Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Was ist Opus?

Cisco Geräte, die OPUS unterstützen

Konfiguration zur Aktivierung von Opus

Zugehörige Mängel

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration zur Unterstützung des Opus-Codecs, die als Teil von Cisco Unified Communications Manager Version 11.0(1) hinzugefügt wurde, und die Liste der Geräte, die Opus unterstützen.

Unterstützt von Akash Sethi Cisco TAC Engineer.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Unified Communication Manager.

- Voice over Internet Protocol (VoIP)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Softwareversionen:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) Version 11 und höher

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Was ist Opus?

Der Opus Codec ist ein interaktiver Sprach- und Audio-Codec, der für eine breite Palette interaktiver Audioanwendungen wie VoIP, Videokonferenzen, Chats im Spiel und Live-Musik mit verteilter Leistung entwickelt wurde.

Der Opus-Codec skaliert von 6 kbit/s Schmalband-Mono-Sprache auf 510 kbit/s Vollband-Stereo-Musik. Sie kann nahtlos zwischen allen Betriebsmodi wechseln und bietet ihr eine große Flexibilität, sich an unterschiedliche Inhalte und Netzwerkbedingungen anzupassen, ohne die aktuelle Sitzung neu verhandeln zu müssen.

Opus wird für SIP-Geräte unterstützt. Der Service-Parameter Opus Codec Enabled (Opus-Codec aktiviert) für den Opus Codec ist standardmäßig auf Enabled for All Devices (Für alle Geräte aktiviert) festgelegt. Die anderen möglichen Werte für diesen Parameter können den Opus-Codec für alle Geräte ohne Aufzeichnung aktivieren oder für alle Geräte deaktiviert sein.

Cisco Geräte, die OPUS unterstützen

Gerät

Protokoll

Firmware-Mindestanforderungen

7811/78221/7841/7861

SIP

78xx.11-5-1-18

8865/8845

SIP

8845_65-sip.11-5-1-18

8841/8841/8851/8861

SIP

88xx-sip.11-5-1-18

Cisco Jabber

SIP

11,0

Konfiguration zur Aktivierung von Opus

- Aktivieren des Dienstparameters für den Opus-Codec

- Aktivieren Sie den Enterprise-Parameter für den G.722-Werbecodec.

Schritt 1: Um die OPUS-Support-Anmeldung auf der Cisco Unified CM-Verwaltungsseite zu aktivieren, gehen Sie zu System > Service-Parameter.

Schritt 2: Wählen Sie im Dropdown-Menü den Server als Call Manager und den Service als Call Manager Service aus.

Schritt 3: Suchen Sie nach einem Parameter, der für den Opus-Codec aktiviert ist, und legen Sie ihn auf Enabled for All Devices (Aktiviert für alle Geräte) fest, um den Opus für alle Geräte zu aktivieren. Speichern Sie die Konfiguration.

Hinweis: Nicht alle Geräte bedeuten, dass der Codec für alle Geräte aktiviert wird, die auf dem CUCM registriert sind. Es wird für alle Geräte aktiviert, die den Betrieb unterstützen. Nicht alle Cisco Geräte unterstützen Opus. Eine Liste der Geräte, die OPUS unterstützen, finden Sie im Abschnitt "Cisco Geräte, die OPUS unterstützen".

Schritt 4: Navigieren Sie auf der Cisco Unified CM-Verwaltungsseite zu System > Enterprise Parameter.

Schritt 5: Aktivieren Sie Advertise G.722 Codec-Parameter.

Hinweis: Wenn der Parameter Advertise G.722 Codec auf Disabled (Deaktiviert) festgelegt ist, verwenden Geräte keinen OPUS, selbst wenn der Parameter OPUS Codec enabled (OPUS-Codec aktiviert) unter Service (Dienst) auf Enabled (Aktiviert) festgelegt ist.

Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie auf die Schaltflächen "Config übernehmen" und "Reset" klicken, damit die Änderungen wirksam werden.

Hinweis: Ein Reset Command for Enterprise-Parameter setzt alle Geräte zurück, die beim CUCM registriert sind.

Zugehörige Mängel

- CSCva48193