Inhalt

Einführung

uBR7200

uBR10K

uBR905

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beantwortet häufig gestellte Fragen zu den Cisco uBR7200-, uBR7100-, uBR10K- und uBR905-Kabelzugriffs.

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions.

uBR7200

F. Worin besteht der Unterschied zwischen den verschiedenen Modemkarten (MC), die von der Cisco Serie uBR7200 unterstützt werden?

In dieser Tabelle werden die verschiedenen MC-Karten verglichen, die von der Cisco Serie uBR7200 unterstützt werden:Antwort:

Kabelmodemkarten

Wenn Sie den Befehl "show diag" aktivieren, erhalten Sie eine Teilenummer, die mit folgenden Zeichen beginnt:

Können Sie diese Karte bestellen?

Downstream-IF-Signale an einen IF-RF-Upkonverter MHz

Ausgangsleistung in dBmV +/-2 dB

UBR-MC11 (FPGA)

800-02455-0x, wobei x = 1, 2 oder 3

Nein

44

32

UBR-MC11C

800-04767-01

Ja

44

42

UBR-MC12C

800-04881-01

Ja

44

42

UBR-MC14C

800-04882-01

Ja

44

42

UBR-MC16B

800-03566-0x, wobei x = 3 oder 4

Nein

44

32

UBR-MC16C

800-05266-01

Ja

44

42

UBR-MC16E

800-05881-0x, wobei x = 1, 2, 3 oder 4

Ja (außer 800-05881-03)

36,125

40

UBR-MC16S

800-005034-0x, wobei x = 1, 2 oder 3

Ja

44

42

UBR-MC28C

800-06297-0x, wobei x = 1 oder 2

Ja (außer für uBR7246)

44

42

UBR-CLK-T1

Wenn Sie den Befehl ubr-7246# show version aktivieren, erhalten Sie Folgendes: Nationale Takerkarte mit T1-Controller

Ja

K/A

K/A

uBR10K

F. Warum %PA-3-PACREATE: Kann die Fehlermeldung Treiber für Port-Adapter vom Typ 585 in Schacht 1 nicht beim Hochfahren auf dem Cisco uBR7100-Router erstellt werden?

Das Bootloader-Image unterstützt den Port-Adapter (PA) nicht, um das Bootloader-Image im Bootflash klein zu halten. Das Cisco IOS-Image unterstützt jedoch den PA. Diese Fehlermeldung ist daher irrelevant, sobald das Cisco IOS-Image geladen wird. Antwort:

uBR905

F. Was ist der Cisco uBR905-Kabelzugangsrouter?

Der Cisco uBR905-Kabelzugangsrouter ist ein integriertes DOCSIS 1.1-Kabelmodem und ein Cisco IOS-Router. Der Cisco uBR905 integriert außerdem einen 10BaseT Ethernet-Hub mit vier Ports, eine Firewall und IP Security Protocol (IPSec) Virtual Private Network (VPN)-Technologien in einem kompakten Design. Der Cisco uBR905 verfügt über dedizierte Hardware, um eine IPSec-VPN-Leistung mit hoher Geschwindigkeit zu erzielen. Antwort:

F. Was ist eine typische Anwendung des Cisco uBR905-Kabelzugangsrouters?

Eine typische Anwendung ist für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen vorgesehen. Der Cisco uBR905 bietet kleinen und mittleren Unternehmen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang, Sicherheit und Support für mehrere Geräte. Wenn Sie das voll funktionsfähige Cisco IOS® Software- und DOCSIS-konforme Kabelmodem integrieren, bietet der Cisco uBR905 kleinen Büros die Möglichkeit, mehrere IP-Geräte in einer LAN-Umgebung zu unterstützen. Sie profitieren sowohl von einem vertrauenswürdigen Router als auch von einem hochwertigen Kabelmodem in einem Gerät.Antwort:

F. Warum wird der Cisco Router für den Kabelzugriff uBR905 als "Kabelzugriffrouter" und nicht als "Kabelmodem" klassifiziert?

Der Begriff "Kabelmodem" definiert eine Produktkategorie, die aus kostengünstigen elektronischen Bridging-Geräten für den Verbraucher besteht. Da der Cisco uBR905 als Kabelzugriffsrouter definiert ist, gehört der uBR905 zu einer separaten Produktkategorie als Kabelmodems. Der Cisco uBR905 ist für ein anderes Segment von Geschäftsbenutzern geeignet. Geschäftsanwender schätzen nicht nur die Hochgeschwindigkeits-Verbindungen, die von Kabelmodems bereitgestellt werden, sondern sie benötigen auch die verbesserte Sicherheit, Verwaltbarkeit und Quality of Service (QoS), die ein integrierter Router bietet. Antwort:

