Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Kill-Dienstprogramm verwenden

Zugehörige Informationen

Einführung

Mit dem Kill-Dienstprogramm können Sie einen Cisco Intelligent Contact Management (ICM)-Prozess in einer Telnet-Sitzung beenden. Die Terminierung erfolgt auf dieselbe Weise wie eine Prozessbeendigung mit Microsoft Windows NT Task Manager.

Hinweis: Weitere Informationen zu Telnet finden Sie unter Verwenden von Telnet zum Ausführen von Dienstprogrammen auf Remote-Cisco ICM-Terminals.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Kill-Dienstprogramm verwenden

Um das Dienstprogramm "Kill" zu verwenden, müssen Sie zuerst bestimmen, welcher Prozess beendet werden soll. Weitere Informationen zum Bestimmen des Prozesses finden Sie unter Verwenden des pstat-Befehls. Weitere Informationen zum Befehl findstr finden Sie unter Verwenden des Befehls findstr verwenden.

In diesem Beispiel wurde das Dienstprogramm opctest nicht korrekt geschlossen:

Für das Dienstprogramm Kill stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Option

Definition

f

Forces Process kill

picken

Die Prozess-ID des auszuführenden Prozesses, die der Befehl tlist (Aufgabenliste) bereitstellt.

Muster

Vollständiger Aufgabenname oder Muster für reguläre Ausdrücke, die den Task-Namen und Fenstertitel zugeordnet werden sollen

Zugehörige Informationen

- Verwenden von Telnet zum Ausführen von Dienstprogrammen auf Remote-Cisco ICM-Terminals

- Verwenden des pstat-Befehls

- Verwenden des Befehls findstr

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems