Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Verifizierung

Einleitung

In diesem Dokument wird die Einrichtung eines Labs mit Nexus 9Kv-Switches unter Verwendung von Advanced Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN) mit Virtual Port-Channel (vPC) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Kenntnisse der Routing- und Switching-Technologie sowie der MPLS-Technologie (Multiprotocol Label Switching)

- Erfahrung mit Multicast-Routing-Prinzipien wie Rendezvous Point (RP) und Platform Independent Multicast (PIM)

- Verständnis des Border Gateway Protocol (BGP)-Indikators für die Adressfamilie (Address Family Indicator, AFI)/des Indikators für die nachfolgende Adressfamilie (Address Family Indicator, SAFI)

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Das Dokument enthält auch Anleitungen zur Bereitstellung der Übung sowie zur Verifizierung von Konfigurationen und Abläufen.

Bei dieser Übung wird das EveNg mit Nexus 9000V-Switches sowohl für Leaf als auch für Spine verwendet.

Virtual Tunnel Endpoint (VTEP)

LEAF1, LEAF2, LEAF3, LEAF4

vPC

LEAF1 und LEAF2

LEAF1 Primäre und sekundäre Loopback-IP

Loopback0 - 1.1.1.51, Loopback1 - 10.1.1.100

LEAF2 Primäre und sekundäre Loopback-IP

Loopback0 - 1.1.1.52, Loopback1 - 10.1.1.100

LEAF3 Loopback-IP

1.1.1.53

LEAF4 Loopback-IP

1.1.1.54

SPINE1-Loopback und Anycast RP

Loopback0 - 1.1.1.71, Loopback1 - 10.1.2.10 (Anycast RP)

SPINE2-Loopback und Anycast RP

Loopback0 - 1.1.1.72, Loopback1 - 10.1.2.10 (Anycast RP)

HOST 1

192.168.10.10 (0000. 0000.aaa) (VLAN 10)

HOST 2

192.168.20.10 (0000. 0000.bbb) (VLAN 20)

HOST 3

192.168.10.20 (0000. 0000.ccc) (VLAN 10)

HOST 4

192.168.20.20 (0000. 0000.dddd) (VLAN 20)

VLAN 10

L2VNI 100010

VLAN 20

L2VNI 100020

VLAN 500

L3VNI 50000

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

- Underlay- und PIM-Nachbarschaften sind bereits aufgebaut.

LEAF-Schalter:

Aktivieren von Open Shortest Path First (OSPF) auf Leaf-Switch

Aktivieren von PIM auf Leaf-Switch

OSPF-Nachbar

Spine-Switch

Aktivieren von PIM auf dem Spine-Switch

- Underlay- und PIM-Nachbarschaften sind bereits aufgebaut.

- Beide Spine-Switches werden der gleiche Anycast RP für die gesamte Multicast-Gruppe 224.0.0.0/4.

- Die Maximum Transmission Unit (MTU) wird an den Schnittstellen zwischen den Leaf- und Spine-Switches auf 9000/9216 festgelegt.

Richten Sie zunächst einen vPC zwischen Leaf1 und Leaf2 ein.

Schritt 1: vPC-Funktion und Domänenunterstützung.

- Aktivieren Sie die Funktionen vPC und Link Aggregation Control Protocol (LACP).

- Konfigurieren der vPC-Domäne

- Die mgmt0-Schnittstellen werden als Peer-Keepalive-Verbindung verwendet, und Eth1/3 und Eth1/4 sind Teil der vPC-Peer-Verbindung (Port-Channel 1).

- Stellen Sie sicher, dass der Befehl "peer-switch" so konfiguriert ist, dass er eine gemeinsame MAC-Adresse mit absteigenden Switches verwendet.

Aktivieren der Funktion auf dem Leaf-Switch

Aktivieren von vPC auf Leaf-Switch 1

Aktivieren von vPC auf Leaf Switch 2

Schritt 2: Zuweisung der Port-Mitglieder.

- Weisen Sie der Channel-Gruppe das Port-Mitglied zu, und schließen Sie es in den vPC ein. In diesem Fall werden zwei vPCs verwendet. vPC 20 und vPC 10

Zuweisen von Port-Channel auf Leaf-Switch 1

Zuweisen von Port-Channel auf Leaf-Switch 2

- Hier wird ein vPC erstellt, und Peers tauschen Keepalive-Nachrichten aus, um die Verfügbarkeit zu überprüfen.

vPC-Status auf Leaf-Switch 1

vPC-Status auf Leaf-Switch 2

- VLAN 10, 20, 500 ist bereits konfiguriert und wird über die vPC-Member-Ports und die vPC-Peer-Verbindung weitergeleitet.

