Inhalt

Einführung

Wird der Betrieb eines VCS unterbrochen, wenn die Verbindung zu TMS fehlschlägt?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway- und Cisco TelePresence Management Suite-Produkte.

F. Wird der Betrieb eines VCS unterbrochen, wenn die Verbindung zu TMS fehlschlägt?

Nein. Ein VCS kann auch weiterhin ohne Dienstverlust betrieben werden, wenn die TMS ausfällt. Dies gilt auch dann, wenn die VCS gebündelt werden.Antwort:

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems