Inhalt

Einleitung

Problem

Lösung

DOCSIS 3.0-Downstream-PHY-Module (DS) und zugehörige Linecard-PIDs

DOCSIS 3.0 Upstream (US) PHY-Module und zugehörige Linecard-PIDs

Cylons-R Remote PHY (RPHY)-Linecard

Supervisor (SUP) und Supervisor Physical Interface Cards (PICs)

Zusätzliche Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Unterstützung der Cisco IOS® XE-Software (SW) für cBR-8 End-of-Sale (EoS) Hardware (HW) Part IDs (PIDs) der letzten Version.

Problem

Es kann schwierig sein festzustellen, wann die cBR-8 Cisco IOS XE SW-Unterstützung für bestimmte cBR-8 EoS HW PIDs eingestellt wird. Dies muss durch die Korrelation der EoS-Daten abgeleitet werden, die in der HW-EoS-Ankündigung beschrieben sind, einschließlich der Versionshinweise und der Leitfäden für Software-Upgrades für mehrere cBR-8 Cisco IOS XE-Versionen. Wenn eine cBR-8 HW EoS-Bekanntmachung veröffentlicht wird, ist die letzte Version von cBR-8 Cisco IOS XE SW, die die EoS-PIDs unterstützt, noch nicht bekannt. Versionsspezifische Versionshinweise für cBR-8 Cisco IOS XE SW identifizieren die minimalen erforderlichen oder empfohlenen Firmware-Versionen (FW) für HW-Komponenten, die von dieser spezifischen Version unterstützt werden. Wenn die Cisco IOS XE-Unterstützung für eine cBR-8 HW-PID eingestellt wird, können die Versionshinweise und der Software-Upgrade-Leitfaden für diese Version die EoS HW-Komponente auslassen, jedoch nicht explizit als nicht mehr unterstützt anzeigen.

Lösung

Die letzte Cisco IOS XE SW-Version, die eine cBR-8 EoS HW PID unterstützt, ist in der Spalte Last SW Release Support (Support für letzte Softwareversion) in jeder Tabelle in diesem Abschnitt angegeben. Die Verwendung von EoS HW-PIDs und die Interoperabilität mit einer späteren Cisco IOS XE-Version werden nicht offiziell unterstützt. Die letzte Linecard-HW-Version-ID (VID), die die EoS PHY-Module sowie die letzte HW-VID für die Cylons-R Remote Phy Linecard unterstützt, ist in der Spalte Last Linecard HW VID Support (Letzte Linecard-Hardware-VID-Unterstützung) in jeder Tabelle in diesem Abschnitt angegeben.

DOCSIS 3.0-Downstream-PHY-Module (DS) und zugehörige Linecard-PIDs

PIDs

EoS-Benachrichtigung

Letzte DS Phy FW-Versionen

Unterstützung für letzte SW-Version

Letzte Line Card HW VID-Unterstützung

Letzter Tag des HW-Supports

CBR-D30-DS-MOD

CBR-D30-DS-MOD=

CBR-LC-8D30-16U30

CBR-LC-8D30-16U30=

D3.0 DS Phy Module EoS

Gemini 1 PSOC: 3.9

Gemini 1 CPLD: 0.7

Gemini 1 Micro: 1.E

Gemini 1 FPGA: 2,4 F

16,7,1b

V08

30. Juni 2022

DOCSIS 3.0 Upstream (US) PHY-Module und zugehörige Linecard-PIDs

PIDs

EoS-Benachrichtigung

Unterstützung für letzte SW-Version

Letzte Line Card HW VID-Unterstützung

Letzter Tag des HW-Supports

CBR-D30-US-MOD

CBR-D30-US-MOD=

CBR-4D31-16U30-SP=

CBR-8D31-16U30-SP=

CBR-LC-4D31-16U30

CBR-LC-4D31-16U30=

CBR-LC-8D31-16U30

CBR-LC-8D31-16U30=

D3.0 US PHY-Modul EoS

16,12,1z2

V08

30. September 2025

Cylons-R Remote PHY (RPHY)-Linecard

PID

EoS-Benachrichtigung

Unterstützung für letzte SW-Version

Letzte Line Card HW VID-Unterstützung

Letzter Tag des HW-Supports

CBR-CCAP-LC-40G-R

CBR-CCAP-LC-40G-R=

CBR-LC-40G-R-SP=

Cylons-R EoS

Zukünftige Version noch festzulegen

V08

30. September 2025

Supervisor (SUP) und Supervisor Physical Interface Cards (PICs)

PID

EoS-Benachrichtigung

Unterstützung für letzte SW-Version

Letzter Tag des HW-Supports

CBR-CCAP-SUP-60G

CBR-CCAP-SUP-60G=

SUP60 EoS

16,12,1z2

30. September 2025

CBR-CCAP-SUP-160G

CBR-CCAP-SUP-160G=

CBR-SUP-160G-BUN

SUP160 EoS

Zukünftige Version noch festzulegen

28. Februar 2027

CBR-SUP-8X10G-PIC

CBR-SUP-8X10G-PIC=

CBR-8X10G-PIC-BUN

SUP PIC 8x10 EoS

Zukünftige Version noch festzulegen

28. Februar 2027

Zusätzliche Informationen

- cBR-8-Hinweise zum End-of-Life- und End-of-Sale-Status - Cisco Systems

- cBR-8-Versionshinweise - Cisco Systems

- cBR-8 Installations- und Upgrade-Anleitungen - Cisco Systems

- cBR-8-Hardwareinstallationsanleitung: Bestellvorgang - Cisco Systems

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme