Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Überprüfung

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument werden die Maßnahmen beschrieben, die ergriffen werden müssen, um den Fehler "Keine Replikationsdatensätze gefunden" im Cisco Attendant Console Advanced Replication Report zu beheben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Unified Attendant Console Advanced

- Microsoft Windows (Server)

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Problem

Wenn Sie den Replikationsbericht in der erweiterten CUAC-Administrations-GUI > Cisco Unified Replication > CUAC Publisher > ATTCFG oder ATTLOG auswählen, wird der Fehler auf der Webseite angezeigt: Es wurden keine Replikationsdatensätze gefunden, wie im Image.

Lösung

Der Bericht wird in folgende Datei geschrieben: C:\ProgramData\Cisco\CUACA\Server - DBC_XML_File.xml. Standardmäßig haben der Ersteller und die Administratoren volle Berechtigungen für das Repository, und die Benutzer haben alle Kontrollbezeichnungen außer vollständig.

Sie müssen überprüfen, ob der Ordner Server und seine Dateien über die oben genannten Berechtigungen verfügen. Wenn dies der Fall ist, ändern Sie den Dateinamen DBC_XML_File.xml in DBC_XML_File_OLD.xml, und klicken Sie dann auf dem erweiterten CUAC-Server auf Replikation neu initialisieren. Eine neue Datei mit demselben Namen muss erstellt werden, und der Replikationsbericht ist möglicherweise nicht mehr leer.

Überprüfung

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.