Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Beschreibung des T310-Timers

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält Informationen zu den T310-Timer-Einstellungen auf dem Cisco PGW 2200 mit Gateway. Die Informationen in diesem Dokument gelten speziell für die Cisco SS7 Interconnect for Voice/Data Gateways-Lösung.

Der Cisco PGW 2200 kann den T310-Timer NI2+ (Extended Q.931) über den MML-Befehl prov-ed:sigsvcprop:name=<NAS-1>,T310Time=<msec_value> ändern.

NI2+ T310 ist der Timer, der festgelegt wird, wenn ein ISDN-System eine Anrufweiterleitungsmeldung empfängt. Wenn innerhalb der Dauer von T310 keine Benachrichtigung über Alerting, Progress (Fortschritt) oder Connect (Verbinden) eingeht, wird der Anruf gelöscht. In diesem Fall gibt es T310-Timer für die Benutzer-/Netzwerkspezifikation.

Timer für die Benutzeroberfläche

T310 (Nachricht zur Weiterleitung ausgehender Anrufe)

Timer-Stopp bei Meldung, Verbindung, Trennung oder Fortschrittsmeldung erhalten

Timer für Netzwerkschnittstellen

T310 (Nachricht zur eingehenden Anrufweiterleitung)

Timer-Stopp bei Meldung, Verbindung oder Trennen der Nachricht

In der folgenden Abbildung wird der Anruffluss zwischen dem PGW 2200 und einem Zugriffsserver angezeigt.

In der folgenden Abbildung wird der Anrufablauf einer Cisco SS7-Verbindung für Sprach-Gateways veranschaulicht.

Voraussetzungen

Anforderungen

Die Leser dieses Dokuments sollten über folgende Punkte Bescheid wissen:

- Versionshinweise für Cisco Media Gateway Controller Software, Version 7

- Versionshinweise für Cisco Media Gateway Controller Software, Version 9

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den Hardwareversionen:

- Cisco PGW 2200 Version 7.4(11) und höher

Hinweis: Ab Cisco PGW 2200 Version 7.4(11) war es nicht möglich, den T310-Timer über MML zu ändern. Ab Version 7.4(12) kann der T310-Timer mit MML-Befehlen und einem Neustart der Software geändert werden.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

Beschreibung des T310-Timers

Hinweis: Wenn Sie die Spezifikationen für Q.931 lesen, die sagen, dass der Standardwert für T310 10 Sekunden (Netzwerk) ist, beachten Sie den Hinweis, dass dieser Wert für verschiedene Switch-Typen variiert. Für den Switch-Typ primary-ni (in diesem Fall die PGW 2200 - Nail-Lösung) ist der Standardwert 30 Sekunden für den Benutzer und 10 Sekunden für das Netzwerk.

Hinweis: Von Cisco Media Gateway Controller Software, Version 9.3(2):

PGW2200 mml> prov-sta::srcver="active",dstver="cisco1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:07:47.852 MET M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200 mml> prov-add:profile:name="set1",type="isuptmrprofile",

variant="isupv2_german",T9="18000"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:12:56.507 MET M  DENY

SROF

"profile::t9:

value "18000" is less than minimum "60000" (inclusive)"

/* Status, Requested Operation Failed on the component */

;

PGW2200 mml> prov-add:profile:name="set1",type="isuptmrprofile",

variant="isupv2_german",T9="180000"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:13:23.502 MET M  COMPLD

"profile"

;

PGW2200 mml>

Hinweis: Wenn der SS7-Pfad nicht dem isuptimerprofil zugeordnet ist, wird standardmäßig der Standardwert T9 (2 Minuten) verwendet. Wenn Sie eine prov-rtrv:profile:name="set1" ausführen, ist "PROP" das Iuptimerprofil, das erstellt und auf T9=18000 festgelegt wurde, aber nicht mit dem SS7-Pfad verknüpft war. Fügen Sie dazu den Befehl prov-add:sigpathprof:name="ss7path",isuptmrprofile="set1" hinzu, um dies dem SS7-Pfad zuzuordnen, und legen Sie das isuptimerprofile auf T9 = 18000 fest.

