Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Leaf-1-Konfiguration für Standort 1

Leaf-2-Konfiguration für Standort 1

Überprüfung

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die standortübergreifende EVPN/VXLAN-Umgebung auf Cisco Nexus 9000-Switches mit Routing-Server-Integration konfiguriert und verifiziert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Multiprotocol Label Switching (MPLS) Layer 3-VPN

- Multiprotocol-Border Gateway Protocol (MP-BGP)

- Ethernet-VPN/Virtual Extensible LAN (EVPN/VXLAN)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco Nexus Switches der Serie 9000 (spezielle Modelle für Laborumgebungen)

- Software- und Hardwareversionen, wie in den Beispielen konfiguriert

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Das Rechenzentrum ist ein Ressourcen-Pool, der Rechenleistung, Storage und die erforderlichen Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsumgebung umfasst.

Eine angemessene Planung des Infrastrukturdesigns für das Rechenzentrum ist von entscheidender Bedeutung. In diesem Dokument werden wichtige Anforderungen behandelt, z. B. für Krankenhausnetzwerke, und es wird erläutert, wie diese Anforderungen erfüllt oder übertroffen werden können.

Moderne IT-Infrastrukturen und Rechenzentrumsbereitstellungen erfordern hohe Verfügbarkeit, eine schnelle Skalierung und jederzeit hohe Leistung.

Einige der wichtigsten Anforderungen an das Design und die Architektur des Rechenzentrums sind:

- Die Portdichte wird durch Fabric Extender (FEX) verbessert.

- Die Rechenkapazität wird durch Hardware-Virtualisierung (UCS) verbessert.

- Die Uplink-Bandbreite des Access-Layers wird durch den Port-Channel verbessert.

- Die Redundanz auf Chassis-Ebene wird durch vPC verbessert.

- Die Software-Defined Networking (SDN)-Fabric wurde durch die Application Centric Infrastructure (ACI) verbessert - sie automatisiert Underlay und Overlay in einer Fabric.

- Die schnelle Bereitstellung und Unterstützung neuer Services wird durch Data Center Network Manager (DCNM) verbessert.

- Die Bandbreitenanforderungen für Langstreckenanwendungen werden durch Dark Fiber- oder Wavelength-Services verbessert.

Geografische Redundanz und Skalierung sind wichtige Merkmale für die Skalierung der Rechenzentrumsumgebung. Multi-Site VXLAN/EVPN trägt zu besseren Data Center Interconnect (DCI)-Lösungen bei.

Die externe Verbindung umfasst die Verbindung des Rechenzentrums mit dem übrigen Netzwerk: mit dem Internet, dem WAN oder dem Campus verbunden sind. Alle für externe Verbindungen bereitgestellten Optionen sind Multi-Tenant-fähig und konzentrieren sich auf den Layer-3 (L3)-Transport zu den externen Netzwerkdomänen.

EVPN ist eine All-in-One-VPN-Lösung der nächsten Generation. Es leistet nicht nur die Arbeit vieler anderer VPN-Technologien, sondern ist auch besser. Zu den Funktionen gehören:

- Integration in bestehende Netzwerke

- Selektive Werbung/Durchwahl: Erweiterung nur für Layer 2 (L2) - spezifische VLANs/Subnetze mit Typ-2-Routen Erweitern Sie nur L3 - spezifische L3-Domänen mit Typ-5-Routen.

- Automatische Erkennung von Redundanzgruppen mit Typ-4-Routen

- Aliasing, Massenentzug von Adressen, Split Horizon (SH) Multi Homing (MH) Anzeige mit Typ-1 Routen.

- Automatische Erkennung von Endpunkten und MCAST-Tunneltypen mit Typ-3-Routen.

Weitere Vorteile:

- Workload-Ausgleich zwischen Rechenzentren und Clouds

- Proaktive Reaktion auf Störungen - Minderung des Risikos sich nähernder Katastrophen wie Hurrikane und Überschwemmungen.

- Wartung und Migration von Rechenzentren: geplante Veranstaltungen über einen gewissen Zeitraum und Integration in bestehende Netzwerke.

- Backup und Disaster Recovery-as-a-Service (aaS).

