Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Aufbau des Ziel-Clusters

Erkennung des Clusters

Definition des Migrations-Clusters

Migration starten

Überprüfen

Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie eine Migration zwischen zwei Cisco Unified Communications Manager (CUCM)-Clustern mit Prime Collaboration Deployment (PCD) durchgeführt wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Softwareversionen:

- CUCM-Version 10.0 und 10.5

- PCD-Version 10.5

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Cisco PCD ist eine Migrations-/Upgrade-Anwendung für Unified Communications-Anwendungen. Mit PCD können Sie die Version bestehender Unified Communications-Anwendungen aktualisieren oder den gesamten Cluster zu einem neuen Cluster derselben oder einer anderen Version migrieren. In diesem Dokument werden die Migrationsverfahren für CUCM 10.5 ab Version 10.0 beschrieben, wobei sowohl der alte als auch der neue Cluster auf der UCS-Plattform (Unified Computing System) ausgeführt wurden.

Einzelheiten zu unterstützten Versionen, Kompatibilität, Lizenzierung und anderer Checkliste vor der Migration finden Sie unter: Migration auf Cisco Unified Communications Manager Version 10.5(1) mit Prime Collaboration Deployment

Konfigurieren

Aufbau des Ziel-Clusters

Erstellen Sie das Ziel-Cluster mithilfe der richtigen OVA-Vorlage (Open Virtualization Archive) für die spezifische Version des CUCM. Die OVA-Datei kann von cisco.com heruntergeladen werden.

1. Stellen Sie die OVA vom vSphere-Client bereit, wie in diesem Bild gezeigt.

2. Geben Sie einen Namen für das virtuelle Ziel-Cluster-System an.

3. Wählen Sie den entsprechenden Datenspeicher für die Speichermedien aus.

4. Überprüfen Sie die OVA-Details, und klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden.

Erkennung des Clusters

1. Melden Sie sich bei der GUI des PCD-Tools an.

2. Wenn Sie angemeldet sind, navigieren Sie zu Inventory > Clusters (Bestand > Cluster), und klicken Sie dann auf Discover cluster (Cluster ermitteln).

3. Geben Sie die Details des vorhandenen Clusters ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

Die Erkennung kann einige Minuten in Anspruch nehmen, und dieses Bild wird in dieser Phase angezeigt.

4. Der Status "Kontakt" wird als erfolgreich angezeigt, sobald der vorhandene Cluster erkannt wurde, und derselbe Status wird unter Cluster-Knoten angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, um zur Seite "Zuweisung von Cluster-Rollen" zu gelangen.

5. Navigieren Sie zur Seite Funktionen zuweisen, und wählen Sie die entsprechenden Funktionen für das Host-Cluster aus.

Definition des Migrations-Clusters

1. Wenn der Cluster erfolgreich erkannt wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche Create Migration Destination Cluster (Migrationziel-Cluster definieren), um das Ziel-Cluster anzugeben.

2. Geben Sie die Details des alten und neuen Clusters ein.

Eine rote Meldung wird angezeigt, wie im Bild gezeigt, wenn die Zielknoten nicht angegeben sind.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Assign Destination Cluster Node (Zielknotenknoten zuweisen), um mit der Zielknotenzuweisung fortzufahren, wie in diesem Bild gezeigt.

4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Netzwerk die Option Quellknoten-Netzwerkeinstellungen verwenden, um die vorhandenen Netzwerkeinstellungen beizubehalten, und wählen Sie das virtuelle Zielsystem aus, in dem der neue Cluster bereitgestellt wird.

5. Definieren Sie hier die entsprechenden NTP-Serverdetails (Network Time Protocol), wie in diesem Bild gezeigt.

6. Konfigurieren Sie hier die DNS-Einstellungen (Domain Name Server), wie in diesem Bild gezeigt.

7. Laden Sie das bootfähige ISO-Image auf den Secure FTP (SFTP)-Server hoch. Zugreifen auf den PCD-Server über einen SFTP-Client mit seiner IP-Adresse und den Standardanmeldeinformationen adminsftp/[Ihrem Standard-Administratorkennwort].

Navigieren Sie nach der Anmeldung zum Verzeichnis Fresh_install, um das ISO-Image hochzuladen.

Migration starten

1. Um die Migrationsaufgabe zu starten, navigieren Sie zu Aufgabe > Migrieren und klicken Sie auf die Schaltfläche Migration hinzufügen.

2. Geben Sie die Details des Quell- und Ziel-Clusters an.

3. Wählen Sie die bootfähigen Medien aus, die im Ordner /fresh_install des SFTP-Servers hochgeladen wurden.

4. Wählen Sie die Startzeit für die Migration aus.

Hier haben Sie die Möglichkeit, die in der Standard-Aufgabenliste angegebene Aktion zu ändern.

5. Überprüfen Sie die Migrationseinstellungen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden.

Überprüfen

Hier können Sie den Status und Details der Migration überprüfen.

1. Klicken Sie auf View log (Protokoll anzeigen), um weitere Informationen zum Migrationsstatus zu erhalten.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.