Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

ESXi-Upgrade

Aufgaben vor dem Upgrade

Überprüfen Sie die korrekte ESXi-Version für das Upgrade.

Überprüfen Sie, ob das virtuelle Laufwerk vom ESXi gestartet wird.

ISO-Datei aus VMware Portal herunterladen

Aktualisierungsaufgaben

Aufgaben nach dem Upgrade

Upgrade der ESXi-Lizenz

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie ESXi für eine Cisco Business Edition (BE6K/7K) über die vKVM-Schnittstelle Cisco Integrated Management Controller (CIMC) aktualisieren.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Business Edition-Servermodelle

- ESXi vSphere

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Business Edition-Server BE6H-M5-K9

- ESXi 6.7-Version

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

ESXi-Upgrade

Aufgaben vor dem Upgrade

Überprüfen Sie die korrekte ESXi-Version für das Upgrade.

Ermitteln Sie die richtige ESXi-Version für das Upgrade Ihres BE-Servers. Sie müssen die Kompatibilität mit zwei Anwendungen überprüfen:

1. Kompatibilität mit UC-Anwendungen: Informationen zur Validierung der unterstützten Versionen der UC-Anwendung, die auf dem Server ausgeführt wird, finden Sie im UC Applications Virtualization Guide.
Wenn Sie z. B. ein virtuelles CUCM14-System hosten, sind die unterstützten Versionen von VMware vSphere ESXi 6.7, 7.0U1 und 8.0U1. In der Virtualisierungstabelle ist die Mindestbasisversion aufgeführt, d. h. die CUCM14-Kompatibilität wird für Version 7.0 nicht unterstützt, jedoch für 7.0U1, 7.0U2 oder 7,0 U3

2. Kompatibilität mit CIMC:

Gehen Sie zum UCS Hardware and Software Compatibility Tool, um die unterstützten CIMC-Versionen für Ihre ESXi-Version zu validieren:

- Servertyp: Cisco Standalone-Server der C-Serie

- Servermodell: entnehmen Sie die Tabelle und wählen Sie das richtige UCS-Modell für Ihr BE-Modell aus.

BE-Modell

UCS Modell

BE6M-M4-(K9/XU)

UCSC C220-M4S

BE6H-M4-(K9/XU)

UCSC C220-M4S

BE6M-M5-(K9/XU)

UCSC C220-M5SX

BE6H-M5-(K9/XU)

UCSC C220-M5SX

BE6K-M6-(K9/XU)

UCSC C220-M6S

BE7M-M4-(K9/XU)

UCSC C240-M4S2

BE7H-M4-(K9/XU)

UCSC C240-M4SX

BE7M-M5-(K9/XU)

UCSC C240-M5SX

BE7H-M5-(K9/XU)

UCSC C240-M5SX

BE7M-M6-(K9/XU)

UCSC-C240-M6SX

BE7H-M6-(K9/XU)

UCSC-C240-M6SX

- Prozessorversion: Wählen Sie die neueste

- Betriebssystem: VMware

- Betriebssystemversion: die ESXi-Zielversion.

Beispiel für ein Kompatibilitätstool

Wenn Ihre aktuelle CIMC-Version als kompatibel aufgeführt wird, ist kein Upgrade Ihres CIMC erforderlich. Aktualisieren Sie andernfalls den CIMC über den Link für das Firmware-Bündel, der in der Spalte Details angegeben ist, und lesen Sie die Installations- und Aktualisierungsleitfäden in der Spalte Dokumente.

Ergebnisse des Kompatibilitätstools

Überprüfen Sie, ob das virtuelle Laufwerk vom ESXi gestartet wird.

Melden Sie sich bei Ihrem CIMC-Portal an, navigieren Sie zu Storage > Cisco Raid Controller > Virtual Drive Info, und geben Sie den Namen des virtuellen Laufwerks an, auf dem Boot Drive als wahr angegeben ist.

Virtuelles CIMC-Startlaufwerk

ISO-Datei aus VMware Portal herunterladen

Um die richtige ISO-Datei für das Upgrade zu erhalten, navigieren Sie zu VMWare Portal > Select Version > Custom ISO > find Cisco Custom Image for ESXi > klicken Sie auf Go To Downloads (Zu Downloads gehen).

VMware-Portal ISO-Download-Seite

Wählen Sie die neueste ESXi-Version aus, und klicken Sie für den Dateityp auf Jetzt herunterladen: ISO

ESXi ISO-Downloadauswahl

Aktualisierungsaufgaben

Warnung: Sie müssen Ihre virtuellen Systeme ordnungsgemäß herunterfahren. Bei UC-Appliances müssen Sie sich über SSH anmelden und den Befehl utils system shutdown eingeben.

1. Stellen Sie ESXi in den Wartungsmodus ein. Navigieren Sie zu ESXi GUI interface > klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Host > Maintenance Mode > Enter Maintenance Mode.

2. Öffnen Sie die CIMC-Schnittstelle, und klicken Sie in der Symbolleiste auf Start vKVM.

Tipp: Der Browser muss Popup-Fenster zulassen, wenn die vKVM-Konsole in einem anderen Fenster geöffnet wird.

3. Klicken Sie in der vKVM-Konsole auf Virtual Media. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, klicken Sie auf Virtuelle Geräte aktivieren.

