Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Administratorkonto-Kennwort wiederherstellen

Vorgehensweise

Überprüfung

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument bietet einen umfassenden Leitfaden für die Wiederherstellung eines verlorenen Passworts auf einem Fabric Interconnect der 4. und 5. Generation.

Voraussetzungen

Physischer Zugriff auf den Fabric Interconnect.

Verwendete Komponenten

Fabric Interconnect 6536

Serielles Kabel RJ45 zu DB9.

Laptop.

Administratorkonto-Kennwort wiederherstellen

Vorgehensweise

1. Stellt eine Verbindung zum Konsolenport her. Stecken Sie das RJ-45-Ende des seriellen Verwaltungskabels in den Konsolen-Port am Fabric Interconnect und verbinden Sie das DB-9-Steckerende mit dem seriellen Port an einem Laptop oder einem anderen Computer.

2. Aus- und Einschalten des Fabric Interconnects:

1. Schalten Sie den Fabric Interconnect aus.

2. Einschalten des Fabric Interconnects

3. Drücken Sie beim Booten die Tastenkombination in der Konsole: Strg + C

4. Suchen Sie an der Eingabeaufforderung des Ladeprogramms nach dem Systemabbild, das mit dem Befehl dir verwendet wird.

loader > dir

bootflash::

lost+found

ucs-manager-k9.4.2.3e.bin

.rpmstore

ucs_chassis_imgs

installables

ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin   <----

nuova-sim-mgmt-nsg.0.1.0.001.bin

5. Führen Sie den Befehl cmdline recoveryMode=1 aus, um den Wiederherstellungsmodus zu aktivieren.

loader > cmdline recoverymode=1

6. Starten Sie das System-Image auf dem Fabric Interconnect.

loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

7. Wechseln Sie dann in den Konfigurationsmodus für Terminals.

switch(boot)# config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

switch(boot)(config)#

8. Setzen Sie das Administratorkennwort zurück.

switch(boot)(config)# admin-password

Hinweis: Wählen Sie ein sicheres Kennwort mit mindestens einem Großbuchstaben und einer Zahl aus. Das Kennwort darf nicht leer sein.

Achtung: Das neue Kennwort wird im Klartextmodus angezeigt.

9. Beenden Sie den Konfigurationsterminal-Modus.

10. Laden Sie das Systemabbild.

switch(boot)(config)# exit

switch(boot)# load ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

Wenn es sich um eine Clusterkonfiguration handelt. Wiederholen Sie die Schritte, um zur Eingabeaufforderung des Laders zu gelangen.

1. Stellt eine Verbindung zum Konsolenport her.

2. Aus- und Einschalten des Fabric Interconnects:

1. Schalten Sie den Fabric Interconnect aus.

2. Einschalten des Fabric Interconnects

3. Drücken Sie beim Booten die Tastenkombination in der Konsole: Strg + C

4. Booten Sie das Image an der Loader-Eingabeaufforderung für den untergeordneten Fabric Interconnect, um es zu aktivieren.

loader > boot ucs-6400-k9-system.9.3.5.I42.3d.bin

Tipp: Fabrics Interconnect muss sich in derselben Firmware-Version befinden, um den Cluster zu bilden.

Überprüfung

Stellen Sie über SSH eine Verbindung zur Management-IP der Fabric her, und melden Sie sich mit dem aktualisierten Kennwort an.

login as: admin

Pre-authentication banner message from server:

| Cisco UCS 6500 Series Fabric Interconnect

End of banner message from server

admin@X.X.X.X's password: N3wp4ssw0rd

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2009, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under

license. Certain components of this software are licensed under

the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

FI-6536-A#

Zugehörige Informationen

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/6454-install-guide/6454/6454_chapter_011.html