Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Systemebene

Benutzerebene

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Ändern des Timers für die Abmeldung von Benutzern bei Inaktivität in Evolved Programmable Network Manager (EPNM) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse des EPN Manager verfügen.

Anmerkung: Erforderlicher Zugriff auf die EPNM-Benutzeroberfläche.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf EPNM.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konfigurieren

Sie müssen diese Änderung auf zwei Ebenen vornehmen (Systemebene und Benutzerebene).

Systemebene

Navigieren Sie zuAdministration > Setting > System Settings.UnterGeneral,auswählen Serverund ändern Sie den Timeout-Wert wie in diesem Bild dargestellt:

Benutzerebene

Klicken Sie oben rechts auf das Symbol Settings (Einstellungen), und wählen SieMy Preferences.

Ändern Sie den Timeoutwert wie gewünscht, und klicken Sie aufSave.

Melden Sie sich ab, und melden Sie sich wieder an, damit die Änderungen wirksam werden.