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Vom Autor auszufüllender Platzhalterinhalt

Leaf-1-Konfiguration für Standort 1

Dies ist die Konfiguration für den Leaf-1-Standort. Jeder Befehl aktiviert wichtige Funktionen und konfiguriert die Schnittstellen, VRFs, VLANs und Routing-Protokolle, die für den EVPN-VXLAN-Betrieb an mehreren Standorten erforderlich sind.

feature nxapi

cfs ipv4 distribute

nv overlay evpn

feature ospf

feature bgp

feature pim

feature fabric forwarding

feature interface-vlan

feature vn-segment-vlan-based

feature lacp

feature vpc

feature nv overlay

fabric forwarding anycast-gateway-mac 0000.1111.2222

ip pim rp-address 10.102.0.2 group-list 224.0.0.0/4

ip pim ssm range 232.0.0.0/8

ip igmp snooping vxlan

vlan 1,100,200,300-350,2001

vlan 100

vn-segment 4000100

vlan 200

vn-segment 4000200

vlan 301

vn-segment 4000301

vlan 302

vn-segment 4000302

vlan 303

vn-segment 4000303

vlan 350

name L3-VNI

vn-segment 4000999

vlan 2001

vn-segment 4000502

vrf context L3VNI4000999

vni 4000999

rd auto

address-family ipv4 unicast

route-target both auto

route-target both auto evpn

vrf context vrf_1

vni 4000501

rd auto

address-family ipv4 unicast

route-target both auto

route-target both auto evpn

vrf context vrf_2

vni 4000502

rd auto

address-family ipv4 unicast

route-target both auto

route-target both auto evpn

vpc domain 100

peer-switch

peer-keepalive destination 10.197.214.54 source 10.197.214.53

virtual peer-link destination 10.102.1.9 source 10.102.1.8 dscp 56

delay restore 150

peer-gateway

ip arp synchronize

interface Vlan100

no shutdown

mtu 9216

vrf member vrf_2

no ip redirects

ip address 192.168.100.254/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

interface Vlan200

no shutdown

mtu 9216

vrf member vrf_2

no ip redirects

ip address 192.168.200.254/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

interface Vlan301

no shutdown

mtu 9216

vrf member vrf_1

no ip redirects

ip address 172.16.11.254/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

interface Vlan302

no shutdown

mtu 9216

vrf member vrf_1

no ip redirects

ip address 172.16.12.254/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

interface Vlan303

no shutdown

mtu 9216

vrf member vrf_1

no ip redirects

ip address 172.16.13.254/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

interface Vlan2001

no shutdown

mtu 9000

vrf member vrf_2

no ip redirects

ip forward

ipv6 address use-link-local-only

no ipv6 redirects

interface port-channel10

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100,200,300-350,2001

spanning-tree port type network

vpc peer-link

interface port-channel100

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100,200

mtu 9216

vpc 100

interface nve1

no shutdown

host-reachability protocol bgp

advertise virtual-rmac

source-interface loopback1

member vni 4000100

suppress-arp

mcast-group 231.0.0.1

member vni 4000200

suppress-arp

mcast-group 231.0.0.2

member vni 4000502

associate-vrf

interface Ethernet1/1

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100,200

mtu 9216

channel-group 100

no shutdown

interface Ethernet1/2

mtu 9216

port-type fabric

medium p2p

ip address 192.168.17.12/24

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 100 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface loopback0

