Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Vorgehensweise

Überprüfen

Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird das Verfahren zum Ändern des Standardbenutzers des Anwendungsadministrators in Cisco Unity Connection (CUC) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über CUC zu verfügen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf CUC 8.x und höher.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um den Standardbenutzernamen des Anwendungsadministrators zu ändern:

Schritt 1: Rufen Sie die objectID des Standardbenutzers des Anwendungsadministrators aus der Unity Connection-Datenbank ab.

admin:run cuc dbquery unitydirdb select name, value from vw_configuration where name='DefaultAdministrator'

name                  value

--------------------  ------------------------------------

DefaultAdministrator  03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e

Schritt 2: Rufen Sie den Alias ab, der der Standard-Anwendungsadministrator-objectID zugeordnet ist.

admin:run cuc dbquery unitydirdb select alias,objectid from vw_user where objectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

alias  objectid

-----  ------------------------------------

admin  03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e

Schritt 3: Aktualisieren Sie das schreibgeschützte Flag des Standardbenutzers des Anwendungsadministrators, um es zu bearbeiten.

admin:run cuc dbquery unitydirdb update tbl_user set readonly='0' where objectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

Rows: 1

Schritt 4: Aktualisieren Sie den Standardbenutzer für den Anwendungsadministrator und smtpaddress(pmailname@domain) in der Unity Connection-Datenbank. Wählen Sie einen gewünschten Benutzernamen aus. In diesem Beispiel wird admin auf cucadmin aktualisiert.

admin:run cuc dbquery unitydirdb execute procedure csp_usermodify(pobjectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e',palias='cucadmin',pdisplayname='cucadmin',pmailname='cucadmin')

Rows: 0

Schritt 5: Rufen Sie den Standardnamen des Anwendungsadministrators und das Standardobjekt aus der Cisco CallManager (CCM)-Datenbank ab.

admin:run sql select name, pkid from applicationuser

name                pkid

=================== ====================================

admin               06bae444-79f0-34bc-0b73-042e90ad941b

CCMSysUser          ffd322cd-a1c9-48ce-b23f-6d9475e3547e

WDSysUser           a3d8edb3-8dcd-4e70-a662-dc9afa7f81d3

CCMQRTSysUser       a024f7be-4f36-4373-80dc-a45cb4b891b9

IPMASysUser         d0b9ceb0-d752-46df-96b6-68d37aed70eb

WDSecureSysUser     aaecf22c-ba36-4afd-a8b1-85fb4f02c04f

CCMQRTSecureSysUser 3f2bd34b-c7a1-4b04-a6d4-f75c24c05782

IPMASecureSysUser   bd18e867-2c47-4a60-8740-83c36f178e99

TabSyncSysUser      826888c4-ef7b-48ea-99ba-a86de6c3b369

CUCService          c06dd551-7d3a-4d85-bae9-c450ff03b151

Hinweis: Wenn ein CUC-Server mit einem neuen Benutzernamen des Anwendungsadministrators wiederhergestellt wird und eine Disaster Recovery System (DRS)-Wiederherstellung auf dem System durchgeführt wird, wird die CUC-Datenbank mit dem alten Benutzernamen aktualisiert. Die CCM-Datenbank hat jedoch immer noch den neuen Benutzernamen.

Schritt 6: Aktualisieren Sie die CCM-Datenbank mit dem neuen Benutzer des Anwendungsadministrators, wenn der Eintrag anders ist.

admin:run sql update applicationuser set name='cucadmin' where pkid='06bae444-79f0-34bc-0b73-042e90ad941b'

Rows: 1

Schritt 7: Ändern Sie das Benutzerkennwort des Anwendungsadministrators.

admin:utils cuc reset password cucadmin

Enter password:

Re-enter password:

cucadmin

09/10/2016 07:46:00.012 : Update SUCCEEDED

Schritt 8: Bestätigen Sie, dass der Verschlüsselungstyp 4 für die Webauthentifizierung des Standardbenutzers für den Anwendungsadministrator ist (Credentialtype 3 ist für Webanwendungskennwort).

admin:run cuc dbquery unitydirdb select credentialtype,credentials,encryptiontype,objectid from vw_credential where userobjectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

credentialtype  credentials                                                       encryptiontype  objectid

--------------  ----------------------------------------------------------------  --------------  ------------------------------------

3               06ab0cd9a8d8bcc1d7ff4999a2e42cbaebc0f5b2a4e87d27cca8b6dcfa351d73  4               6e871c82-e512-43f9-8134-211324ce2716

4               57346139caa53dab4f0eb08f18f70e20527e65fb                          3               f54833e7-8fc3-4e6e-8987-b12417f8d440

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.