [1/1:1(2), FXSLS_ONHOOK, E_HTSP_SETUP_REQ]

fxsls_onhook_setup[Foreign Exchange Station 1/1:1(2)] set signal state = 0x0htsp_alert

*Mar 1 03:42:05.327: [1/1:1(2), FXSLS_WAIT_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH] fxsls_waitoff_voice

*Mar 1 03:42:05.763: [1/1:1(2), FXSLS_WAIT_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH] fxsls_waitoff_voice

*Mar 1 03:42:05.763: [1/1:1(2), FXSLS_WAIT_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH] fxsls_waitoff_voice

!--- Call is ringing now.

!--- Call is answered below.

*Mar 1 03:42:30.039: htsp_dsp_message:

SEND/RESP_SIG_STATUS: state=0x4 timestamp=14102 systime=1335004

*Mar 1 03:42:30.039: [1/1:1(1), FXSLS_ONHOOK, E_DSP_SIG_0100]

*Mar 1 03:42:30.087: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0xC timestamp=14144 systime=1335008

*Mar 1 03:42:30.087: [1/1:1(2), FXSLS_WAIT_OFFHOOK, E_DSP_SIG_1100]

fxsls_waitoff_offhook[Foreign Exchange Station 1/1:1(2)]

set signal state = 0x4[Foreign Exchange Station 1/1:1(2)]

set signal state = 0x6 htsp_dial

!--- Call is disconnected via VoIP side below.

vdtl-2600-6d#htsp_release_req: cause 16, no_onhook 0

*Mar 1 03:43:27.855: [1/1:1(2), FXSLS_CONNECT, E_HTSP_RELEASE_REQ] fxsls_connect_disc

*Mar 1 03:43:27.855: htsp_timer_stop [Foreign Exchange Station 1/1:1(2)]

set signal state = 0xC[Foreign Exchange Station 1/1:1(2)] set signal state = 0x4

*Mar 1 03:43:27.859: htsp_timer - 950 msec

*Mar 1 03:43:28.811: [1/1:1(2), FXSLS_CPC, E_HTSP_EVENT_TIMER] fxsls_cpc_timer

*Mar 1 03:43:28.811: htsp_timer - 30000 msec

*Mar 1 03:43:28.815: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0xC timestamp=8470 systime=1340881

*Mar 1 03:43:28.815: [1/1:1(2), FXSLS_WAIT_ONHOOK, E_DSP_SIG_1100]

Dieses Beispiel ist für den FXO-Loop-Start auf einem Cisco 2600 vorgesehen.

FXO Loop-start Channel Map

*Mar 1 03:48:30.055: Foreign Exchange Office 1/1:1(24) rx_signal_map:

F F F F

5 F F F

F F F F

F F F F[Foreign Exchange Office 1/1:1(24)] set signal state = 0x4

*Mar 1 03:48:30.055: Foreign Exchange Office 1/1:1(24) tx_signal_map:

0 0 4 4

4 4 4 4

C C C C

C C C C

!--- FXO loop-start incoming call.

*Mar 1 03:52:56.271: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0x0 timestamp=50660 systime=1397627

*Mar 1 03:52:56.271: [1/1:1(1), FXOLS_ONHOOK, E_DSP_SIG_0000] fxols_onhook_ringing

*Mar 1 03:52:56.271: htsp_timer - 10000 msec

*Mar 1 03:52:58.267: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0x4 timestamp=52658 systime=1397826

*Mar 1 03:52:58.271: [1/1:1(1), FXOLS_RINGING, E_DSP_SIG_0100]

*Mar 1 03:52:58.271: fxols_ringing_not

*Mar 1 03:52:58.271: htsp_timer_stop htsp_setup_ind

*Mar 1 03:52:58.275: [1/1:1(1), FXOLS_WAIT_SETUP_ACK, E_HTSP_SETUP_ACK]

*Mar 1 03:52:58.275: fxols_wait_setup_ack:

[Foreign Exchange Office 1/1:1(1)] set signal state = 0xC

!--- Call is ringing and is answered (dial tone). !--- Entering destination for the call now.