ip address 10.102.0.5/32

ip router ospf 100 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

interface loopback1

ip address 10.102.1.8/32

ip address 10.201.201.201/32 secondary

ip router ospf 100 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

router ospf 100

router-id 10.102.0.5

router bgp 100

router-id 10.102.0.5

log-neighbor-changes

address-family l2vpn evpn

advertise-pip

neighbor 10.102.0.2

remote-as 100

update-source loopback0

address-family ipv4 unicast

address-family ipv6 unicast

send-community

send-community extended

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

neighbor 10.102.0.3

remote-as 100

update-source loopback0

address-family ipv4 unicast

address-family ipv6 unicast

send-community

send-community extended

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

evpn

vni 4000100 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

vni 4000200 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

vni 4000301 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

vni 4000302 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

vni 4000303 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

Leaf-2-Konfiguration für Standort 1

feature nxapi

feature sftp-server

cfs ipv4 distribute

nv overlay evpn

feature ospf

feature bgp

feature pim

feature fabric forwarding

feature interface-vlan

feature vn-segment-vlan-based

feature lacp

feature vpc

feature nv overlay

fabric forwarding anycast-gateway-mac 0000.1111.2222

ip pim rp-address 10.102.0.2 group-list 224.0.0.0/4

ip pim ssm range 232.0.0.0/8

vlan 1,100,200,300-350,2001

vlan 100

vn-segment 4000100

vlan 200

vn-segment 4000200

vlan 301

vn-segment 4000301

vlan 302

vn-segment 4000302

vlan 303

vn-segment 4000303

vlan 350

name L3-VNI

vn-segment 4000999

vlan 2001

vn-segment 4000502

vrf context L3VNI4000999

vni 4000999

rd auto

address-family ipv4 unicast

route-target both auto

route-target both auto evpn

vrf context vrf_1

vni 4000501

rd auto

address-family ipv4 unicast

route-target both auto

route-target both auto evpn

vrf context vrf_2

vni 4000502

rd auto

address-family ipv4 unicast

route-target both auto

route-target both auto evpn

vpc domain 100

peer-switch

peer-keepalive destination 10.197.214.53 source 10.197.214.54

virtual peer-link destination 10.102.1.8 source 10.102.1.9 dscp 56

delay restore 150

peer-gateway

ip arp synchronize

interface Vlan100

no shutdown

mtu 9216

vrf member vrf_2

no ip redirects

ip address 192.168.100.254/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

interface Vlan200

no shutdown

mtu 9216

vrf member vrf_2

no ip redirects

ip address 192.168.200.254/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

interface Vlan301

no shutdown

mtu 9216

vrf member vrf_1

no ip redirects

ip address 172.16.11.254/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

interface Vlan302

no shutdown

mtu 9216

vrf member vrf_1

no ip redirects

ip address 172.16.12.254/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

interface Vlan303

no shutdown

mtu 9216

vrf member vrf_1

no ip redirects

ip address 172.16.13.254/24

no ipv6 redirects

fabric forwarding mode anycast-gateway

interface Vlan2001

no shutdown

mtu 9000

vrf member vrf_2

no ip redirects

ip forward

ipv6 address use-link-local-only

no ipv6 redirects

interface port-channel10

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100,200,300-350,2001

spanning-tree port type network

vpc peer-link

interface port-channel100

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100,200

mtu 9216

vpc 100

interface nve1

no shutdown

host-reachability protocol bgp

advertise virtual-rmac

source-interface loopback1

member vni 4000100

suppress-arp

mcast-group 231.0.0.1

member vni 4000200

suppress-arp

mcast-group 231.0.0.2

member vni 4000502

associate-vrf

interface Ethernet1/1

switchport

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100,200

mtu 9216

channel-group 100

no shutdown

interface Ethernet1/2

mtu 9216

port-type fabric

medium p2p

ip address 192.168.18.12/24

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 100 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface loopback0

ip address 10.102.0.8/32

ip router ospf 100 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

interface loopback1

ip address 10.102.1.9/32

ip address 10.201.201.201/32 secondary

ip router ospf 100 area 0.0.0.0

ip pim sparse-mode

icam monitor scale

router ospf 100

router-id 10.102.0.8

router bgp 100

router-id 10.102.0.8

log-neighbor-changes

address-family l2vpn evpn

advertise-pip

neighbor 10.102.0.2

remote-as 100

update-source loopback0

address-family ipv4 unicast

address-family ipv6 unicast

send-community

send-community extended

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

neighbor 10.102.0.3

remote-as 100

update-source loopback0

address-family ipv4 unicast

address-family ipv6 unicast

send-community

send-community extended

address-family l2vpn evpn

send-community

send-community extended

evpn

vni 4000100 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

vni 4000200 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

vni 4000301 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

vni 4000302 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

vni 4000303 l2

rd auto

route-target import auto

route-target export auto

Aus Gründen der Kürze und Lesbarkeit des Dokuments sind vollständige Konfigurationen für die zusätzlichen Geräte im Quellinhalt enthalten und können dort referenziert werden. Jede Konfiguration entspricht der oben beschriebenen detaillierten Struktur und ermöglicht die erforderlichen Funktionen, die Definition von VLANs, VNIs, VRFs, Schnittstellen und Routing-Protokollen sowie die Konfiguration von NVE-, BGP EVPN- und Multisite Border Gateway-Parametern entsprechend der Rolle der einzelnen Geräte.

Überprüfung

In diesem Abschnitt werden die Verifizierungsschritte und Beispielausgaben beschrieben, um sicherzustellen, dass die EVPN-VXLAN Multi-Site-Konfiguration betriebsbereit ist.

Schritt 1: Überprüfen der End-to-End-Verbindung mit Ping

Host2# ping 192.168.200.103

PING 192.168.200.103 (192.168.200.103): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.200.103: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.21 ms

64 bytes from 192.168.200.103: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.627 ms

64 bytes from 192.168.200.103: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.74 ms

64 bytes from 192.168.200.103: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.737 ms

64 bytes from 192.168.200.103: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.542 ms

--- 192.168.200.103 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.542/0.771/1.21 ms

Phase 2: Überprüfung der L2- und L3-Erreichbarkeit mit zusätzlichen Pings

Host2# ping 192.168.100.103

PING 192.168.100.103 (192.168.100.103): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.100.103: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.195 ms

64 bytes from 192.168.100.103: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.613 ms

64 bytes from 192.168.100.103: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.575 ms

64 bytes from 192.168.100.103: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.522 ms

