Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Cisco PGW 2200 - SS7 COT-Konfiguration und Fehlerbehebung im Signalisierungsmodus

SS7-COT-Arbeiten

SS7 COT-Konfiguration auf dem Cisco PGW 2200

SS7 COT-Fehlerbehebung auf dem Cisco PGW 2200 im Signalisierungsmodus

SS7 COT-Fehlerbehebung auf dem Cisco PGW 2200 in Anrufsteuerung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird erläutert, wie Continuity Testing (COT) für den Cisco PGW 2200 im konfigurierten Signalisierungsmodus funktioniert. COT ist ein automatisiertes Diagnoseverfahren, das im Signalisierungssystem 7 (SS7) Public Switched Telefone Network (PSTN) zwischen Switches ausgeführt wird, um sicherzustellen, dass die Leitungen in Betrieb sind und kein übermäßiger Signalverlust auftritt. Diese Validierung wird durch Senden von Tönen über den Trägerkanal durchgeführt. Sie wird auf Stichprobenbasis durchgeführt. Beispielsweise wird für 10 Prozent der Anrufe (beim Cisco PGW 2200 wird die Abtastrate durch CotPercentage definiert).

Voraussetzungen

Anforderungen

Die Leser dieses Dokuments sollten folgende Themen kennen:

- Cisco Media Gateway Controller Version 7

- Cisco Media Gateway Controller Version 9

- Kontinuitätstests

- COT SS7 - ISUP-Timer (weitere Erläuterungen siehe ITU Q.704 - Abschnitt 16.8).

- COT-Tests - Siehe ITU Q.784 - Abschnitt 1.4.x Continuity Check Test Call und Abschnitt 6.1.x Continuity Check Call.

- COT SS7 - Anwendung des ISDN-Benutzerteils des CCITT-Signalisierungs-Systems Nr. 7 für internationale ISDN-Verbindungen ( siehe Q.767 ).

- GR-246-CORE Anhang B - Erläutert Genauigkeit bei der Tongenerierung, COT-Erkennung, Tonunterbrechungen, Tonenderkennungszeit und Tonerkennungszeit

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf dem Cisco PGW 2200 Softswitch.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Hintergrundinformationen

Da sich der Trägerpfad vom Signalisierungspfad unterscheidet, benötigt SS7 spezielle Mittel, um den Trägerkanal vor der Einrichtung des Anrufs zu validieren.

COT wird vom Cisco PGW 2200 angefordert, das als IAM-Anfrage oder als separate SS7-ISUP-Nachricht mit dem Continuity Check Request (CCR) oder Circuit Reservation Message (CRM) erstellt wurde. Zwei Arten von COTs sind Loopback- und Transponder-Methoden (Tonprüfung) (siehe Tabelle). Der Cisco PGW 2200 des Ziels platziert den zugehörigen Schaltkreis entweder im Loopback-Modus 2010 Hz oder im Transponder-Modus 1780 Hz (siehe Tabelle). Die Loopback-Form von COT wird für 4-Wire-Trunks verwendet. Wenn der ursprüngliche Switch im 2-Wire-Fall einen Ton sendet, sendet der empfangende Switch als Antwort einen anderen Frequenzton. Dies ist der Transponder-Modus von COT. Wenn der Schaltungstest während der COT fehlschlägt, werden Alarminformationen generiert, die es Diagnosesoftware ermöglichen, den Trunk auszuschalten, der mit dem Man-Machine Language (MML)-Befehl rtrv-alms überprüft werden kann. Anrufe können nicht an die Leitung weitergeleitet werden, und COT-Fehler treten auf.

COT-Typ (Schleife und/oder Tonfall) NI2+

Rx-Töne

Tx Töne

Schleife

2010

2010

Ton

1780

2010

Cisco PGW 2200 - SS7 COT-Konfiguration und Fehlerbehebung im Signalisierungsmodus

Die Cisco PGW2200-Softwareanwendung führt die Signalisierungs- und/oder Anrufsteuerungsaufgaben aus. In diesem Abschnitt wird der Signalisierungsmodus beschrieben. Der Cisco PGW 2200 sendet NI2+-Befehle an NAS, um Töne oder Loopback Circuit zu übertragen und zu erkennen.

- Terminierung: Der Cisco PGW 2200 empfängt einen IAM, CCR oder CRM, der angibt, dass ein COT erforderlich ist.

Einzel-Ton (Schleife)

- Ursprung - Der Cisco PGW 2200 sendet einen IAM, CCR oder CRM, der angibt, dass COT erforderlich ist.

- Einzel-Ton (Schleife)

- Prozentualer Anteil (0-100 %)

- Der Befehl test-cot Cisco PGW 2200 MML.