F. Worin bestehen die Unterschiede zwischen dem Cisco uBR924-Kabelzugangsrouter und dem Cisco uBR905-Kabelzugangsrouter?

Das Cisco uBR905 ist ein evolutionäres, nicht revolutionäres Design. Dieser Router ähnelt stark dem preisgekrönten Cisco uBR924-Kabelzugangsrouter und verwendet weitgehend derselben Technologie. Der Cisco uBR924 ist der erste DOCSIS-kompatible Kabelzugangsrouter mit Unterstützung für VoIP (Voice over IP). Es gibt jedoch zwei große Unterschiede. Der Cisco uBR905 ist ein reines Datenprodukt und verfügt nicht über die Sprach-Ports des Cisco uBR924. Darüber hinaus enthält Cisco uBR905 Hardwarebeschleunigung zur Optimierung der IPSec VPN-Leistung. Antwort:

F. Worin bestehen die Hauptunterschiede zwischen der Cisco Serie CVA120 und der Cisco Serie uBR900?

Die Cisco Serie CVA120 bietet einen Ethernet-Port und einen USB-Port für Daten und zwei Telefonie-Ports. Die Datenfähigkeit ist auf IP-Routing und Cisco Easy IP beschränkt, und der Cisco CVA120 ist primär als flexible VoIP-Plattform (Cable Voice over IP) positioniert. Andererseits unterstützen die Produkte der Cisco Serie uBR900 auf einigen Modellen eine Vielzahl von Funktionen der Cisco IOS Software, wie z. B. Cisco IOS Firewall und IPSec Hardwarebeschleunigung. Die Cisco Router uBR905 und uBR924 verfügen über einen Ethernet-Hub mit vier Ports, der uBR914 über eine serielle Schnittstelle.Antwort:

F. Welche Software-Feature-Sets sind für den Cisco uBR905 Cable Access Router bei Erstauslieferung (FCS) verfügbar?

Im Lieferumfang des Cisco uBR905-Kabelzugangsrouters ist dieses Basis-Image enthalten:Antwort:

- Value Telecommuter - enthält 56-Bit (DES) IPSec

Darüber hinaus sind diese Software-Upgrade-Optionen gegen Aufpreis verfügbar:

- Performance Telecommuter - enthält 3DES IPSec

- Kleineres Büro - Umfasst Firewall, 56-Bit IPSec

- Performance Small Office - Umfasst Firewall, 3DES IPSec

F. Welche DS-, US- und DSNR-LEDs befinden sich auf der Vorderseite des Cisco uBR905-Kabelzugangsrouters, und welche Informationen liefern diese LEDs?

Diese LEDs zeigen den Funkfrequenzzustand des Cisco uBR905 auf einen Blick an. Diese LEDs vereinfachen die Installation und Fehlerbehebung bei Installationen durch Kabelanbieter. Diese LEDs sind nicht auf den CPE-Geräten (Customer Premise Equipment) vieler Mitbewerber zu finden.Antwort:

Diese Tabelle enthält Beschreibungen und Funktionen für verschiedene LEDs:

LED

Beschreibung

Funktion

OK

Systemstatus

Ein = System OK Aus = Kein Strom

CATV ACT

Kabelaktivität

Blink = Kabelaktivität Aus = Keine Aktivität

CATV-VERBINDUNG

Kabelverbindung

Ein = Link-up-Blink = Verbindung zum Service Provider herstellen Aus = Link down

1, 2, 3 oder 4

Ethernet 1, 2, 3 oder 4

Ein = Link up blink = Activity Off = Link down

MSG

Meldung

Die Verwendung wird vom Dienstanbieter definiert.

DS

Downstream-LED

Ein = Am Downstream-Kanal gesperrt (vom Headend zum PC) Aus = Nicht an Downstream-Kanal gebunden

USA

Upstream-LED

Ein = Kommunikation auf dem Upstream (vom PC zum Headend) Aus = Sekundärer Bereich noch nicht abgeschlossen

DSR

LED für Downstream-Signal-Rausch-Verhältnis

Ein = Empfangen eines guten Downstream-Signals Aus = Empfangen eines Downstream-Signals

F. Ist der Cisco uBR905-Kabelzugangsrouter CableLabs-zertifiziert?

Ja, der Cisco uBR905-Kabelzugangsrouter hat die CableLabs-Zertifizierung erhalten.Antwort:

F. Gibt es eine EuroDOCSIS-Version des Cisco uBR905-Kabelzugangsrouters?

Der Cisco uBR905 ist so konzipiert, dass er EuroDOCSIS-Komponenten mit dem gleichen Design wie der uBR905 aufnehmen kann, sodass eine europäische Version ohne großen Aufwand erstellt werden kann. Der EuroDOCSIS-Markt befindet sich jedoch noch in der Entwicklung, und Dienstleistungen der Business-Klasse sind für Betreiber nicht von höchster Priorität. Für dieses Produkt besteht derzeit keine Nachfrage.Antwort:

F. Wo finde ich ein ausführlicheres FAQ-Dokument für uBR905?

Detaillierte FAQs zum uBR905 finden Sie in den Antwort:Fragen und Antworten zum Cisco uBR905 Cable Access Router.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support - Cisco Systems