Bestimmen des NFVIS-f�r-UC-Installationsvolumes
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-08-25T05:00:00+00:00

Inhalt

Einleitung

Problem

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte beschrieben, die erforderlich sind, um zu bestimmen, auf welchem Volume NFVIS-for-UC derzeit installiert ist.

Problem

Es muss ermittelt werden, auf welchem Volume NFVIS-for-UC derzeit installiert ist.

Lösung

Schritt 1: Führen Sie eine RedFish API-Abfrage für den CIMC des Hosts aus, um zu ermitteln, wie viele virtuelle Laufwerke vorhanden sind, und zwar über https://<CIMC IP Address>/redfish/v1/Systems/<CIMC Serial Number>/Storage/MRAID/Volumes.

Beispielausgabe

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes",

"@odata.type": "#VolumeCollection.VolumeCollection",

"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VolumeCollection.VolumeCollection",

"Description": "Collection of Volumes for this system",

"Name": "Volume Collection",

"Members@odata.count": 4,

"Members": [

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/1"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/2"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/3"

}

]

}

Schritt 2. Fragen Sie die API für jedes Volume ab, wobei "Number" die Nummer des Volumes ist, das in der Ausgabe von Schritt 1 angezeigt wird. https://<CIMC IP Address>/redfish/v1/Systems/<CIMC Serial Number>/Storage/MRAID/Volumes/Number

Beispielausgabe von VD-0

... Obmitted Output ...

"Id": "0",

"Name": "NA",

"Encrypted": false,

"CapacityBytes": 1494996746240,

"BlockSizeBytes": 512,

"OptimumIOSizeBytes": 131072,

"Identifiers": [

{

"DurableNameFormat": "UUID",

"DurableName": "60027e370b077b003179502a9dc8b57a"

}

],

"Status": {

"Health": "OK",

"State": "Enabled"

},

"Actions": {

"#Volume.Initialize": {

"target": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0/Actions/Volume.Initialize",

"InitializeType@Redfish.AllowableValues": [

"Fast",

"Slow"

]

},

"#Volume.CheckConsistency": {

"target": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0/Actions/Volume.CheckConsistency"

},

"Oem": {

"#Cisco.StartReconstruction": {

"target": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0/Actions/Oem/Cisco.StartReconstruction",

"@odata.type": "#CiscoUCSExtensions.v1_0_0.StartReconstruction",

"ReconstructionOp@Redfish.AllowableValues": [

"add",

"remove",

"none"

]

}

}

},

"RAIDType": "RAID5",

"Oem": {

"Cisco": {

"VolumeAccessPolicy": "ReadWrite",

"RequestedWriteCachePolicy": "WriteBack",

"ConfiguredWriteCachePolicy": "WriteBack",

"VolumeDriveCachePolicy": "NoChange",

"VolumeReadAheadPolicy": "ReadAhead",

"VolumeIoPolicy": "DirectIo",

"VolumeState": "Optimal",

"AvailableSizeMiBytes": 0,

"Bootable": true,

"FullDiskEncryptionCapable": false

}

}

}

Schritt 3: Aus der Ausgabedatenerfassung wird der DurableName-Wert für jede der UUIDs ermittelt.

"Identifiers": [

{

"DurableNameFormat": "UUID",

"DurableName": "60027e370b077b003179502a9dc8b57a"  <<- This is the UUID you copy

}

Schritt 4. SSH oder Konsolenverbindung zum NFVIS-for-UC und Unterstützung ausführen show list-units | Volume-UUID einschließen.

Schritt 5: Das Volume, auf dem NFVIS-for-UC installiert ist, enthält das Gerät sowie Gerätepartitionen.

Beispielausgabe eines Volumes, auf dem NFVIS-for-UC OS installiert ist.

BE7KH2-NFVIS# support show list-units | include 60027e370b077b003179502a9dc8b57a

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart1.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 1

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart2.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 2

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart3.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 3

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart1.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 1

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart2.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 2

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart3.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 3

Beispiel für die Ausgabe eines Volumes, das nicht NFVIS-for-UC OS Install ist.

BE7KH2-NFVIS# support show list-units | include 60027e370b077b0031790987dc596ab8

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b0031790987dc596ab8.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b0031790987dc596ab8.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

{

@odata.id: "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes",

"@odata.type": "#VolumeCollection.VolumeCollection",

"@odata.context" "/redfish/v1/$metadaten#VolumeCollection.VolumeCollection",

"Beschreibung" "Sammlung von Volumes für dieses System",

Name: "Volume Collection",

"Members@odata.count" 4,

Mitglieder: [

{

@odata.id: "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0"

},

{

@odata.id: "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/1"

},

{

@odata.id: "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/2"

},

{

@odata.id: "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/3"

}

]

}

{

@odata.id: "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes",

"@odata.type": "#VolumeCollection.VolumeCollection",

"@odata.context" "/redfish/v1/$metadaten#VolumeCollection.VolumeCollection",

"Beschreibung" "Sammlung von Volumes für dieses System",

Name: "Volume Collection",

"Members@odata.count" 4,

Mitglieder: [

{

@odata.id: "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0"

},

{

@odata.id: "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/1"

},

{

@odata.id: "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/2"

},

{

@odata.id: "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/3"

}

]

}