Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Hintergrundinformationen

Management-Netzwerk konfigurieren

Verwandte Artikel und Dokumentation

Verwendete Terminologie

Weitere hilfreiche Befehle

Einleitung

In diesem Dokument werden die erforderlichen Schritte zum Einrichten des NFVIS-for-UC Management-Netzwerks nach der erfolgreichen Installation beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Unterstützte Business Edition- oder Cisco Expressway-Hardware, die NFVIS-for-UC unterstützt

- Business Edition 6000/7000 M5 oder spätere Version

- Cisco Expressway C1400V M7 oder spätere Version

- NFVIS-für-UC-Software installiert.

Hintergrundinformationen

Enterprise Network Function Virtualization Infrastructure Software for Unified Communications (NFVIS-for-UC) basiert auf der Enterprise NFVIS-Plattform von Cisco, die ursprünglich für die Virtualisierung von Netzwerkfunktionen in Zweigstellen entwickelt wurde. Die Standardkonfiguration verwendet Open vSwitch (OVS), um die Netzwerkkonnektivität für Management und virtuelle Systeme bereitzustellen. Die offene vSwitch-Konfiguration besteht aus mehreren Komponenten: Brücken, Netzwerke und physische NICs (pnics). Unified Communications-Produkte werden häufig auf VMware ESXi bereitgestellt. Diese Tabelle enthält eine Terminologiezuordnung für die Komponenten, die dieselben Netzwerkverbindungsfunktionen für die VMs bereitstellen, wie in der OVS-Konfiguration von NFVIS für UC dargestellt.

NFVIS-für-UC-Name

Name von VMware ESXi

Beschreibung

Bridge

vSwitch

Verbinden von virtuellen Systemen auf demselben Host und mit der Upstream-Netzwerkinfrastruktur über eine physische Netzwerkkarte

Netzwerk

Portgruppe

Zuordnung zu Bridge/vSwitch und zu VMs Verbinden von VMs mit Bridge/vSwitch Kann eine VLAN-ID zur Kennzeichnung von Datenverkehr haben.

Physische NIC (pnic)

vmnic

Software-Konstrukt, das einem physischen NIC-Port auf der Host-Hardware zugeordnet ist. Als Uplink-Port für Bridge/vSwitch festlegen.

Die auf NFVIS-for-UC konfigurierten Standard-Bridges und -Netzwerke:

- WAN-br (WAN-Bridge)

- lan-br (LAN-Bridge)

- WAN-NET (WAN-Netzwerk)

- LAN-Netz (LAN-Netzwerk)

Bevor Sie NFVIS-for-UC über die WebUI, SSH und APIs verwalten können, müssen Sie ihm über die CLI eine Management-IP-Adresse zuweisen. Basierend auf der Hardwareplattform wird NFVIS-for-UC auf der Bridge installiert, um die physische NIC zuzuordnen, und kann unterschiedlich sein. Für diese Übung wird GE0-0 der WAN-br-Bridge zugeordnet und wie die Standardkonfiguration für das NFVIS-for-UC-Management verwendet. Sie können entweder eine Standard-Bridge (lan-br oder wan-br) und einen beliebigen Port zu Verwaltungszwecken verwenden.

Management-Netzwerk konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich von der Konsole aus an, und wechseln Sie über das Konfigurationsterminal in den Konfigurationsmodus.

Phase 2: Legen Sie den System-Hostnamen über die Systemeinstellungen den Hostnamen Hostname fest.

Anmerkung: Das Speichern einer Konfigurationsänderung erfolgt mit dem Befehl commit. Sie können dies nach jeder Konfiguration oder nach mehreren Konfigurationen tun. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um die vollständige Standardkonfiguration mithilfe von show running-config zu überprüfen. Beachten Sie insbesondere die Systemeinstellungen, das Netzwerk, die Bridge-Bridge und die PIC-Abschnitte, die Sie bei der Erstkonfiguration ändern.

Schritt 3: Legen Sie die Management-IP-Adresse und die Systemeinstellungen mgmt ip address ip-address ip-subnet-mask fest.

Schritt 4: Standard-Gateway festlegen, Systemeinstellungen default-gw ip-address

Schritt 5: Quellschnittstelle auf Quelldatenverkehr von NFVIS-for-UC festlegen, Systemeinstellungen Quellschnittstelle IP-Adresse

nfvis# configuration terminal

nfvis(config)# system settings hostname BE7KH2-NFVIS

nfvis(config)# commit

Commit complete.

