Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

1. Überprüfen der Konfiguration

2. Befehle zum Überwachen des Status der LAN- und WAN-Schnittstellen auf den CUBEs:

3. Zuweisen der konfigurierten Tracks zur Redundanzgruppe

4. Konfigurieren der virtuellen IP (VIP) auf der LAN-Seite der beiden CUBEs

5. Konfigurieren der virtuellen IP (VIP) auf der WAN-Seite der beiden CUBEs

6. Aktivierung der CUBE-Redundanz

7. Speichern Sie die Konfiguration, und starten Sie beide CUBEs neu.

Überprüfung

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie High Availability (HA) auf zwei Cisco Unified Border Element (CUBE)-Routern mit allen erforderlichen Befehlen konfigurieren.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Unified Border Element (CUBE)

- Cisco Switch

- IP-Routing

Verwendete Komponenten

Cisco Router ASR 1001-X mit der Version "16.09.04"

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Dieses Netzwerkverbindungsdiagramm zeigt, wie die CUBE-Router mit dem Netzwerk verbunden sind.

Die Eingangsseite (Local Area Network - LAN ) beider CUBEs ist über die Schnittstelle Gi 0/0/1 mit VLAN 1900 verbunden

Die Ausgangsseite (Wide Area Network - WAN) beider CUBEs ist über die Schnittstelle Gi 0/0/2 mit VLAN 1967 verbunden

Keepalive-Schnittstellen beider CUBEs sind über die Schnittstelle Gi 0/0/0 mit VLAN 17 verbunden

Hinweis: Die CUBE-Schnittstellen sind mit einem physischen Cisco Switch verbunden, und die Switch-Ports sind so konfiguriert, dass sie die entsprechenden VLANs zulassen.

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Schritte zum Konfigurieren der CUBE-HA.

1. Prüfpunktkonfiguration.

2. Befehle zum Verfolgen des Status der LAN- und WAN-Schnittstellen auf den CUBEs.

3. Zuweisen der konfigurierten Tracks zur Redundanzgruppe

4. Konfigurieren der virtuellen IP (VIP) auf der LAN-Seite

5. Konfigurieren der virtuellen IP (VIP) auf der WAN-Seite

6. Aktivieren der CUBE-Redundanz

7. Speichern Sie die Konfiguration, und starten Sie neu.

1. Überprüfen der Konfiguration

Konfigurieren Sie diese Befehle für die Prüfpunkterstellung auf beiden CUBEs

Hinweis: Hier wird die Schnittstelle Gi 0/0/0 auf beiden CUBEs zur Checkpointierung verwendet.

#Konf.

(config)#redundanz

(config-red)#

(config-red)#Anwendungsredundanz

(config-red-app)#Gruppe 1

(config-red-app-grp)#

(config-red-app-grp)#name cube-ha

(config-red-app-grp)#data gi 0/0/0

(config-red-app-grp)#control gi 0/0/0 protocol 1

(config-red-app-grp)#

Dieser Screenshot zeigt den Befehl, der auf dem CUBE-2-Router ausgeführt wurde. Dieselbe Gruppe von Befehlen muss auch auf dem CUBE-1-Router ausgeführt werden.

Prüfpunktkonfiguration auf dem CUBE-2.

2. Befehle zum Überwachen des Status der LAN- und WAN-Schnittstellen auf den CUBEs:

Konfigurieren Sie diese Befehle zum Verfolgen des Status der LAN- und WAN-Schnittstellen. Sie müssen diese Befehle auf beiden CUBE-Routern ausführen.

Hinweis: Hier ist die Schnittstelle Gi 0/0/1 auf beiden CUBEs mit dem LAN-Netzwerk und Gi 0/0/2 mit dem WAN-Netzwerk verbunden.

#Konf.

(config)#track 1 interface gi 0/0/1 line-protocol

(config-track)#track 2 interface gi 0/0/2 line-protocol

CUBE-1

Schnittstellenstatus-Nachverfolgungsbefehle für CUBE-1

CUBE-2

Schnittstellenstatus-Nachverfolgungsbefehle für CUBE-2

3. Zuweisen der konfigurierten Tracks zur Redundanzgruppe

Weisen Sie der Gruppe 1 die konfigurierten Tracks zu, indem Sie diese Befehle auf beiden CUBE-Routern ausführen.

#Konf.

(config)#redundanz

(config-red)#

(config-red)#Anwendungsredundanz

(config-red-app)#Gruppe 1

(config-red-app-grp)#track 1 shutdown

(config-red-app-grp)#track 2 shutdown

CUBE-1

Weisen Sie die verfolgten Schnittstellen der Redundanzgruppe auf CUBE-1 zu.

CUBE-2

Weisen Sie die verfolgten Schnittstellen der Redundanzgruppe auf CUBE-2 zu.

4. Konfigurieren der virtuellen IP (VIP) auf der LAN-Seite der beiden CUBEs

Diese Befehle helfen Ihnen, das VIP für die LAN-Seite der CUBEs zu konfigurieren.

(config)#interface GigabitEthernet0/0/1

(config-if) #description VLAN-1900 LAN-seitig

(config-if)#ip Adresse 10.88.11.184 255.255.255.0

(config-if)#Redundanz rii 1

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.88.11.185 exclusive

CUBE-1

VIP-Konfiguration (Virtual IP) auf CUBE-1 im LAN.

CUBE-2

VIP-Konfiguration (Virtual IP) auf CUBE-2 im LAN

5. Konfigurieren der virtuellen IP (VIP) auf der WAN-Seite der beiden CUBEs

Diese Befehle helfen Ihnen, das VIP für die WAN-Seite der CUBEs zu konfigurieren.

(config)#interface GigabitEthernet0/0/2

(config-if) #description VLAN-1967 WAN-seitig

(config-if)#ip Adresse 10.201.251.176 255.255.255.224

(config-if)#Redundanz Ri 2

(config-if)#redundancy group 1 ip 10.201.251.179 exclusive

CUBE-1

Virtuelle IP (VIP)-Konfiguration auf der WAN-Seite in CUBE-1.

CUBE-2

Virtuelle IP (VIP)-Konfiguration auf der WAN-Seite in CUBE-2.

6. Aktivierung der CUBE-Redundanz

Aktivieren Sie die CUBE-Redundanz auf beiden Routern, indem Sie diese Befehle ausführen.

#Konf.

Geben Sie die Konfigurationsbefehle ein, einen pro Zeile. Beenden Sie mit STRG+Z.

(config)#

(config)#Sprachservice-VoIP

(conf-voi-serv)#Redundanzgruppe 1

(conf-voi-serv)#

(conf-voi-serv)#exit

(config)#

(config)#ip rtcp report interval 3000

(config)#

(Konfiguration)#gateway

(config-gateway)#medieninaktivitäts-kriterien alle

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtcp 5

(config-gateway)#

(config-gateway)#timer receive-rtp 86400

(config-gateway)#

CUBE-1

Aktivieren Sie die CUBE-Redundanz auf CUBE-1.

CUBE-2

Aktivieren Sie die CUBE-Redundanz auf CUBE-2.

7. Speichern Sie die Konfiguration, und starten Sie beide CUBEs neu.

Nach der Aktivierung der Redundanz müssen Sie beide Router neu laden.

Speichern Sie vor dem Neuladen die Konfigurationen.

CUBE-1

Speichern Sie die Konfiguration, und starten Sie CUBE-1 neu.

CUBE-2

Speichern Sie die Konfiguration, und starten Sie CUBE-2 neu.

Überprüfung

Sie können die CUBE-HA-Einstellungen überprüfen, indem Sie den Befehl show ausführen.

#Redundanzanwendungsgruppe 1 anzeigen

CUBE-1

Ausgabe des Befehls "show redundancy application group 1" von CUBE-1.

CUBE-2

Ausgabe des Befehls "show redundancy application group 1" von CUBE-2.

Sie können den Status der virtuellen IP (VIP) überprüfen, indem Sie den Befehl show ausführen.

#Redundanzanwendung anzeigen, wenn-mgr Gruppe 1

Für das aktive CUBE wird der VIP-Status als "no shut" (kein Herunterfahren) und für das Standby-CUBE der VIP-Status als "shut" (Herunterfahren) angezeigt.

CUBE-1

Ausgabe des Befehls "show redundancy application if-mgr group 1" von CUBE-1.

CUBE-2

Ausgabe des Befehls "show redundancy application if-mgr group 1" von CUBE-2.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

Weitere Informationen zu CUBE HA finden Sie auf diesen Links.

- Cisco Unified Border Element Configuration Guide Through Cisco IOS® XE 17.5

- Video-Link - Konfigurieren der hohen Verfügbarkeit für CUBE

Ich hoffe, dieser Artikel ist hilfreich !