*Mar 1 03:53:09.019: [1/1:1(1), FXOLS_PROCEEDING, E_HTSP_PROCEEDING] fxols_offhook_proc

*Mar 1 03:53:09.019: htsp_timer - 120000 msechtsp_alert_notify

*Mar 1 03:53:09.311: [1/1:1(1), FXOLS_PROCEEDING, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

*Mar 1 03:53:09.759: [1/1:1(1), FXOLS_PROCEEDING, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

*Mar 1 03:53:09.759: [1/1:1(1), FXOLS_PROCEEDING,

E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH] htsp_connect: no_offhook 0

*Mar 1 03:53:12.711: [1/1:1(1), FXOLS_PROCEEDING,

E_HTSP_CONNECT] fxols_offhook_connect

*Mar 1 03:53:12.711: htsp_timer_stop

!--- Call is disconnected via VoIP side.

vdtl-2600-6d#htsp_release_req: cause 16, no_onhook 0

*Mar 1 03:53:44.079: [1/1:1(1), FXOLS_CONNECT, E_HTSP_RELEASE_REQ]

fxols_offhook_release

*Mar 1 03:53:44.079: htsp_timer_stop [Foreign Exchange Office 1/1:1(1)]

set signal state = 0x4

*Mar 1 03:53:44.079: htsp_timer - 2000 msec

*Mar 1 03:53:44.079: vnm_dsprm_close_cleanup

*Mar 1 03:53:46.079: [1/1:1(1), FXOLS_GUARD_OUT,

E_HTSP_EVENT_TIMER] fxols_guard_out_timeout

!--- FXO loop-start outgoing call.

*Mar 1 03:50:47.099: [1/1:1(2), FXOLS_ONHOOK, E_HTSP_SETUP_REQ]

fxols_onhook_setup[Foreign Exchange Office 1/1:1(2)] set signal state = 0xC

*Mar 1 03:50:47.099: htsp_timer - 1300 msec

*Mar 1 03:50:48.399: [1/1:1(2), FXOLS_WAIT_DIAL_TONE,

E_HTSP_EVENT_TIMER] fxols_wait_dial_timer htsp_dial

*Mar 1 03:50:50.407: [1/1:1(2), FXOLS_WAIT_DIAL_DONE,

E_DSP_DIALING_DONE] fxols_wait_dial_done htsp_alert

*Mar 1 03:50:50.659: [1/1:1(2), FXOLS_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

*Mar 1 03:50:50.695: [1/1:1(2), FXOLS_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

*Mar 1 03:50:50.707: [1/1:1(2), FXOLS_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

!--- Call is answered now. Debugs shown because of lack of answer supervision. !--- The next thing that happens is a VoIP side disconnect.

vdtl-2600-6d#htsp_release_req: cause 16, no_onhook 0

*Mar 1 03:51:06.483: [1/1:1(2), FXOLS_OFFHOOK,

E_HTSP_RELEASE_REQ] fxols_offhook_release

*Mar 1 03:51:06.483: htsp_timer_stop

[Foreign Exchange Office 1/1:1(2)] set signal state = 0x4

*Mar 1 03:51:06.483: htsp_timer - 2000 msec

*Mar 1 03:51:06.487: vnm_dsprm_close_cleanup

*Mar 1 03:51:08.483: [1/1:1(2), FXOLS_GUARD_OUT,

E_HTSP_EVENT_TIMER] fxols_guard_out_timeout

Dieses Beispiel ist für den FXS-Basisstart auf einem Cisco 2600 vorgesehen.

!--- FXS ground-start signal map.

*Mar 1 04:04:13.334: Foreign Exchange Station 1/1:1(16) rx_signal_map:

0 F F F

5 F 5 F

F F F F

F F F F

*Mar 1 04:04:13.338: Foreign Exchange Station 1/1:1(16) tx_signal_map:

0 0 0 0

4 4 4 4

8 8 8 8

C C C C

!--- FXS ground-start incoming call.