Schritt 3: Konfigurieren der sekundären IP-Adresse

- Wenn vPC in die VXLAN-Fabric eingebunden ist, verwenden beide vPC-VTEP-Peers virtuelle IP-Adressen (VIP) als Quelladressen anstatt ihrer physischen IP-Adressen (PIP). Das bedeutet auch, dass VIP als Next-Hop verwendet wird, wenn BGP Ethernet VPN (EVPN) standardmäßig die Routentypen 2 (MAC/IP-Advertisement) und 5 (IP-Präfix-Route) ankündigt. Die Loopback 0-Schnittstelle in unserem Beispiel ist mit zwei IP-Adressen eingerichtet: 10.1.1.100/32 (VIP) als sekundäre IP und 1.1.1.51/32 (PIP) als primäre IP.

- Hier wird eine gemeinsame IP-Adresse als sekundäre IP-Adresse unter der Loopback-0-Schnittstelle konfiguriert.

Sekundäre IP auf Leaf-Switch 1

Sekundäre IP auf Leaf-Switch 2

Schritt 4: Aktivieren Sie VXLAN und die zugehörigen Funktionen.

- Network Virtualization (nV) Overlay zur Unterstützung von VXLAN

- Funktion nV overlay EVPN - zur Aktivierung der EVPN-Kontrollebene

- Feature-Fabric-Weiterleitung - ermöglicht Host Mobility Manager

- Funktion: VN-Segment (Virtual Network)-VLAN-basiert - ermöglicht VLAN-basiertes VXLAN

Funktionen am Leaf-Switch

Funktionen auf Spine Switch

- Da der Spine keine Kenntnis der VLAN-Informationen des Clients benötigt, müssen die VN-Segment- und Fabric-Funktionen nicht aktiviert werden.

Schritt 5: Bringen Sie die BGP-Nachbarschaft hervor.

- BGP zwischen den Leaf- und Spine-Switches muss aktiviert sein. Der Spine wird im Labor als Routen-Reflektor dienen.

- Die Konfiguration des Routen-Reflektors (RR) ist zwar optional, aus Gründen der Skalierbarkeit empfiehlt Cisco jedoch einen RR.

Aktivieren von BGP auf Leaf-Switch

Aktivieren von BGP auf dem Spine-Switch

BGP-Status auf Leaf-Switch

BGP-Status auf Spine-Switch

Schritt 6: Aktivieren Sie den VRF-Kontext auf Leaf-Switches. VRF trennt den Kundendatenverkehr und vereinfacht die Kommunikation zwischen zwei unterschiedlichen L2VNIs über L3VNI.

- Weisen Sie L3VNI 50000 unter VRF TENANT1 zu.

L3VNI-Zuweisung

Schritt 7: Network Virtual Interface (NVE), VXLAN Identifier (VNI) und VLAN-Konfiguration.

- Richten Sie die NVE-Schnittstelle ein, und verwenden Sie Loopback 0 als Quelle. Definieren Sie die Multicast-Gruppe für jeden VNI, für den Layer-2-Broadcast-, Unknown Unicast- und Multicast (BUM)-Datenverkehr bereitgestellt wird, und fügen Sie dann die VNI-IDs 100010 und 100020 an die NVE-Schnittstelle an. Der VXLAN-Header enthält die Informationen, die vom VNI verwendet werden, um zu identifizieren, welchen VXLAN-Segmenten er angehört.

- Der L3VNI 50000 ist mit der VRF-Instanz verknüpft (beim Senden an den Spine-Switch wurde VNI 50000 in die VRF-Tabelle eingefügt).

- Der BGP-Befehl des Host-Erreichbarkeitsprotokolls aktiviert die EVPN-Adressfamilie im VXLAN-Tunnel, d. h. MAC- und IP-Adressen werden über das BGP-Protokoll in der Kontrollebene und nicht in der Datenebene abgefragt.

- Konfigurieren Sie suppress-arp unter der NVE-Schnittstelle.

- Verbinden Sie das Layer-2- und Layer-3-VLAN mit dem entsprechenden VNI.

