Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

CER-Datenbankreplikationsrücksetzverfahren

Zusammenfassende Schritte

Detaillierte Schritte

Löschen Sie in der CLI des primären Servers die Einträge in der zerremote-Tabelle.

Über die CLI-Neustartdienste des primären und sekundären Servers

Über die CLI-Reset-Replikation des primären Servers

Über die CLI des Sekundärservers wird der Server neu gestartet.

Überprüfen Sie die Replikation, sobald das sekundäre Gerät im Full-Service ist

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Datenbankreplikation für Cisco Emergency Responder (CER) zurückgesetzt wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt. Für die Erstellung dieses Dokuments wurde jedoch die CER-Version 10 verwendet.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

CER-Datenbankreplikationsrücksetzverfahren

Zusammenfassende Schritte

Schritt 1: Detele entries der cerremote database table using the Command Line Interface (CLI) of the CER primary node

Schritt 2: Starten Sie Dienste auf den primären und sekundären Knoten neu.

Schritt 3: Setzen Sie die Replikation von der CLI des primären CER-Knotens zurück.

Schritt 4: Starten Sie den sekundären Knoten neu.

Schritt 5: Replikation überprüfen

Schritt 6: Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Detaillierte Schritte

Löschen Sie in der CLI des primären Servers die Einträge in der zerremote-Tabelle.

Verwenden Sie den Befehl sql delete from cerremote, um die Einträge in der zerremote-Datenbanktabelle zu löschen. Vergewissern Sie sich dann, dass in der zerremote-Tabelle keine Einträge vorhanden sind. Verwenden Sie dazu den Befehl sql select name von cerremote.

Über die CLI-Neustartdienste des primären und sekundären Servers

Verwenden Sie die folgenden Befehle, um Dienste auf den primären und sekundären Knoten neu zu starten:

- utils service restart Cisco Emergency Responder

- utils service restart Cisco Tomcat

- utils service restart Cisco DB Replicator

- utils service restart Cisco IDS oder utils service stop Cisco IDS und utils service start Cisco IDS

Über die CLI-Reset-Replikation des primären Servers

Verwenden Sie von der CLI des primären Knotens den Befehl utils dbreplication reset all, um die Replikation im Cluster zurückzusetzen.

Über die CLI des Sekundärservers wird der Server neu gestartet.

Nach Abschluss des Reset-Vorgangs wird eine Aufforderung angezeigt, den zweiten Knoten neu zu starten. Starten Sie zu diesem Zeitpunkt das sekundäre System mithilfe des Befehls utils system restart von der CLI aus neu.

Überprüfen Sie die Replikation, sobald das sekundäre Gerät im Full-Service ist

Sobald der sekundäre Server in vollem Umfang vorhanden ist, überprüfen Sie die Datenbankreplikation von der CLI des primären Servers mithilfe des Befehls utils dbreplication status.

Der Befehl file view (Dateiansicht) befindet sich in der Ausgabe des Status-Befehls. Verwenden Sie den Befehl file view, um sicherzustellen, dass keine Probleme auftreten.

Dateiansicht activelog er/trace/dbl/sdi/ReplicationStatus.YYYY_MM_DD_HH_MM_SS.out

Die Replikation kann als nicht einwandfreie Einrichtung wahrgenommen werden, wenn die folgenden Ausgaben anstelle der Connected-Aktion gesehen werden (siehe oben).

SERVER                 ID STATE    STATUS     QUEUE  CONNECTION CHANGED

-----------------------------------------------------------------------

g_cer10_cer10_0_2_10000_11    2 Active   Local           0

g_cersub_cer10_0_2_10000_11    3 Active   Connecting 165527

SERVER                 ID STATE    STATUS     QUEUE  CONNECTION CHANGED

-----------------------------------------------------------------------

g_cer10_cer10_0_2_10000_11    2 Active   Local           0

g_cersub_cer10_0_2_10000_11    3 Active   Disconnect      0

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Wenn die Replikation immer noch nicht erfolgreich ist, müssen Sie dieses Verfahren möglicherweise bis zu zwei Mal wiederholen.  Wenn die Replikation nach dreimal durchgeführtem Verfahren nicht erfolgreich ist, löschen und installieren Sie den Teilnehmer neu.