*Mar 1 04:05:22.650: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

*Mar 1 04:05:26.982: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0x0 timestamp=15488 systime=1472698

*Mar 1 04:05:26.982: [1/1:1(1), FXSGS_ONHOOK, E_DSP_SIG_0000]

fxsgs_onhook_ringgnd[Foreign Exchange Station 1/1:1(1)] set signal state = 0x4

*Mar 1 04:05:26.982: htsp_timer - 900 msec

*Mar 1 04:05:27.142: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0xC timestamp=15648 systime=1472714

*Mar 1 04:05:27.142: [1/1:1(1), FXSGS_WAIT_LOOPCLOSE,

E_DSP_SIG_1100] fxsgs_wait_loopclose

*Mar 1 04:05:27.142: htsp_timer_stop htsp_setup_ind

*Mar 1 04:05:27.150: [1/1:1(1), FXSGS_WAIT_SETUP_ACK,

E_HTSP_SETUP_ACK] fxsgs_wait_setup_rcv_ack[Foreign Exchange Station 1/1:1(1)]

set signal state = 0x4

*Mar 1 04:05:28.282: [1/1:1(1), FXSGS_OFFHOOK,

E_HTSP_PROCEEDING] htsp_alert_notify

*Mar 1 04:05:28.598: [1/1:1(1), FXSGS_OFFHOOK,

E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

*Mar 1 04:05:28.626: [1/1:1(1), FXSGS_OFFHOOK,

E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

*Mar 1 04:05:28.638: [1/1:1(1), FXSGS_OFFHOOK,

E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

!--- Call is ringing now. !--- Call is answered below.

vdtl-2600-6d#htsp_connect: no_offhook 0

*Mar 1 04:05:35.262: [1/1:1(1), FXSGS_OFFHOOK, E_HTSP_CONNECT]

fxsgs_offhook_connect[Foreign Exchange Station 1/1:1(1)] set signal state = 0x6

!--- Call is disconnected via T1 side.

*Mar 1 04:05:42.822: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0x4 timestamp=31328 systime=1474282

*Mar 1 04:05:42.822: [1/1:1(1), FXSGS_CONNECT, E_DSP_SIG_0100]

fxsgs_connect_onhookhtsp_release_req: cause 16, no_onhook 0

*Mar 1 04:05:42.850: [1/1:1(1), FXSGS_WAIT_RELEASE_REQ, E_HTSP_RELEASE_REQ]

fxsgs_wait_release_req_release[Foreign Exchange Station 1/1:1(1)] set signal state = 0xC

*Mar 1 04:05:42.850: vnm_dsprm_close_cleanup

*Mar 1 04:05:42.854: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0x4 timestamp=8983 systime=1474285

*Mar 1 04:05:42.854: [1/1:1(1), FXSGS_ONHOOK, E_DSP_SIG_0100]

vdtl-2600-6d#

!--- FXS ground-start outgoing call.

*Mar 1 04:26:50.578: [1/1:1(1), FXSGS_ONHOOK, E_HTSP_SETUP_REQ]

fxsgs_onhook_setup[Foreign Exchange Station 1/1:1(1)] set signal state = 0x0htsp_alert

*Mar 1 04:26:50.834: [1/1:1(1), FXSGS_WAIT_OFFHOOK,

E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH] fxsgs_waitoff_voice

*Mar 1 04:26:51.282: [1/1:1(1), FXSGS_WAIT_OFFHOOK,

E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH] fxsgs_waitoff_voice

*Mar 1 04:26:51.282: [1/1:1(1), FXSGS_WAIT_OFFHOOK,

E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH] fxsgs_waitoff_voice

!--- Call rings and is then answered.

