Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Symptome

Problemumgehung

Einführung

Dieses Dokument beschreibt das bekannte Problem mit dem TFTP-Service-Core in den Cisco Unified Communications Manager (CUCM) Versionen 11.5.1 SU7 und 11.5.1 SU8, die eine Problemumgehung erfordern.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Problem

CUCM TFTP-Service erstellt, sobald der Server die Uhrzeit vom 00:00 bis 2021 Uhr erkannt hat

Symptome

Im RTMT für den TFTP-Dienst wird eine Warnung angezeigt. Nachfolgend finden Sie einige Schritte zur Identifizierung des Problems.

Jan 1 00:03:19 ucm-pub local7 6 : 898: ucm-pub.ciscolab.com: Jan 01 2021 07:03:19.321 UTC : %UC_GENERIC-6-ServiceStopped: %[ServiceName=Cisco Tftp][AppID=Cisco Service Manager][ClusterID=][NodeID=cap-86-pub.bldr-caplab.com]: Service stopped.

Jan 1 00:03:21 ucm-pub local7 6 : 899: ucm-pub.ciscolab.com: Jan 01 2021 07:03:21.346 UTC : %UC_GENERIC-6-ServiceStarted: %[ServiceName=Cisco Tftp][ProcessID=6803][AppID=Cisco Se

Von der Server-CLI:

1. Melden Sie sich beim CUCM(TFTP)-Server an, und führen Sie die Active-Liste "utils core active" aus. In der Ausgabe werden mehrere CTFTP-Kerne angezeigt.

2. Führen Sie den Befehl "utils core active analyze <core name>" aus.

3. Die Ausgabe(Backtrace) des Kerns sollte mit unten übereinstimmen.

#0 0x07adc3e8 in fputs () from /lib/libc.so.6

#1 0x0876cd38 in SdlSystemLog::writeToFile (this=0xf4a02930,_traceLinePnt=0xf4a05ba0) at SdlSystemLog.cpp:1971

#2 0x0876ce54 in SdlSystemLog::writer (this=0xf4a02930) at SdlSystemLog.cpp:1919

#3 0x0078dbc9 in start_thread () from /lib/libpthread.so.0

#4 0x07b5e07e in clone () from /lib/libc.so.6

Cisco CUCM-Syslogs

Jan 1 00:03:19 ucm-pub local7 6 Cisco: Tftp: DBL SDI Initialization successful

Jan 1 00:03:19 ucm-pub local7 6 Cisco: Tftp: SysLevel [127] UserMask [1] Enable [TRUE] File [/var/log/active/cm/trace/dbl/sdi/dbl.log]

Jan 1 00:03:20 ucm-pub local7 4 Cisco: Tftp: SDIDBConfigData::Read failed to retrieve SDI folder location, will use location in DB. ServiceID=1, NodeName=ucm-pub.bldr-caplab.com

Jan 1 00:03:24 ucm-pub local7 6 Cisco: Tftp: DBNotify SDI Initialization successful

CUCM Cisco TFTP SDL-Protokolle

SDL001_600_000103.txt:00913050.000 |00:03:17.708 |AppInfo | TID[f660e740] CServiceModule::waitForSignals() TID[f660e740] Signal[15] Received to QUIT, quitting.

Hinweis: Nach dem DST-Update wird der TFTP-Dienst neu gestartet, und es wird kein Core beobachtet, der standardmäßig vorhanden ist.

Problemumgehung

Der Kern geschieht, wenn er versucht, etwas in die Ablaufverfolgungsdatei zu schreiben. Dies kann auch dazu führen, dass der TFTP-Dienst gestartet werden kann.

Im Folgenden finden Sie die Schritte.

Schritt 1:  Legen Sie "utils os secure permissive" auf den permissiven Modus fest, indem Sie entweder Trace-Einstellungen ein- oder ausschalten.

Schritt 2: Starten Sie den TFTP-Dienst von der Benutzerfreundlichkeit aus.

Schritt 3: Setzen Sie den Cluster mithilfe von "utils os secure enforcing" wieder ein.

Dieses Problem wird durch die Cisco Bug-ID CSCvw94324 dokumentiert.

Hinweis: Die Problemumgehung ist nur vorübergehend, da dieses Problem derzeit vom Cisco Engineering-Team untersucht wird.