64 bytes from 192.168.100.103: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.534 ms

--- 192.168.100.103 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.522/0.687/1.195 ms

Host2# ping 192.168.100.100

PING 192.168.100.100 (192.168.100.100): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.100.100: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.029 ms

64 bytes from 192.168.100.100: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.561 ms

64 bytes from 192.168.100.100: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.579 ms

64 bytes from 192.168.100.100: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.511 ms

64 bytes from 192.168.100.100: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.496 ms

--- 192.168.100.100 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.496/0.635/1.029 ms

HOST_3(config)# ping 192.168.100.100

PING 192.168.100.100 (192.168.100.100): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.100.100: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.319 ms

64 bytes from 192.168.100.100: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.77 ms

64 bytes from 192.168.100.100: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.505 ms

64 bytes from 192.168.100.100: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.542 ms

64 bytes from 192.168.100.100: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.486 ms

--- 192.168.100.100 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.486/0.724/1.319 ms

Schritt 3: ARP-Tabelle überprüfen

device# show ip arp

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router

+ - Adjacencies synced via CFSoE

# - Adjacencies Throttled for Glean

CP - Added via L2RIB, Control plane Adjacencies

PS - Added via L2RIB, Peer Sync

RO - Re-Originated Peer Sync Entry

D - Static Adjacencies attached to down interface

IP ARP Table for context default

Total number of entries: 8

Flags

Schritt 4: MAC-Adresstabelle überprüfen

device# show mac address-table

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,

+ - primary entry using vPC Peer-Link,

(T) - True, (F) - False, C - ControlPlane MAC, ~ - vsan

VLAN    MAC Address       Type    age     Secure  NTFY    Ports

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

Schritt 5: Überprüfung der BGP-EVPN-Routen

device# show bgp l2vpn evpn

BGP routing table information for VRF default, address family L2VPN EVPN

BGP table version is 3291, Local Router ID is 10.102.0.5

Status: s-suppressed, x-deleted, S-stale, d-dampened, h-history, *-valid, >-best

Path type: i-internal, e-external, c-confed, l-local, a-aggregate, r-redist, I-inject

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete, | - multipath, & - backup, 2 - best2

Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path

*>i[2]:[0]:[0]:[48]:[6c8b.d3fe.df3b]:[32]:[192.168.100.104]/27 210. 100. 100. 1 100 0 300 200 i

...

Schritt 6: Überprüfen des vPC-Status

device# show vpc brief

Legend:(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id    : 100

Peer status      : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status  : peer is alive

Configuration consistency status : success

Per-vlan consistency status      : success

Type-2 consistency status        : success

vPC role        : secondary

Number of vPCs configured       : 1

Peer Gateway   : Enabled

Dual-active excluded VLANs      : -

Graceful Consistency Check      : Enabled

Auto-recovery status            : Disabled

Delay-restore status            : Timer is off.(timeout = 150s)

Delay-restore SVI status        : Timer is off.(timeout = 10s)

Delay-restore Orphan-port status: Timer is off.(timeout = 0s)

Operational Layer3 Peer-router  : Disabled

Virtual-peerlink mode           : Enabled

vPC Peer-link status

id  Port    Status Active vlans

1   Po10    up     100,200,300-350,2001

vPC status

Id  Port    Status Consistency Reason   Active vlans

100 Po100   up     success    success   100,200

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden Befehle und Ansätze zur Fehlerbehebung bei der EVPN-VXLAN-Konfiguration für mehrere Standorte beschrieben.

Schritt 1: ARP-Tabelle überprüfen

device# show ip arp

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router

+ - Adjacencies synced via CFSoE

# - Adjacencies Throttled for Glean

CP - Added via L2RIB, Control plane Adjacencies

PS - Added via L2RIB, Peer Sync

RO - Re-Originated Peer Sync Entry

D - Static Adjacencies attached to down interface

IP ARP Table for context default

Total number of entries: 8

Flags

Phase 2: MAC-Adresstabelle überprüfen

device# show mac address-table

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,

+ - primary entry using vPC Peer-Link,

(T) - True, (F) - False, C - ControlPlane MAC, ~ - vsan

VLAN    MAC Address       Type    age     Secure  NTFY    Ports

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

Schritt 3: Überprüfung von BGP EVPN

device# show bgp l2vpn evpn

Schritt 4: Überprüfen des vPC-Status

device# show vpc brief

Schritt 5: Cisco CLI Analyzer verwenden

Der Cisco CLI Analyzer (nur für registrierte Kunden) unterstützt bestimmte Show-Befehle. Verwenden Sie den Cisco CLI Analyzer, um eine Analyse der Ausgabe von show-Befehlen anzuzeigen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Downloads von Cisco