Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

So ändern Sie das Administratorkennwort des Betriebssystems

So ändern Sie das Sicherheitskennwort

So setzen Sie das Administrator- oder Sicherheitskennwort des Betriebssystems zurück

Überprüfung

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie das Administratorkennwort und das Sicherheitskennwort des Betriebssystems zurückgesetzt oder geändert werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) Version 10.5

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Call Manager Version 10.5.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konfigurieren

So ändern Sie das Administratorkennwort des Betriebssystems

admin> Kennwort festlegen user admin

Sie werden aufgefordert, das alte und das neue Kennwort einzugeben. Sobald das System das Kennwort verifiziert, wird es geändert.

So ändern Sie das Sicherheitskennwort

admin> Kennwort festlegen, Benutzersicherheit

Sie werden aufgefordert, das alte und das neue Kennwort einzugeben. Sobald das System das Kennwort verifiziert, wird es geändert.

Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitskennwort des Herausgebers zuerst geändert wird. Das Sicherheitskennwort muss auf allen Clusterknoten gleich sein, da andernfalls die Kommunikation zwischen Herausgeber und Teilnehmer unterbrochen wird. Nachdem das Sicherheitskennwort auf einem Clusterknoten geändert wurde, starten Sie diesen Knoten neu.

So setzen Sie das Administrator- oder Sicherheitskennwort des Betriebssystems zurück

Schritt 1: Melden Sie sich vom vSphere-Client über diesen Benutzernamen und dieses Kennwort bei der CUCM-Konsole an: pwrecovery/pwreset. Sie erhalten Bildschirm, wie im Bild gezeigt:

Schritt 2: Um eine Verbindung zum CD/DVD-Laufwerk herzustellen, können Sie jedes ISO-Image aus dem Datenspeicher auswählen. Dadurch wird kein neues Image Ihres CUCM erstellt, sondern nur die CUCM-Verbindung mit dem vm-Client überprüft.

Schritt 3: Nachdem das ISO-Bild ausgewählt wurde, werden Sie aufgefordert, eine beliebige Taste zu drücken. Sobald es Test dann erhalten Sie eine Aufforderung, die ISO zu entfernen.

Schritt 4: Drücken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren. können Sie das Administratorkennwort des Betriebssystems zurücksetzen (geben Sie ein) oder das Sicherheitskennwort (geben Sie s ein).

Schritt 5: Sie können das Kennwort für OS Admin oder Security entsprechend ändern.

Anmerkung: Nehmen Sie eine neue Sicherung vor, nachdem das Sicherheitskennwort geändert wurde, um sicherungs-/wiederherstellungsbezogene Probleme zu vermeiden.

Überprüfung

- Für OS Admin können Sie sich auf der CLI oder OS Admin-Seite anmelden, um zu überprüfen, ob sich das Kennwort geändert hat.

- Stellen Sie als Sicherheitskennwort sicher, dass alle Knoten im Cluster nach der Kennwortänderung über den folgenden Befehl authentifiziert werden: Netzwerk-Cluster anzeigen

Fehlerbehebung

Es sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung für diese Konfiguration verfügbar.