Suppress-Address Resolution Protocol (ARP):

Die Multi-Protocol (MP)-BGP EVPN-Kontrollebene bietet eine Verbesserung, die als ARP-Unterdrückung bezeichnet wird, um Netzwerküberflutungen durch Broadcast-Verkehr von ARP-Anfragen zu verringern. Jede VTEP eines VNIs speichert eine Tabelle des ARP-Unterdrückungscaches für bekannte IP-Hosts und die ihnen entsprechenden MAC-Adressen im VNI-Segment, wenn die ARP-Unterdrückung für diese VNI aktiviert ist. Die lokale VTEP fängt die ARP-Anforderung ab und sucht in der Cache-Tabelle für die ARP-Unterdrückung nach der ARP-aufgelösten IP-Adresse, wenn ein End-Host im VNI eine ARP-Anforderung für eine andere End-Host-IP-Adresse sendet. Im Auftrag des Remote-End-Hosts sendet das lokale VTEP eine ARP-Antwort, wenn eine Übereinstimmung erkannt wird. Die ARP-Antwort liefert dann dem lokalen Host die MAC-Adresse des Remote-Hosts. Die ARP-Anforderung wird an die anderen VTEPs im VNI weitergeleitet, wenn die IP-Adresse des lokalen VTEP nicht die ARP-aufgelöste IP-Adresse in der ARP-Unterdrückungstabelle enthält. Bei der ersten ARP-Anforderung an einen Host im unbeaufsichtigten Netzwerk kann dieses ARP-Flooding erfolgen.

NVE-Schnittstelle

Zuordnung von VLAN zu VN-Segment

- Durch Senden einer PIM-Join-Nachricht an Spine wird die NVE-Schnittstelle den Multicast-Gruppen 239.0.0.10 bzw. 239.0.0.20 beitreten, sobald sie hochgefahren wird.

- Sie können auch andere (S, G) Tabellen (1.1.1.54,239.0.0.20) und (10.1.1.100, 239.0.0.10/239.0.0.20) im Bild sehen und diese sind bereits bei Spine von verschiedenen Leaf Switches registriert.

Mroute-Tabelle

Schritt 8: Aktivieren der EVPN-Instanz

- Aktivieren Sie die EVPN-Instanz zusammen mit der Adressfamilie für EVPN und VRF unter BGP.

EVPN-Instanz

- Der einzige Zweck von route-map REDIST ist es, alles zu ermöglichen.

- Mit dem Befehl redistribute direct werden die verbundenen VRF-kompatiblen Routen in das MP-BGP (Routen vom Typ 5) hochgestuft.

- Die oben angezeigte EVPN-Konfiguration ist mit der vom BGP verwendeten Netzwerkanweisung identisch, mit der MAC-Routen (Routen vom Typ 2) angekündigt werden.

Schritt 9: Konfigurieren Sie Switch Virtual Interface (SVI) für jedes VLAN für den End-Host unter VRF.

- Auf jedem Leaf-Switch wird die SVI für ein lokal konfiguriertes VLAN und eine SVI für ein L3VNI-VLAN konfiguriert, um die Symmetric Routing Information Base (RIB) zu erhalten.

Symmetrisches RIB:

- Wenn der End-Host das Datenpaket an ein anderes Netzwerk sendet und es an den Leaf-Switch empfängt, wird es zuerst in L2VNI verarbeitet und dann mithilfe von VRF in L3VNI platziert und an den Remote-Leaf gesendet.

- Remote Leaf empfängt die Pakete in der VRF-Tabelle zunächst mithilfe von Routing und dann Bridging zu L2VNI und sendet diese an den End-Host.

- Auf diese Weise wird das Symmetrische Routing (B-R-R-B) erreicht.

VLAN-Schnittstellen

- Der Befehl IP forward unter dem VLAN 500 dient dazu, die Layer-3-Weiterleitung für alle VXLANs zu aktivieren. Es ist nicht erforderlich, die IP-Adresse zu konfigurieren, da sie nur das Paket von der L2VNI-Tabelle zur L3VNI-Tabelle verarbeitet.

Learning BGP-VPNv4-Routen für VRF TENANT1

- Die IP-Adresse für jedes VLAN ist für alle SVIs auf allen Leaf-Switches gleich. Dies wird als Anycast IP bezeichnet und im Rahmen des Mobilitätsmanagements verwendet, bei dem das Ende nahtlos und unterbrechungsfrei mit einem anderen Host kommunizieren kann.

Schritt 10: Aktivieren Sie die Fabric Forwarding Anycast Gateway-MAC für den End-Host.

- Es gewährleistet eine nahtlose Layer-3-Gateway-Redundanz und optimierte Weiterleitung für Geräte, die mit der Fabric verbunden sind.

- Die Anycast Gateway-MAC-Adresse ist eine global konsistente MAC-Adresse, die für alle Layer-3-Gateways in einer Fabric verwendet wird.

- Das Konzept ist identisch mit dem im First Hop Redundancy Protocol (FHRP) verwendeten Konzept, bei dem jeder Gruppe eine virtuelle MAC-Adresse zugewiesen wird.

Aktivieren von Fabric Forwarding

Schritt 11: Aktivieren Sie das Zugriffs-/Trunk-VLAN für die Mitglieds-Ports.

vPC-Switch:

Aktivieren von Trunk-Ports für die vPC-Member-Schnittstelle

Nicht-vPC-Switch:

Aktivieren von Trunk-Ports für die Nicht-vPC-Member-Schnittstelle

Verifizierung

- Überprüfen Sie die ARP- und MAC-Adresstabelle.

ARP- und MAC-Tabelle auf LEAF-Switch 1

ARP- und MAC-Tabelle auf LEAF-Switch 2

- Beide Peers verwalten die ARP-Einträge.

- Überprüfen Sie den Status der virtuellen Netzwerkschnittstelle (Network Virtual Interface, NVI).

vPC-Switch:

NVE-Peers auf dem vPC-Switch

Nicht-vPC-Switch:

NVE-Peers auf Nicht-vPC-Switch

- Hier stellen Sie fest, dass die Peer-IP-Adresse 10.1.1.100 ist und nicht die primäre Loopback-IP-Adresse. Das Rückpaket wird daher für diese IP an einen beliebigen vPC-Switch weitergeleitet.

- Aktivieren Sie die BGP-EVPN-Routen.

BGP l2route EVPN-MAC-IP

BGP l2route EVPN-MAC

BGP-EVPN-Zusammenfassung

BGP-EVPN-Routen

- Häufig stellt sich die Frage, wie Leaf-Switches MAC-Einträge für Remote-Hosts abrufen. Dieser Prozess wird durch kostenloses ARP erleichtert. Wenn ein Netzwerk-Port aktiviert wird, sendet er sofort eine ARP-Anfrage, um die Eindeutigkeit der IP-Adresse zu überprüfen. Jeder Leaf-Switch zeichnet dann die MAC-Adresse auf und bindet sie in ein BGP-Update-Paket ein. Dadurch können andere Leaf-Switches ihre jeweiligen MAC-Adresstabellen entsprechend aktualisieren. Es kann jedoch vorkommen, dass der End-Host kein kostenloses ARP (Silent Host) generiert. In diesem Fall wird die ARP-Anforderung an das Leaf-Netzwerk gesendet. Da es sich um eine Broadcast-Anforderung handelt, generiert der Leaf-Switch die Multicast-Anforderung an die entsprechende Gruppe für das jeweilige VNI. In diesem Fall sind es 239.0.0.10 und 239.0.0.20.

- Ermöglicht das Pingen von Host-1 zu Host-3 innerhalb desselben VNI und das Anzeigen der Aufzeichnung.

Pingen von HOST-1 an HOST-3

Internet Control Message Protocol (ICMP)-Paket über das VXLAN:

Wireshark-Erfassung zeigt ICMP-Anforderungspaket, das durch L2VNI 10010 übertragen wird

- Wie Sie sehen, ist die Quell-IP 10.1.1.100, wobei Port 4789 als UDP-Ziel verwendet wird.

- Da es sich um eine Intra-VNI-Kommunikation handelt, verwendet VLAN 10 VNI 100010 und VLAN 20 VNI 1000.

- Ermöglicht das Pingen von Host-1 zu Host-4 mit verschiedenen VNI und einen Überblick über die Aufzeichnung.

Pingen von HOST-1 an HOST-4

ICMP-Paket über das VXLAN:

Wireshark-Erfassung zeigt ICMP-Anforderungspaket, das durch L3VNI 50000 übertragen wird

- Da es sich um eine Inter-VNI-Kommunikation handelt, wird das L3VNI 50000 verwendet.

- Überprüfen Sie die ARP-Tabelle für den End-Host.

HOST-1 ARP-Einträge

HOST-2 ARP-Einträge

HOST-3 ARP-Einträge

HOST-4 ARP-Einträge

Pingen von HOST-4 an alle anderen End-Hosts