*Mar 1 04:27:02.234: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0xC timestamp=974 systime=1602223

*Mar 1 04:27:02.234: [1/1:1(1), FXSGS_WAIT_OFFHOOK, E_DSP_SIG_1100]

fxsgs_waitoff_offhook[Foreign Exchange Station 1/1:1(1)] set signal state = 0x4

*Mar 1 04:27:02.238: htsp_timer_stop [Foreign Exchange Station 1/1:1(1)]

set signal state = 0x6

!--- Call is disconnected via VoIP side below.

vdtl-2600-6d#htsp_release_req: cause 16, no_onhook 0

*Mar 1 04:27:16.146: [1/1:1(1), FXSGS_CONNECT, E_HTSP_RELEASE_REQ]

fxsgs_connect_release[Foreign Exchange Station 1/1:1(1)] set signal state = 0xC

*Mar 1 04:27:16.190: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0x0 timestamp=14928 systime=1603619

*Mar 1 04:27:16.194: [1/1:1(1), FXSGS_WAIT_ONHOOK, E_DSP_SIG_0000]

Dieses Beispiel ist für den FXO-Grundstart auf einem Cisco 2600 vorgesehen.

!--- FXO ground-start signal map.

*Mar 1 04:31:34.166: Foreign Exchange Office 1/1:1(1) rx_signal_map:

0 F F F

5 F F F

F F F F

F F F F

*Mar 1 04:31:34.166: Foreign Exchange Office 1/1:1(1) tx_signal_map:

0 0 0 0

4 4 4 4

8 8 8 8

C C C C

!--- FXO ground-start incoming call.

*Mar 1 04:35:26.194: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0x0 timestamp=46190 systime=1652619

*Mar 1 04:35:26.194: [1/1:1(1), FXOGS_ONHOOK,

E_DSP_SIG_0000] fxogs_onhook_ringing

*Mar 1 04:35:26.194: htsp_timer_stop

*Mar 1 04:35:28.194: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0x4 timestamp=48188 systime=1652819

*Mar 1 04:35:28.194: [1/1:1(1), FXOGS_RINGING, E_DSP_SIG_0100]

*Mar 1 04:35:28.194: fxogs_ringing_not:

*Mar 1 04:35:28.194: htsp_timer_stop htsp_setup_ind

*Mar 1 04:35:28.198: [1/1:1(1), FXOGS_WAIT_SETUP_ACK, E_HTSP_SETUP_ACK]

*Mar 1 04:35:28.202: fxogs_wait_setup_ack:

[Foreign Exchange Office 1/1:1(1)] set signal state = 0xC

vdtl-2600-6d#

!--- Call is answered. Entering digits to route the call further.

vdtl-2600-6d#

*Mar 1 04:35:37.458: [1/1:1(1), FXOGS_OFFHOOK, E_HTSP_PROCEEDING] htsp_alert_notify

*Mar 1 04:35:37.750: [1/1:1(1), FXOGS_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

*Mar 1 04:35:37.782: [1/1:1(1), FXOGS_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

*Mar 1 04:35:37.798: [1/1:1(1), FXOGS_OFFHOOK, E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

!--- VoIP side connected.

vdtl-2600-6d#htsp_connect: no_offhook 0

*Mar 1 04:35:43.350: [1/1:1(1), FXOGS_OFFHOOK, E_HTSP_CONNECT] fxogs_proc_voice

!--- Call disconnected from T1 side.

vdtl-2600-6d#

*Mar 1 04:36:02.890: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0xC timestamp=17354 systime=1656289

*Mar 1 04:36:02.894: [1/1:1(1), FXOGS_OFFHOOK,

E_DSP_SIG_1100] fxogs_offhook_disc

*Mar 1 04:36:02.894: htsp_timer_stop [Foreign Exchange Office 1/1:1(1)]

set signal state = 0x4

*Mar 1 04:36:02.894: htsp_timer - 2000 msechtsp_release_req:

cause 16, no_onhook 0

*Mar 1 04:36:02.918: [1/1:1(1), FXOGS_GUARD_OUT,

E_HTSP_RELEASE_REQ] fxogs_onhook_release

*Mar 1 04:36:02.922: vnm_dsprm_close_cleanup

*Mar 1 04:36:04.894: [1/1:1(1), FXOGS_GUARD_OUT,

E_HTSP_EVENT_TIMER]

!--- FXO ground-start outgoing call.