BE7KH2-NFVIS(config)#

BE7KH2-NFVIS(config)# system settings mgmt ip address 10.0.101.10 255.255.255.0

BE7KH2-NFVIS(config)# system settings default-gw 10.0.101.1

BE7KH2-NFVIS(config)# system settings source-interface 10.0.101.10

BE7KH2-NFVIS(config)# commit

Commit complete.

BE7KH2-NFVIS(config)#

Beispiel der aktuellen Konfiguration.

BE7KH2-NFVIS(config)# show running-config

!

... Omitted configuration to focus on management network setup ...

!

system settings hostname BE7KH2-NFVIS

system settings mgmt ip address 10.0.101.10 255.255.255.0

system settings default-gw 10.0.101.1

system settings source-interface 10.0.101.10

!

networks network wan-net

bridge wan-br

!

networks network lan-net

bridge lan-br

!

... Omitted configuration to focus on management network setup ...

!

bridges bridge wan-br

!

bridges bridge lan-br

ip address 10.0.101.10 255.255.255.0

port GE0-0

!

Anmerkung: Wenn Sie den physischen Port ändern müssen, der für die NFVIS-for-UC-Verwaltung verwendet wird, können Sie am einfachsten die Portkonfiguration für die Standard-Bridge ändern, die für die Verwaltung verwendet wird. In dieser Übung lautet die Standard-Bridge "lan-br", und der Standard-Port ist auf GE0-0 gesetzt.

Schritt 5b (optional): Ändern Sie den physischen Port, der für die NFVIS-for-UC-Verwaltung verwendet wird. Wenn für die NFVIS-for-UC-Verwaltung ein anderer Port als der Standard verwendet werden muss, ändern Sie einfach die Port-Konfiguration in der für die Verwaltung verwendeten Standard-Bridge. In diesem Beispiel verwendet lan-br standardmäßig GE0-0 für die Verwaltung. Der Prozess für die Änderung in Port GE2-0 lautet:

BE7KH2-NFVIS# configure terminal

BE7KH2-NFVIS(config)# bridges bridge lan-br

BE7KH2-NFVIS(config-bridge-lan-br)# no port GE0-0

BE7KH2-NFVIS(config-bridge-lan-br)# port GE2-1

BE7KH2-NFVIS(config-port-GE2-1)# commit

Schritt 6: Die Konfiguration des Upstream-Netzwerks kann optional zuerst durchgeführt werden. In dieser Konfiguration ist GE0-0 direkt mit unserem Management-Switch als Access-Port verbunden, wobei das VLAN auf dem Port festgelegt ist. Die Portkonfiguration auf diesem Nexus-Switch ist wie folgt:

interface Ethernet1/10

description BE7KH2-NFVIS GE0-0 Mgmt

switchport access vlan 100

Schritt 7: Überprüfen Sie nach der Aktivierung die Verbindung. Die Verbindung kann über den WebUI-Anmeldebildschirm unter https://<NFVIS Management IP or FQDN> überprüft werden.

Schritt 8: Navigieren Sie zur Seite für die Netzwerkkonfiguration aus dem Dropdown-Menü Konfiguration > Virtuelle Systeme > Netzwerk > Netzwerke.

Standardkonfiguration auf der Seite "Netzwerke" (BE7H-M5-K9)

Verwandte Artikel und Dokumentation

- Cisco Virtualisierungsleitfaden für Cisco On-Premises Calling Applications

- Installationsleitfaden für Cisco Business Edition 6000/7000-Appliances

- NFVIS Networking

- NFVIS 4.x - Erste Schritte

- NFVIS 4.x Konfigurationsanleitung

Verwendete Terminologie

- BE6K/BE7K - Cisco Business Edition-Appliances der Serien 6000/7000

- CE1400V - Cisco Expressway-Appliance

- NFV = Network Function Virtualization, VNF kann als Ergebnis von NFV betrachtet werden

- VNF = Virtualized Network Function (z. B. virtueller Router, Firewall)

- NFVIS-for-UC - NFV Infrastruktursoftware für Unified Communications

- pNIC - Physical Network Interface Card, physisch in der Appliance installiert, verwaltet von NFVIS-for-UC.

- OVS = Open Virtual Switch

Weitere hilfreiche Befehle

- Bridges sind das, was Ihnen erlaubt, VMs und NFVIS mit der Außenwelt zu verbinden, wan-br und lan-br sind die Standard-Bridges.

show running-config bridges

show running-config bridges bridge wan-br

show running-config bridges bridge lan-br

show bridge-settings | more

- Netzwerke ermöglichen die Verbindung von VMs mit Bridges, LAN-NET und WAN-NET sind die Standardnetzwerke.

show running-config networks

show running-config networks network (tab to see all the options)

show running-config networks network lan-net

show running-config networks network wan-net