Inhalt

Einführung

Wie lösen Sie den Fehler auf dem Unified Presence Server, wenn Sie versuchen, Dienste auf einem neuen Teilnehmer zu starten?

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der Fehler "Update Failed for the Service(s)" (Aktualisierung fehlgeschlagen für Service(s)), der auf dem Unified Presence Server beim Start von Diensten auf einem neuen Subscriber ausgegeben wird, behoben wird.

Wie lösen Sie den Fehler auf dem Unified Presence Server, wenn Sie versuchen, Dienste auf einem neuen Teilnehmer zu starten?

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn der Cisco Unified Presence Server (CUPS)-Subscriber-Knoten nach Installation des zweiten Knotens nicht dem DetaultCUPSubcluster hinzugefügt wurde.

1. Navigieren Sie zu Cisco Unified Presence Server Admin Page > System > Cluster Topology > Subclusters. Ziehen Sie den neu installierten Cisco Unified Presence-Teilnehmer zum DefaultCUPSubcluster.

2. Aktivieren Sie die Services.

Zugehörige Informationen

- Installations- und Upgrade-Leitfaden für Cisco Unified Presence Server

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems