Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Problem

Symptome

Problemumgehung

Einleitung

In diesem Dokument wird das Problem der Statusübertragung und der Anrufausfälle bei Cisco Unified Border Elements/Voice Gateway Dial Peers nach dem Cisco IOS®-Upgrade beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Cisco Unified Border Elements (CUBE).

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

In diesem Dokument werden Fehler nach dem Cisco IOS®-Upgrade auf 16.12.6/17.3.5/17.6.1 oder eine höhere Version behandelt.

Problem

Die Anrufe schlagen nach dem Cisco IOS-Upgrade auf 16.12.6/17.3.5/17.6.1/17.7.1 oder eine höhere Version über Cisco IOS Voice Gateway oder CUBE fehl.

Symptome

Wenn CUBE einen SIP-Anruf empfängt und einen ausgehenden Dial-Peer mit konfigurierten "session server-group" und "sip options-keepalive" vergleicht, schlägt der Anruf auf der CCAPI-Ebene (Call Control Application Programming Interface) mit "Cause Value" 188 fehl.

Das CUBE sendet keine ausgehenden INVITEs an die Zielserver, die Teil der Servergruppe sind.

Die eingehende INVITE-Nachricht wurde mit TRYING und 503 Service Unavailable beantwortet.

Dasselbe Verhalten wird beobachtet, selbst wenn der Dial-Peer unter "Show Dial-Peer Voice Summary" (Zusammenfassung der Dial-Peer-Sprache anzeigen) den Status busyout oder active KEEPALIVE anzeigt.

Beispielkonfiguration/DFÜ-Peer-Status/Debugausschnitt:

dial-peer voice 1000 voip

destination-pattern ^1000$

session protocol sipv2

session transport tcp

session server-group 1

voice-class sip options-keepalive profile 1

voice-class sip bind control source-interface GigabitEthernet0/0/1

voice-class sip bind media source-interface GigabitEthernet0/0/1

dtmf-relay rtp-nte sip-kpml

codec g711ulaw

ip qos dscp cs3 signaling

no vad

voice class server-group 1

ipv4 10.106.117.11

ipv4 10.106.117.6 preference 1

show dial-peer voice summary

AD                                    PRE PASS SESS-SER-GRP  OUT

TAG    TYPE  MIN  OPER PREFIX    DEST-PATTERN      FER THRU SESS-TARGET    STAT PORT    KEEPALIVE    VRF

3001   voip  up   up                                0  syst                                             NA

1000   voip  up   up             ^1000$             0  syst SESS-SVR-GRP: 1               busyout    NA

show dial-peer voice summary

AD                                    PRE PASS SESS-SER-GRP  OUT

TAG    TYPE  MIN  OPER PREFIX    DEST-PATTERN      FER THRU SESS-TARGET    STAT PORT    KEEPALIVE    VRF

3001   voip  up   up                                0  syst                                                NA

1000   voip  up   up             ^1000$             0  syst SESS-SVR-GRP: 1               active     NA

Debug snippet:

007592: Apr  7 07:28:56.046: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Received:

INVITE sip:1000@10.106.117.5:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 10.106.117.2:5060;branch=z9hG4bK51889

Remote-Party-ID:

;party=calling;screen=no;privacy=off From:

;tag=12EE76F8-154A To:

Date: Wed, 06 Apr 2022 18:28:16 GMT Call-ID: 28E9846D-B50E11EC-8025D5B1-C2D1F237@10.106.117.2 Supported: 100rel,timer,resource-priority,replaces,sdp-anat Min-SE: 1800 Cisco-Guid: 0678152134-3037598188-2149635505-3268538935 User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-12.x Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REGISTER CSeq: 101 INVITE Max-Forwards: 70 Timestamp: 1649269696 Contact:

Expires: 180 Allow-Events: telephone-event Content-Type: application/sdp Content-Disposition: session;handling=required Content-Length: 247 v=0 o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 8965 7288 IN IP4 10.106.117.2 s=SIP Call c=IN IP4 10.106.117.2 t=0 0 m=audio 18406 RTP/AVP 0 101 c=IN IP4 10.106.117.2 a=rtpmap:0 PCMU/8000 a=rtpmap:101 telephone-event/8000 a=fmtp:101 0-16 a=ptime:20 007649: Apr 7 07:28:56.050://-1/286BC7C68020/SIP/Info/info/2048/sipSPIGetCallConfig: Peer tag 3001 matched for incoming call 007872: Apr 7 07:28:56.061: //89/286BC7C68020/CCAPI/ccCallSetupRequest: Destination=, Calling IE Present=TRUE, Mode=0, Outgoing Dial-peer=1000, Params=0x7FF65E441DE8, Progress Indication=NULL(0) 007935: Apr 7 07:28:56.064: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/critical/8192/ccsip_call_setup_request: SIP Dialpeer 1000 busied out due to options-keepalive profile in server group 008160: Apr 7 07:28:56.073: //90/286BC7C68020/CCAPI/cc_api_call_disconnected: Cause Value=188, Interface=0x7FF64F4542E8, Call Id=90 008199: Apr 7 07:28:56.077: //89/286BC7C68020/CCAPI/ccCallDisconnect: Cause Value=188, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0) 008239: Apr 7 07:28:56.079: //89/286BC7C68020/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg: Sent: SIP/2.0 503 Service Unavailable Via: SIP/2.0/UDP 10.106.117.2:5060;branch=z9hG4bK51889 From:

;tag=12EE76F8-154A To:

;tag=1C2F76-17F5 Date: Wed, 06 Apr 2022 17:28:56 GMT Call-ID: 28E9846D-B50E11EC-8025D5B1-C2D1F237@10.106.117.2 Timestamp: 1649269696 CSeq: 101 INVITE Allow-Events: telephone-event Server: Cisco-SIPGateway/IOS-17.3.5 Reason: Q.850;cause=0 Session-ID: 00000000000000000000000000000000;remote=3c1f754eba075201a684fda2c51c04df Content-Length: 0

Problemumgehung

1. Konfigurieren Sie den ausgehenden Dial-Peer mit 'session target ip4:' anstelle von 'session server-group'. Erstellen Sie ggf. einen separaten Dial-Peer für jede IP der Servergruppe.

dial-peer voice 1000 voip

session target ipv4:x.x.x.x

dial-peer voice 1001 voip

session target ipv4:x.x.x.x

2. Entfernen Sie "sip options-keepalive" vom Dial-Peer.

dial-peer voice 1000 voip

no voice-class sip options-keepalive profile 1

3. Downgrade auf eine frühere Version Dieses Problem wurde nach der Veröffentlichung der Cisco Bug-ID CSCvx92872 eingeführt.

Dieses Problem ist unter der Cisco Bug-ID CSCvz80171 dokumentiert. Die Problembehebung ist unter 16.12.8/17.3.6/17.6.3/17.7.1/17.8.1 verfügbar.