SS7-COT-Arbeiten

Eine SS7-Sniffer-Trace (Cisco Snooper PT-MTC) ist eine SS7-IAM-Nachricht. Mit diesem Befehl wird die Nachricht in das IAM auf CONTINUITY CHECK IND (IAM für KONTINUITÄTSÜBERPRÜFUNG) überprüft, dessen Wert 1 entspricht. Dies bedeutet, dass Sie für diesen Schaltkreis einen CCR benötigen.

Hinweis: Es wird kein Test durchgeführt, wenn der Wert 0 (0 Continuity_check_not_required) lautet.

ISUP. -> IAM (01) CIC=0001

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            1

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x08

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND    1 Continuity_check_required_on_this_circuit

<snip>

******************       END_OF_MSG              ******************

14:37:21.854899  10.15.13.6:3001  10.15.13.132:3001

NMM....... -> NSCMD_REQ (03) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04)

IN_TONE: 218     OUT_TONE: 218

14:37:21.865164  10.15.13.132:3001  10.15.13.6:3001

NMM....... -> NSCMD_RES (02) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04) RESULT: SUCCESSFUL (02)

14:37:23.796451  214-110-005   214-110-035  ITU ISUP. -> COT (05) CIC=0001

SLS=123 Pr:2 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

Sie können den Status des ISDN-Schnittstellenkanals (Network Access Server, NAS) mit dem Befehl show isdn service überprüfen. Sie können auch den Status des B-Kanals überprüfen, der derzeit den COT-Test in Status 5 [ Wartungszeitraum ausstehend] sendet.

nas#show isdn service 2

PRI Channel Statistics:

ISDN Se2:23 SC, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 2

Channel State (0=Idle 1=Proposed 2=Busy 3=Reserved 4=Restart  5=Maint_Pend)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Channel blocked? (0=No 1=Yes)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SS7 COT-Konfiguration auf dem Cisco PGW 2200

Wenn Sie die Konfiguration mit MML überprüfen möchten, führen Sie den Befehl prov-rtrv:sigsvcprop aus, um die COT-Einstellungen zu ermitteln. Sie müssen die properties.dat mithilfe von MML-Befehlen bearbeiten, um die Methode (Loop oder Tone) und die Töne (2010 und 1780) korrekt einzurichten.

PGW2200a mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="ss7path"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:07:36.727 MET

M  RTRV

"session=cot11:sigsvcprop"

/*

ACCRespCatName = default

ACCRespCntlInhibit = 0

ACLDur = 5

ADigitCCPrefix = 0

AInternationalPrefix = NULL

ANationalPrefix = NULL

<snip>

COLDefaultAllowed = 0

CotInTone = 2010

CotOutTone = 2010

CotPercentage = 0

EchoCanRequired = 0

ExtCOT = Loop

<snip>

Info: Percentage (0-100) is the percentage of the trunk group COT has passed

Hinweis: Im Allgemeinen wird bei MML-Befehlen nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden (ExtCOT ist ein Beispiel für einen Befehl, bei dem die Groß- und Kleinschreibung beachtet wird). Bei Eigenschaftenwerten wird jedoch die Groß- und Kleinschreibung beachtet.

So ändern Sie den Wert:

PGW2200a  mml>prov-sta::srcver="active",dstver="cot11"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:05:49.681 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",ExtCOT="Loop"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:11:34.972 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",CotInTone="2010"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-03 16:51:50.233 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-cpy or prov-dply

Hinweis: Die beiden Werte, die bereitstellbar sind, sind 1780 und 2010 für die COT-Töne. Tabelle 4-4: Provisionable Properties listet die bereitzustellenden Eigenschaften auf und gibt an, ob der geänderte Eigenschaftenwert wirksam wird, ohne die Media Gateway Controller-Software zu beenden und neu zu starten.

Auf dem NAS-Gerät wird keine COT-Konfigurationsaufgabe angefordert. Bitte beachten Sie, dass Sie für eine Nail-Lösung ISDN-Switchtyp ISDN-Switch-Typ Primary-NI2c zwischen dem PGW 2200 und NAS verwenden.

SS7 COT-Fehlerbehebung auf dem Cisco PGW 2200 im Signalisierungsmodus

Wenn bei einem COT-Test ein Fehler auftritt, kann dies auf dem Cisco PGW 2200 auf verschiedene Weise angezeigt werden. Am einfachsten ist es, das MML-Dienstprogramm und den MML-Befehl rtrv-alms:cont zu verwenden, um kontinuierliche Alarmmeldungen zu erhalten.