PGW2200 mml> prov-add:sigpathprof:name="ss7path",isuptmrprofile="set1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:16:33.974 MET M  COMPLD

"sigpathprof"

;

PGW2200 mml> prov-cpy

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:16:49.199 MET M  COMPLD

"PROV-CPY"

;

PGW2200 mml>

PGW2200 mml>  prov-rtrv:profile:name="set1","PROP"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:18:14.245 MET M  RTRV

"session=cisco1:profile"

/*

ProfileName          ProfileType

-------------------- --------------------

set1                 isuptmrprofile

t1 = 15000

t12 = 15000

t13 = 300000

t14 = 15000

t15 = 300000

t16 = 15000

t17 = 300000

t18 = 15000

t19 = 300000

t2 = 180000

t20 = 15000

t21 = 300000

t22 = 15000

t23 = 300000

t24 = 2000

t25 = 0

t26 = 180000

t27 = 240000

t28 = 10000

t33 = 15000

t34 = 2000

t35 = 15000

t36 = 10000

t38 = 125000

t4 = 300000

t5 = 300000

t6 = 120000

t7 = 30000

t8 = 10000

t9 = 180000

*/

;

PGW2200 mml>

To check the link between profile and SS7.

PGW2200 mml>  prov-rtrv:profile:name="set1","comp"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-24 22:24:42.189 MET M  RTRV

"session=cisco1:profile"

/*

ProfileName          ProfileType          Component

-------------------- -------------------- --------------------

set1                 isuptmrprofile       ss7path

*/

;

PGW2200 mml>

Um den Standardwert für den T310 zu überprüfen und zu ändern, führen Sie den Befehl debug isdn 931 auf dem Gateway aus, und fügen Sie außerdem die folgenden Konfigurationsbefehle hinzu:

#service timestamps debug datetime msec

#service timestamps log datetime msec

Jul  1  00:53:56.044: ISDN Se0/0:28:23 SC Q931: RX <- SETUP pd = 8

callref = 0x0BD8

Bearer Capability i = 0x8090A2

Standard = CCITT

Transer Capability = Speech

Transfer Mode = Circuit

Transfer Rate = 64 kbit/s

Channel ID i = 0xE99D8383

Exclusive, Interface 29, Channel 3

Progress Ind i = 0x8181 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

Called Party Number i = 0x91, '123456789'

Plan:ISDN, Type:International

Jul  1 00:53:56.056: ISDN Se0/0:28:23 SC Q931: TX -> CALL_PROC

pd = 8 callref = 0x8BD8

Channel ID i = 0xE19D8383

Preferred, Interface 29, Channel 3

Jul  1 00:54:06.083: ISDN Se0/0:28:23 SC Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8

callref = 0x0BD8

Cause i = 0x83E6 - Recovery on timer expiry

Jul  1 00:54:06.087: ISDN Se0/0:28:23 SC Q931: TX -> RELEASE

pd = 8 callref = 0x8BD8

Configuration example :

!--- When you want to change the T310 timer from !--- 30 seconds to 10 seconds.

!

interface Serial0/0:28:23

isdn T310 10000

!

Detaillierte Beschreibung der debug isdn 931-Ausgabe

Diese Liste enthält eine detaillierte Beschreibung der oben gezeigten Befehlsausgabe debug isdn 931.

- RX <- SETUP - Dies ist eine Nachricht vom PGW 2200.

- pd=8 - pd steht für Protokoll-Diskriminator und ist eine Q.931/I.451-Anrufsteuerungsnachricht für das Benutzernetzwerk.

- callref = 0x0BD8 - Anrufreferenzwerte werden vom Ausgangsstandort der Schnittstelle für einen Anruf zugewiesen. Diese Werte sind nur auf der ursprünglichen Seite innerhalb einer bestimmten logischen Layer-2-Verbindung des D-Channel-Systems eindeutig. Der Anrufreferenzwert wird zu Beginn eines Anrufs zugewiesen und bleibt für die gesamte Lebensdauer eines Anrufs festgelegt (außer bei einer Anrufunterbrechung).

- Trägerleistung 1 = 0x8090A2

- 0x80-1000000 entspricht dem ITU-T-Kodierungsstandard mit Speech.

- 0x90-1001000 entspricht dem Schaltungsmodus und 64 Kbit/s.

- 0xA2 - 10100010 entspricht dem Layer-1-Benutzerprotokoll und dem U-law (T1), wenn der Wert 0xA3 anstatt 0xA2 ist, bedeutet dies a-law (E1).

- Kanal-ID i = 0xE99D8383

Exklusiv, Schnittstelle 29, Kanal 3

- Channel-ID - Kanalerkennung.