*Mar 1 04:33:08.838: [1/1:1(1), FXOGS_ONHOOK, E_HTSP_SETUP_REQ]

fxogs_onhook_setup[Foreign Exchange Office 1/1:1(1)] set signal state = 0x0

*Mar 1 04:33:08.838: htsp_timer - 10000 msec

*Mar 1 04:33:09.214: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0x4 timestamp=40280 systime=1638921

*Mar 1 04:33:09.218: [1/1:1(1), FXOGS_WAIT_TIP_GROUND,

E_DSP_SIG_0100] fxogs_start_dial

*Mar 1 04:33:09.218: htsp_timer_stop

[Foreign Exchange Office 1/1:1(1)] set signal state = 0xC

*Mar 1 04:33:09.218: htsp_timer - 1000 msec

*Mar 1 04:33:10.218: [1/1:1(1), FXOGS_WAIT_DIAL_TONE,

E_HTSP_EVENT_TIMER] fxogs_wait_dial_timer htsp_dial

*Mar 1 04:33:12.226: [1/1:1(1), FXOGS_WAIT_DIAL_DONE, E_DSP_DIALING_DONE]

fxogs_wait_dial_donehtsp_connect: no_offhook 0htsp_alert

*Mar 1 04:33:12.226: [1/1:1(1), FXOGS_OFFHOOK,

E_HTSP_CONNECT] fxogs_proc_voice

*Mar 1 04:33:12.478: [1/1:1(1), FXOGS_OFFHOOK,

E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

*Mar 1 04:33:12.514: [1/1:1(1), FXOGS_OFFHOOK,

E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

*Mar 1 04:33:12.526: [1/1:1(1), FXOGS_OFFHOOK,

E_HTSP_VOICE_CUT_THROUGH]

!--- Call connects and is answered. !--- No signaling is reported (no answer supervision for ground-start). !--- Call disconnected from VoIP leg below.

vdtl-2600-6d#htsp_release_req: cause 16, no_onhook 0

*Mar 1 04:33:22.590: [1/1:1(1), FXOGS_OFFHOOK,

E_HTSP_RELEASE_REQ] fxogs_offhook_release

*Mar 1 04:33:22.590: htsp_timer_stop

*Mar 1 04:33:22.590: htsp_timer_stop2 [Foreign Exchange Office 1/1:1(1)]

set signal state = 0x4

*Mar 1 04:33:22.590: htsp_timer - 2000 msec

*Mar 1 04:33:22.778: htsp_dsp_message: SEND/RESP_SIG_STATUS:

state=0xC timestamp=53840 systime=1640278

*Mar 1 04:33:22.778: [1/1:1(1), FXOGS_WAIT_ONHOOK,

E_DSP_SIG_1100] fxogs_waitonhook_onhook

*Mar 1 04:33:22.778: htsp_timer_stop

*Mar 1 04:33:22.778: htsp_timer - 2000 msec

*Mar 1 04:33:22.782: vnm_dsprm_close_cleanup

*Mar 1 04:33:24.778: [1/1:1(1), FXOGS_GUARD_OUT, E_HTSP_EVENT_TIMER]

Zugehörige Informationen

- Funktionsweise von Digital T1 CAS (Rob-Bit-Signalisierung) in IOS-Gateways

- T1 Fehlerbehebung

- E1 Fehlerbehebung

- Analoge E&M-Richtlinien zur Fehlerbehebung

- Unterstützung von Sprachtechnologie

- Produkt-Support für Sprach- und Unified Communications

- Sprach- und Unified Communications-Software

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme