Inhalt

Einleitung

Müssen alle VCSs in einem Cluster im gleichen Subnetz sein?

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieser Artikel bezieht sich auf Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

F. Müssen alle VCSs in einem Cluster im gleichen Subnetz sein?

Nein, Peers in einem VCS-Cluster können sich in separaten Subnetzen befinden. VCS-Peers kommunizieren miteinander über H.323 und SSH-Messaging, das über Subnetzgrenzen hinweg übertragen werden kann.Antwort:

Bitte beachten Sie, dass sich TANDBERG Gatekeepers und andere Gatekeepers von Drittanbietern anders verhalten und sich im gleichen Subnetz befinden müssen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme