Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Zusätzliche Speicherunterstützungsmodelle

Bestätigen Sie die zusätzliche Speicherkarte

Ersetzen Sie die zusätzliche Speicherkarte.

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Austauschen einer zusätzlichen Speicherkarte auf N9K-C93180YC-FX3S beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in diesem Thema verfügen:

- N9K-C93180YC-FX3S

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- N9K-C93180YC-FX3S

- FRU (Field Replacement Unit)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Bei einigen Nexus Switches der Serie 9300 wird das Hinzufügen zusätzlicher Speicherkarten unterstützt. Die zusätzliche Speicherkarte ist eine FRU (Field Replacement Unit) und wird bei der RMA-Verarbeitung als unabhängiges Teil behandelt. Die zusätzliche Speicherkarte muss beim Austausch des Chassis aus dem alten Chassis in das neue Chassis entfernt werden. Ebenso müssen Sie es ersetzen, wenn es als Hardwarefehler und RMAed beurteilt wird. Als Beispiel werden in diesem Dokument die Schritte zum Ersetzen einer zusätzlichen Speicherkarte auf N9K-C93180YC-FX3S vorgestellt.

Zusätzliche Speicherunterstützungsmodelle

Aktualisiert am Januar 2022. Die neuesten Informationen finden Sie unter dem Link im Referenzabschnitt.

Switch-Modell

Zusätzliches Speichermodell

N9K-C93240YC-FX2

NXK-MEM-8 GB=

N9K-C93360YC-FX2

NXK-MEM-8 GB=

N9K-C93216TC-FX2

NXK-MEM-8 GB=

N9K-C93180YC-FX3S

NXK-MEM-16 GB=

N9K-C9364C-GX

NXK-MEM-16 GB=

Bestätigen Sie die zusätzliche Speicherkarte

Da der Standardspeicher für aufgelistete Switches 16 GB beträgt, kann die Ausgabe des Befehls show version dabei helfen, das Vorhandensein des zusätzlichen Speichers zu identifizieren.

switch # show version

<snip>

Hardware

cisco Nexus9000 C93180YC-FX3S Chassis

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 32827152 kB of memory.  <<<<<<<<<<<<

Processor Board ID FDO25020SQW

<snip>

Wenn Sie in den Bash-Modus wechseln, erhalten Sie weitere Informationen über die Speicherkarte.

Wenn im Abschnitt "Speichergerät" die Option Größe, Teilenummer angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Speicherkarte vorhanden ist.

switch# conf t

switch(config)# feature bash-shell

switch(config)# run bash sudo su

bash-4.3# dmidecode

<snip>

Handle 0x0049, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_A1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 34F26686

Asset Tag: DIMM_A1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

<snip>

Handle 0x004C, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_B1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 53E1BC40

Asset Tag: DIMM_B1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

Ersetzen Sie die zusätzliche Speicherkarte.

1. Stellen Sie sicher, dass der Switch ausgeschaltet und das Kabel abgezogen wurde.

2. Entfernen Sie die Schrauben und die Blende.

3. Ziehen Sie die Riegel an beiden Enden des linken Steckplatzes, um die Speicherkarte zu entfernen.

4. Entfernen Sie die Schrauben und die Blende des neuen Switches.

5. Setzen Sie die Speicherkarte in den linken Steckplatz des neuen Switches ein.

6. Blende austauschen und mit den Schrauben befestigen.

Zugehörige Informationen

- Hinzufügen eines 8- oder 16-Gigabit-DIMMs zu einem Cisco Nexus Switch der Serie 9000

- Technischer Support und Downloads von Cisco