- 0xE9808397

- 0xE9 - 1101001 (MSB-Bit 8 bis LSB-Bit 1)

- Bit 7: 1,Schnittstelle, die explizit in einem oder mehreren Oktetts identifiziert wurde, beginnend mit Oktett 3.1

- Bit 6: 1, PRI-Schnittstelle

- Bit 5: Ersatzteil

- Bit 4: 1, Exclusive; Nur der angegebene Kanal ist zulässig.

- Bit 3: 0. Der angegebene Kanal ist nicht der D-Kanal.

- Bit 2, 1: 01, wie im folgenden Oktett angegeben

- 0x9D - 1000000-Schnittstelle 29.

- 0x83-1000011 ist die standardisierte ITU-T-Codierung. Der Kanal wird durch die Nummer im folgenden Oktett, B-Kanal, angezeigt.

- 0x83-10000111 ist Kanal 3.

- Nummer des angerufenen Teilnehmers i = 0x91, '123456789'

Plan:ISDN, Typ:International

- 0x91 - 10010001

- Typ - Der Nummerntyp ist gleich international

- Plan - Nummernplan entspricht dem ISDN/Telefonie-Nummernplan [Empfehlung E.164].

- '123456789' - Telefonnummer des angerufenen Teilnehmers 123456789.

- Progress Ind i = 0x8181 Call not End-to-End ISDN, möglicherweise mit In-Band-Info

- Fortschrittsanzeige in i - Anruffortschrittsindikator.

- 0x8181 - 0x81 entspricht der standardisierten ITU-T-Codierung mit Standort als Benutzer. Der zweite Anruf 0x81 ist KEIN End-to-End-ISDN. weitere Anruffortschrittsinformationen verfügbar sein.

- TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8BD8 - Nachricht an PGW 2200 senden.

- pd = 8 - Der Protokolldiskriminator ist 8 und eine Nachricht für die Anrufsteuerung für Benutzer Q931/I.451.

- callref = 0x8BD8 - Wenn Sie die Meldung 1 vergleichen, sehen Sie, dass die Callref-Werte zwischen der Meldung SETUP und CALL_PROC verschieden sind. In diesem Fall bedeutet dies, dass dieses Callref an die Seite gesendet wird, von der die Anrufreferenz ausgeht, sodass das callref = 0x8BD8. Wenn 0BD8 angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Nachricht von der Seite, von der die Anrufreferenz stammt, "FROM" gesendet wird.

Mit dem Befehl show isdn timers können Sie ISDN-Timer überprüfen.

Hinweis: Der T310-Standardwert für NI2+-Switchype beträgt 30 Sekunden auf dem IOS-Gateway.

#show isdn timers

ISDN Serial0:15 Timers (dsl 0) Switchtype = primary-ni2c

ISDN Layer 2 values

K     =   7 outstanding I-frames

N200  =   3 max number of retransmits

T200  =   1.000 seconds

T202  =   2.000 seconds

T203  =  30.000 seconds

ISDN Layer 3 values

T301  = 300.000 seconds

T303  =   4.000 seconds

T304  =  20.000 seconds

T305  =  30.000 seconds

T306  =  60.000 seconds

T307  = 180.000 seconds

T308  =   4.000 seconds

T309  =  90.000 seconds

T310  =  30.000 seconds

T313  =   4.000 seconds

T314  =   6.000 seconds

T316  =  30.000 seconds

T318  =   4.000 seconds

Hinweis: Je nachdem, wie der Cisco PGW 2200 die Nachricht empfängt, wird bei der Netzwerkschnittstelle beispielsweise die Fortschrittsmeldung als Antwort auf eine Q.931-Einrichtungsmeldung an der NI2-Schnittstelle zwischen dem PGW 2200 und einem naspath empfangen. Der T310-Timer auf dem PGW 2200000 lautet nicht gestoppt werden kann und ablaufen kann, was zu einem Anrufausfall führt. Der T310-Timer wird angehalten, wenn die Antwort auf die Q.931-Einrichtungsmeldung eine Warnmeldung ist. Die Problemumgehung besteht darin, das Kabelmodem zu zwingen, eine Warnmeldung zu senden, anstatt eine Statusmeldung mit einer globalen CLI-Befehl-Voicemail-Sendewarnung zu senden.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Timer-Werte für den T310 auf dem PGW 2200 und dem Gateway gleich sind.

Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Timer-Werte auf dem PGW 2200 zu ändern.

PGW2200  mml>prov-rtrv:all

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:02:43.256 MET

M  RTRV

"session=MCL2:all"

/*

NAME       COMPID    Parent Name     TID        Description

----      --------   -----------     ---        -----------

signas1   00140001   v5300-2        NASPATH    Signaling Service

to V5300-2

PGW2200 mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="signas1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:10:48.735 MET

M  RTRV

"session=MCL2:sigsvcprop"

/*

ADigitCCPrefix = 0

AInternationalPrefix = NULL

ANationalPrefix = NULL

BcInitState = OOS

BDigitCCPrefix = 0

BDigitCCrm = NULL

BInternationalPrefix = NULL

BNationalPrefix = NULL

BothwayWorking = 1

CCOrigin = NULL

CGBA2 = 0

CLIPEss = 0

CompressionType = 1

CorrelationCallIDFormat = 0

CotInTone = 2010

CotOutTone = 2010

<..........>

T309Time = 90000

T310Time = 10000

TMaxDigits = 24

TMinDigits = 0

TOverlap = 0

VOIPPrefix = 0

*/

;

PGW2200 mml>

Um den Wert zu ändern, starten Sie eine Bereitstellungssitzung.

PGW2200 mml> prov-sta::srcver="active",dstver="cisco1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:15:22.360 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200 mml>

prov-ed:sigsvcprop:name="xxxxxx",t310time="30000"

where 'xxxxxx' is the name of the naspath to each gateway. [and where 30 sec = 30000 msec]

PGW2200 mml> prov-ed:sigsvcprop:name="signas1",T310Time="30000"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:18:09.692 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200 mml>

!--- Note: Starting with Cisco PGW 2200 release 7.4(12), !--- refer to Table 5-4: Provisionable Properties !--- for further information.

PGW2200 mml> prov-dply

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-19 10:23:38.869 MET

M  COMPLD

"PROV-DPLY"

;

PGW2200 mml>

Der T310 beginnt nach dem Empfang der Anruffortschrittsindikator vom Gateway, und der PGW 2200-A beendet den T310 nur, wenn eine Warnmeldung oder eine Connect-Nachricht vom Origating Gateway (OGW) empfangen wird. Falls die Meldung Progress (Fortschritt) anstelle der Warnmeldung gesendet wird, wird der T310 nicht angehalten, und der Anruf schlägt fehl, wenn er nicht vor Ablauf des T310 beantwortet wird. Auch das Remote-Ende ist verantwortlich. Lesen Sie die folgende Abbildung, um herauszufinden, warum es lange dauert zu antworten. In einigen Fällen müssen Sie den Timer erhöhen, da auf dem Terminierungs-Gateway (TGW) (Remote-Ende) R2/CAS-Signalisierung ausgeführt wird. In anderen Szenarien wird der Anruf auf dem Terminierungs-Gateway an ein Mobiltelefon weitergeleitet, das ebenfalls mehr Signalisierungszeiten benötigt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Die folgende Abbildung zeigt Cisco SS7 Interconnect für Sprach-Gateways:

Wenn die Verbindung zum Anruf unterbrochen wird, weil der T310 abläuft, wird ein Ursachenwert mit der Meldung Recovery on timer (Wiederherstellung nach Ablauf des Timers) gesendet.

Die Nachrichten, die in Q.931 als Reaktion auf die angegebenen Triggerereignisse gesendet wurden, weichen von Q.699 ab. Die als Antwort auf die angegebenen Triggerereignisse in Q.761 gesendeten Cause-Werte weichen von Q.699 ab.

SS7-Nachricht

Trigger-Ereignis

NI2+-Veranstaltung

Freigeben der Cause-Wiederherstellung nach Ablauf des Timers

Keine Warnmeldung, Verbindung oder Verbindungstrennung nach Anrufweiterleitung (T310-Ablaufdatum)

Trennen der Cause-Wiederherstellung nach Ablauf des Timers

Zugehörige Informationen

- Technische Hinweise für das PGW 2200

- Konfigurationsbeispiele für den PGW 2200

- Unterstützung von Sprachtechnologie

- Produkt-Support für Sprach- und IP-Kommunikation

- Fehlerbehebung bei Cisco IP-Telefonie

- Technischer Support - Cisco Systems