Menü "Virtuelle Geräte" aktivieren

3. Dann klicke auf Karte CD/DVD.

Menü "Karten CD/DVD"

5. Wählen Sie die ISO-Datei zum Hochladen aus, und klicken Sie dann auf Laufwerk zuordnen.

Fenster "Map Image File"

6. Navigieren Sie zum Menü Virtuelles Laufwerk, und stellen Sie sicher, dass Ihre Image-Datei zugeordnet ist.

Menü "Virtuelle Festplatte überprüfen"

7. Um den Server neu zu starten, navigieren Sie zu Power > Reset System (Warmstart).

Systemmenü zurücksetzen

8. Der Server startet.

Fenster "Server wird hochgefahren"

9. Wenn das Cisco Logo angezeigt wird, geben Sie F6 ein, um das Startmenü auszuwählen. Die Meldung Entering Boot selection menu wird angezeigt.

Auswahlfenster für das Server-Startmenü

10. Boot-Menü angezeigt wird, wählen Sie Cisco vKVM-Mapped vDVD Option.

Startmenü

11. Wählen Sie ESXi Installer aus, bevor der automatische Start ausgelöst wird.

ESXi-Installationsauswahlfenster

12. UCS startet das Laden des ESXi-Installationsprogramms.

Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass Ihre Sitzung aktiv bleibt. Wenn Ihre Browserverbindung getrennt wird, schlägt der Bootvorgang von vDVD fehl.

Tipp: Führen Sie das Upgrade von einem lokalen System im selben UCS-Netzwerk aus, um die Zeit zum Laden der ISO-Datei zu reduzieren.

ESXi-Installationsbildschirm wird geladen

13. Der Installationsassistent wird angezeigt. Drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.

Begrüßung des ESXi-Installationsbildschirms

14. Wenn die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) angezeigt wird, drücken Sie F11, um zu akzeptieren und fortzufahren.

Tipp: Wenn die F11-Taste nicht erkannt wird, können Sie benutzerdefinierte Makros verwenden. Navigieren Sie zu Makros > Verwalten > Neu > F11-Taste auswählen. Der neue Schlüssel wird unter Makro > Benutzerdefinierte Makros angezeigt.

EULA-Bildschirm

15. Der Installer überprüft Ihren UCS-Speicher.

ESXi-Installer-Scanbildschirm

16. Wählen Sie das virtuelle Laufwerk aus, auf dem ESXi installiert ist. Dieses Laufwerk wird in den Aufgaben vor dem Upgrade als virtuelles Laufwerk starten bezeichnet.

Bildschirm auswählen

17. Wählen Sie ESXi aktualisieren, VMFS-Datenspeicher beibehalten.

Anmerkung: Dies ist der gleiche Prozess für die Neuinstallation von ESXi. Wenn kein vorheriges ESXi erkannt oder das falsche virtuelle Laufwerk ausgewählt wird, werden nur die Installationsoptionen angezeigt.

Bildschirm "Auswahl aktualisieren"

18. Validieren Sie die ESXi-Versionen für Quelle und Ziel, und bestätigen Sie das Upgrade mit F11.

Aktualisierungsbildschirm bestätigen

Bildschirm "Upgrade wird durchgeführt"

19. Wenn das Upgrade abgeschlossen ist, entfernen Sie die ESXi ISO-Datei von vDVD, und drücken Sie die Eingabetaste.

Bildschirm "Upgrade abgeschlossen"

Bildschirm zum Neustarten des Servers

20. Das UCS startet den normalen Bootvorgang, sobald die neue ESXi-Version fertig gestellt ist und oben rechts angezeigt wird.

Bildschirm "Upgrade erfolgreich"

21. Navigieren Sie zu ESXi GUI interface > klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Host > Maintenance Mode > Exit Maintenance Mode.

Aufgaben nach dem Upgrade

Upgrade der ESXi-Lizenz

Falls das ESXi-Upgrade von einer anderen Hauptversion (von 6.x auf 7.x) stammt, müssen Sie auch Ihre ESXi-Lizenz aktualisieren. Es gibt verschiedene Optionen für ein Upgrade der ESXi-Lizenz, je nach Typ und Art des Erwerbs.

Es gibt drei Arten von ESXi-Lizenzen, die Sie mit einem BE6K/7K-Server erwerben können:

1. VMware-Lizenz

2. Cisco Re-Selling-Lizenz mit ISV1-Vertrag

3. Integrierte Lizenz mit SWSS-Vertrag

Wenn die Lizenz direkt mit VMware erworben wurde, lesen Sie den Artikel zu den Anforderungen für den VMWare-Lizenzschlüssel, oder wenden Sie sich an VMware.

Wenn die Lizenz mit Cisco erworben wurde, verkaufen Sie sie entweder mit ISV1- oder Embedded-Lizenz, und aktualisieren Sie dann Ihre Lizenz mit dem MCE-Tool. Weitere Informationen finden Sie im MCE Version Upgrade Guide.

Zugehörige Informationen

- CIMC konfigurieren und ESXi auf BE6K/7K installieren, falls schwerwiegender Fehler auftritt

- Benutzerhandbuch zum Cisco Host Upgrade Utility

- Cisco Business Edition 6000-Lösungen

- Cisco Business Edition 7000-Lösungen

- EOL-Ankündigung für die Cisco Business Edition Embedded Virtualization-Lizenzen