PGW2200a mml>rtrv-alms:cont

Virtual Switch Controller 2003-12-20 091938

M  RTRV

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092041.308

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092043.488

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

1. Löschen Sie Alarme mit dem MML-Befehl clr-alm:<comp>:"<alm cat>".

Hinweis: Aus Cisco PGW 2200 Version 9.4(1) clr-alms wird der Befehl MML entfernt (weitere Informationen finden Sie unter Cisco Bug ID CSCdy63984 (nur registrierte Kunden). Sie können den aktuellen Alarmstatus zunächst mit rtrv-alms abrufen. Durch die Eingabe der Hilfe an der mml>-Eingabeaufforderung erhalten Sie eine Liste aller MML-Befehle.

2. Versuchen Sie, den Circuit Identification Code (CIC) wieder in Betrieb zu nehmen (das Remote-Ende erfüllt u. U. nicht).

1. Verwenden Sie auf dem Cisco PGW 2200 den MML-Befehl unblk-cic:<Punktcode>:CIC=<Nummer>. Sie können dann den CIC-Status mit dem MML-Befehl rtrv-cic:<point code>:CIC=<number> abrufen oder den Befehl rtrv-tc:all verwenden.

2. Verwenden Sie auf dem NAS den Konfigurationsbefehl isdn service dsl <dsl #> b_channel <channel #> state <0 = In service>, der unter dem Schnittstellenbefehl Serial0:15 verfügbar ist. Anschließend können Sie den B-Channel-Status mithilfe des Befehls show isdn service im Konsolenprotokoll abrufen.

Beispiel:

AS5300(config-if)#isdn service dsl 0 b_channel 1 state 0

3. Als Nächstes können Sie auch einen manuellen COT-Test erneut durchführen. Manuelle COT-Tests können auf dem Cisco PGW 2200 initiiert werden, ohne dass das SS7-Netzwerk einen COT-Test initiieren muss.

Beispiel: Auf PGW2200a:

mml> tst-cot:

:CIC=

Wenn COT-Probleme auftreten, führen Sie den Befehl debug isdn q931 auf dem NAS aus, wie in dieser Abbildung dargestellt.

In dieser Abbildung wird der MML-Testcot-Befehl und der an SS7 gesendete CCR beschrieben, einschließlich der Befehlsausgabe debug isdn q931.

SS7 COT-Fehlerbehebung auf dem Cisco PGW 2200 in Anrufsteuerung

Dieser Abschnitt enthält den MGCP-COT-Anruffluss für die PGW 2200-Anrufsteuerungssituation. Das Media Gateway Control Protocol (MGCP) organisiert die Kommunikation zwischen einem Media Gateway Controller [Cisco PGW2200] und einem Media Gateway [Cisco AS5xxx]. In diesem Abschnitt werden die Cisco Snooper-Ablaufverfolgungsdetails für einen Hairpinning-Anruf mit Loopback COT' und ein manueller MML-Kostentest vom PGW 2200 angezeigt.

In dieser Abbildung wird die COT vom PSTN-Switch initiiert, der die IAM-Anforderung sendet. Dieser PSTN-Switch meldet das Testergebnis mithilfe einer SS7-COT-Meldung (falls erfolgreich) oder einer SS7-Freigabenachricht (falls fehlgeschlagen). Der Cisco PGW 2200 versetzt die zugehörige Leitung entweder in den Loopback-Modus oder in den Transponder-Modus. Der Cisco PGW 2200, der einen IAM empfängt, der COT (oder eine CCR-Nachricht) anfordert, überprüft zunächst den ExtCOT-Parameter in der Datei /opt/CiscoMGC/etc/properties.dat.

Beispiel für Hairpinning-Anruf mit Loopback-COT

Nach Erhalt der SS7-IAM-Nachricht mit CONTINUITY CHECK IND = 1, d. h. Continuity_check_required_on_this_Circuit, erkennt der PGW 2200, dass ein Kontinuitätstest angefordert wurde. Es sendet sofort eine CRCX CreateConnection-Meldung an das Cisco Gateway mit einem M: Loopback, um einen Loopback auf den eingehenden Trunk zu setzen.

16:41:04.349197  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00093  CDPN=52929728 CGPN=3600

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x04

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           1 Continuity_check_required_on_this_circuit

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x01 0x13 0x25 0x29 0x79 0x82

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        52929728

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:04.380800  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 411 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose

M: loopback

R:

S:

X: 19A

Das Cisco Gateway bestätigt [200 OK] die CRCX-Nachrichten der Verbindung und sendet die Identifikation der neu erstellten Verbindung und die Sitzungsbeschreibung zurück, die zum Empfang der Audiodaten verwendet wurde:

16:41:04.406307  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 411 OK

I: 2

v=0

o=- 2 0 IN IP4 10.48.84.26

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.26

t=0 0

m=audio 17906 RTP/AVP 0 8 99 101 2 102 4 103 104 105 106 18 0 125 100

a=rtpmap:99 G.726-16/8000

a=rtpmap:101 G.726-24/8000

a=rtpmap:102 G.723.1-H/8000

a=rtpmap:103 G.723.1-L/8000

a=rtpmap:104 G.729b/8000

a=rtpmap:105 G.723.1a-H/8000

a=rtpmap:106 G.723.1a-L/8000

a=rtpmap:125 G.nX64/8000

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 audio RTP/AVP 100

a=X-cpar: a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar: a=fmtp:100 200-202

a=X-cap: 2 image udptl t38

16:41:04.430601  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 412 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose,nt:LOCAL

M: sendrecv

16:41:04.433474  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 412 OK

I: 3

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.354843  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> COT (05) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

Der COT ist erfolgreich, und das PSTN sendet eine COT-Nachricht (Continuity Passed). Der PGW 2200 sendet dann eine Änderungsverbindungsmeldung an das Cisco Gateway.

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x05 COT - Continuity_Msg

CONTINUITY IND.                1 continuity_check_successful

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.370661  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 414 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 2

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

S:

X: 19D

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.371148  1-003-1[02073]       1-010-1[02129]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00040  CDPN=929728F CGPN=3600

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           0 Continuity_check_not_required

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x81 0x10 0x29 0x79 0x82 0x0F

ODD/EVEN IND                   1 odd_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        929728F

EXTENSION DIGIT                F -ST

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x3D

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x1F

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x39

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x3D 0xC0

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.372707  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 414 OK

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.623454  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.640586  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 416 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 3

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

X: 19F

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.642898  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 416 OK

v=0

o=- 3 1 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.660510  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.384246  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.492711  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

Sie können auch den MML-Testcot-Befehl ausführen, um einen Kontinuitätstest auf einem bestimmten Remote-Switch-Schaltkreis auszuführen.

- Format: Testcot:<sig path>:CIC=<number>

- Beschreibung:

- * sig path - Name der MML-Komponente eines Signalisierungspfads für die Bereitstellungskomponente.

- * CIC=<number> - Ein numerischer Wert, der die ISUP-Circuit-Identifikationsnummer identifiziert.

Dieser MML-Befehl führt beispielsweise einen Kontinuitätstest auf c7srv-bru7 für CIC-2 aus:

PGW2200a mml>tst-cot:c7srv-bru7:cic=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2002-09-19 13:26:51.530 WET

M RTRV

SCNF

"c7srv-bru7"

/* Passed */

;

PGW2200a mml>

In der MGCP-CRCX-Meldung wird das co1 von 2010 Hz oder [co2 von 1780 Hz] angezeigt.

-----------------

MESSAGES DISPLAY

-----------------

Time stamp       Orig IP address      Dest IP address      Prot          Msg  Data

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:26:48.590752  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.050405  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.096961  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 200 12587 OK

I: D

v=0

o=- 13 0 IN IP4 10.48.84.110

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.110

t=0 0

m=audio 19198 RTP/AVP 18 0 8 101 102 2 103 4 104 105 106 107 125

99

a=rtpmap:101 G726-16/8000

a=rtpmap:102 G726-24/8000

a=rtpmap:103 G7231-H/8000

a=rtpmap:104 G7231-L/8000

a=rtpmap:105 G729b/8000

a=rtpmap:106 G7231a-H/8000

a=rtpmap:107 G7231a-L/8000

a=rtpmap:125 GnX64/8000

a=rtpmap:99 telephone-event/8000

a=fmtp:99 0-15

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 image udptl t38

13:26:51.120463  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> CCR (11) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.517150  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> NTFY 4 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

X: 312A

O: T/co1

13:26:51.531608  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> REL (0c) CIC=00002  Cause 16 = Normal Call Clearing

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.531939  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> 200 4 OK

C: 1AF

13:26:51.532220  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> DLCX 12589 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

I: D

R:

S:

X: 312C

13:26:51.577503  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 250 12589 OK

P: PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PL=0, JI=0, LA=0

13:26:51.652675  3-005-1[06185]       3-005-2[06186]       ITU  ISUP. -> RLC (10) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

Hinweis: Der Kontinuitätstest ist nicht Teil des UK ISUP V3, und die COT-Nachricht ist keine gültige Nachricht für dieses Protokoll.

Zugehörige Informationen

- Technische Hinweise für das PGW 2200

- Konfigurationsbeispiele für den PGW 2200

- Unterstützung von Sprachtechnologie

- Produkt-Support für Sprach- und IP-Kommunikation

- Fehlerbehebung bei Cisco IP-Telefonie

- Technischer Support - Cisco Systems