Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

CVI

WebRTC

Wer kann das nutzen?

Konfigurieren

Setup-CVI

VIMT-Bereitstellung

WebRTC einrichten

Einleitung

In diesem Dokument werden die Unterschiede zwischen CVI und WebRTC erläutert.

Hintergrundinformationen

CVI - Cisco WebEx Video Integration für Microsoft Teams (VIMT)

bietet Benutzern eine nahtlose Umgebung für die Teilnahme an Microsoft Teams-Meetings über Cisco oder ein beliebiges SIP-fähiges Videogerät, das entweder in der Cloud oder am Standort registriert ist.

WebRTC

Eine Open-Source-Kommunikationstechnologie für mobile und Desktop-Plattformen. Basiert auf APIs, die keine Plugins benötigen, und wird von allen gängigen Webbrowsern und Betriebssystemen unterstützt.

Apps, die WebRTC verwenden, sind in der Regel browserbasiert.

WebRTC wird in der Regel für Audio- und Videokommunikation in Echtzeit verwendet.  Wird häufig in browserbasierten Anwendungen für die Kommunikation zwischen Personen verwendet

verarbeitet alle Details einer direkten Verbindung zwischen zwei Geräten und der Übertragung von Audio- und Videodaten in Echtzeit unter Verwendung verschiedener Standards und Protokolle.

CVI

Dies wurde erstellt, da Microsoft-Teams eine geschlossene Lösung sind.

Nur Microsoft-Clients können an Microsoft-Meetings teilnehmen. Microsoft hat CVI (Cloud Video Interops) erstellt

VIMT entwickelt gemeinsam mit Microsoft Teams Lösungen für:

WebRTC

Wenn Sie einen WebRTC-Anruf starten, muss Ihre App eine Verbindung mit anderen Geräten herstellen, die sich mit dem Anruf verbinden.

Zuvor muss die WebRTC-App Firewalls und NAT durchlaufen. Da Ihr PC nur Ihre private Adresse kennt, kontaktiert die WebRTC-App den STUN-Server, um Ihre öffentliche IP-Adresse abzurufen.

Die nächste WebRTC-App ruft die IP-Adresse für die Öffentlichkeit auch von anderen Geräten ab, die mit dem Anruf verbunden sind. Sobald die App alle erforderlichen IP-Adressen kennt, erstellt sie eine Liste potenzieller Verbindungskonfigurationen, die als ICE (Interactive Connectivity Establishment) bezeichnet werden. Die Kandidaten wählen die effizienteste Konfiguration aus.

Die nächste WebRTC-App öffnet einen privaten Datenkanal, über den alle Geräte des WebRTC-Gesprächs Audio- und Videodaten in Echtzeit austauschen können. Dies ist eine private Verbindung, auf die niemand während des Anrufs zugreifen kann.

Wenn keine direkte Verbindung hergestellt werden kann, verwendet die WebRTC-App einen TURN-Server (Traversal Using Relays Around NAT).

Der TURN-Server fungiert als Repeater. Wenn bei einem WebRTC-Anruf keine direkte Verbindung zwischen dem Gerät hergestellt werden kann, hat die App Computer, die Audio- und Videodaten an den TURN-Server senden, der die Daten an das Empfangsgerät überträgt und umgekehrt. Die Verwendung eines TURN-Servers für die WebRTC-Kommunikation ist die letzte Möglichkeit.

Darüber hinaus werden unterstützende Technologien verwendet, um im komplexen System aus Ports, Protokollen und Netzwerken zwischen den Geräten eines WebRTC-Anrufs zu navigieren. APIs werden verwendet, um auf Kameras und Mikrofone zuzugreifen und die Audio- und visuellen Daten zu erfassen.

Wer kann das nutzen?

An kommerziellen Standorten -

- CVI und WebRTC werden in kommerziellen

- Wir arbeiten an besseren Funktionen für WebRTC, wie z. B. der Teilnahme über die Meeting-Nummer.

In Fedramp-Sites -

- CVI funktioniert in Fedramp, wird aber nicht unterstützt

- In unserer Fedramp-Umgebung werden CVI-Anrufe nicht unterstützt, da bei VIMT-Anrufen abgehacktes Audio bereitgestellt wird, wenn Sie eine Verbindung konfigurieren können.

- Wir unterstützen WebRTC bei Meetings mit Microsoft Teams. (nicht GCC-hoch)

Konfigurieren

Setup-CVI

Dies erfordert vollständige Administratorberechtigungen für die WebEx Org und nicht für den Partner-Administrator; Zugriff auf das Konto mit globalen Administratorberechtigungen für den Microsoft-Tenant; der WebEx Org hinzugefügte Subdomäne.

Stellen Sie sicher, dass die WebEx Video Integration for Microsoft Teams-Lizenzen zusammen mit Lizenzen aus einem Abonnement im Abonnementbereich des Control Hub im Unternehmen angezeigt werden. Unter Hybrid Services können Sie auch den Organisationslizenzstatus der lizenzierten Organisationskarte, der vorhandenen Setuporganisationskarte oder der nicht lizenzierten Organisationskarte im Control Hub ermitteln.

VIMT-Bereitstellung

Link "Erforderliche Komponenten anzeigen" mit Bereitstellungsdokumentation und Checkliste Wählen Sie Authorize (Autorisieren) aus, um über eine Microsoft-Anmeldeaufforderung zur Anmeldung aufgefordert zu werden. Sie werden aufgefordert, sich mit dem globalen O365-Administratorkonto anzumelden und die angeforderten Berechtigungen zu akzeptieren. Fügen Sie die beiden bereitgestellten Konfigurationen in PowerShell ein. Die erste Konfigurationszeile, die auf der Seite "Setup" (Einrichtung) im Control Hub angezeigt wird. Diese wird konfiguriert. Die zweite Konfigurationszeile enthält die "globale Markierung", mit der die Funktion für alle Microsoft Teams-Benutzer in der Organisation aktiviert wird.

Die Cisco WebEx Video-Integration ist jetzt als Enterprise-Anwendung im Azure Active Directory-Admin-Center enthalten.

WebRTC einrichten

Hybriden Kalender aktivieren -

Aktivieren Sie Microsoft Teams unter Meeting providers unter Devices -> Settings.

Stellen Sie sicher, dass das Web-Modul auf dem Gerät aktiviert ist ( Devices => Settings => WebRTC Support).