Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Verwendete Komponenten

Einschränkungen und Einschränkungen

PTP verstehen

Bester Master Clock-Algorithmus (BMC)

Synchronisieren der Uhr

Labortopologie

Basiskonfiguration:

Fehlerbehebung:

Überprüfen der ordnungsgemäßen Konfiguration des PTP

Überprüfen Sie, ob die Einrichtung der PTP-Hierarchie als Entwurf erfolgreich war.

Informationen zu Elternteil und Großmaster in der PTP-Domäne überprüfen

Überprüfen Sie die PTP-Korrektur und die Fehlerkorrektur.

Nützliche Sammlung:

Häufige Probleme:

Nexus 9000 kann die Zeit nicht mit Grandmaster oder Upstream-Grenzuhr synchronisieren

Zu ergreifende Maßnahmen:

Unerwarteter Grandmaster-Switchover

Zu ergreifende Maßnahmen

Hoch fehlerhafte Korrektur

Zu ergreifende Maßnahmen:

PTP-Port im Master-Status, wenn es sich um einen Slave oder einen passiven Port handeln soll

Zu ergreifende Maßnahmen:

Best Practices

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument gbeschreiben Informationen zur Fehlerbehebung beim Precision Time Protocol (PTP) auf Nexus 9000-Switches.

Voraussetzungen

Cisco empfiehlt, dass Sie folgende Themen kennen:

- Grundkenntnisse von PTP

- Ist mit dem Cisco Nexus-Betriebssystem (NX-OS) vertraut

Design und Konfiguration von PTP (Precision Time Protocol) werden in diesem Artikel nicht behandelt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Konfigurationsleitfaden.

PTP-Konfigurationsleitfaden für Nexus 9000

Precision Time Protocol (PTP) für Cisco Nexus Dashboard Insights

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- N9K Spine01: N9K-C93180YC-FX NX-OS 10.3(4a)

- N9K Spine02: N9K-C93180YC-EX NX-OS 10.3(4a)

- N9K Leaf01: N9K-C92160YC-X NX-OS 9.3.12

- N9K-Host: N9K-C92160YC-X NX-OS 9.3.12

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Einschränkungen und Einschränkungen

- Damit PTP ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie die neueste SUP- und Line Card-FPGA-Version verwenden. Weitere Informationen zum Upgrade von FPGAs finden Sie auf der Landing Page der Versionshinweise im Abschnitt zu den Versionshinweisen für das FPGA/EPLD-Upgrade (NX-OS-Modus-Switches). Dort finden Sie auch die Versionshinweise für das FPGA/EPLD-Upgrade für Ihre Softwareversion. Weitere Informationen finden Sie im Thema Installationsrichtlinien.

- Auf dem Nexus 9000 wird PTP nur im Boundary-Clock-Modus ausgeführt. Der transparente End-to-End-Uhrenmodus und der transparente Peer-to-Peer-Uhrenmodus werden nicht unterstützt.

- PTP wird auf dem Switch der Cisco Nexus 92348GC-X-Plattform nicht unterstützt.

- Die Eingangs-SUP [ingress-sup] für den QoS-TCAM-Bereich muss auf 768 oder höher eingestellt sein, damit die PTP-IPv6-Übertragung funktioniert.

Vor der Behebung des PTP-Problems wird empfohlen, den PTP-Abschnitt der Nexus 9000-Systemverwaltungskonfiguration für die jeweilige Plattform und Version zu überprüfen.

PTP verstehen

Der PTP-Prozess besteht aus zwei Phasen: der Primär-Sekundär-Hierarchie und der Synchronisierung der Uhren.

Bester Master Clock-Algorithmus (BMC)

Die BMCA wird verwendet, um die Zeitquellen-Uhr für jede Verbindung auszuwählen, und letztendlich wird die primäre Referenzuhr für die gesamte PTP-Domäne ausgewählt. Es läuft lokal auf jedem Port der normalen und Boundary-Uhren, um die lokalen Datensätze mit den empfangenen Daten von Announce-Nachrichten zu vergleichen und die beste Uhr auf der Verbindung auszuwählen.

1. Priorität1: Vom Benutzer konfigurierbare absolute Priorität (geringerer Wert gewinnt)

2. Clock Class: Attribut, das die Nachverfolgbarkeit der Uhr definiert (nicht vom Benutzer konfigurierbar, niedrigere Werte sind erfolgreich)

3. Taktgenauigkeit: Definiert die Genauigkeit einer Uhr (nicht vom Benutzer konfigurierbar, niedrigere Werte gewinnen)

4. Taktabweichung: Attribut, das die Genauigkeit einer Uhr definiert (nicht vom Benutzer konfigurierbar)

5. Priorität2: vom Benutzer konfigurierbar

6. Quell-Port-ID: MAC-Adresse des Quell-Ports

Announce-Nachrichten werden verwendet, um die Synchronisationshierarchie festzulegen.

Synchronisieren der Uhr

Zur Berechnung der Zeit werden die Meldungen Sync, Delay_Req, Follow_Up und Delay_Resp verwendet.

PTP-Nachrichten können entweder Multicast oder Unicast sein, wobei Multicast der Standardmodus ist. PTP verwendet die Multicast-Ziel-IP-Adresse 224.0.1.129 UDP319/320 gemäß den IEEE 1588-Standards.

PTP-Profile - PTP unterstützt die Standardprofile (1588), AES67 und SMPTE 2059-2. Jedes dieser Profile weist unterschiedliche Bereiche für Synchronisierungs- und Verzögerungsanforderungsintervalle auf. Weitere Informationen zu diesen Profilen finden Sie in der Konfigurationsanleitung.

Labortopologie

Basiskonfiguration:

feature ptp

ptp source 192.168.1.3>>>>Define PTP packet source IP

ptp priority1 127     >>>>Define PTP priority 1

ptp priority2 127     >>>>Define PTP priority 2

interface Ethernet1/31

ptp                   >>>>Enable PTP in all interconnected ports.

interface Ethernet1/33

ptp

interface Ethernet1/34

ptp

Fehlerbehebung:

Überprüfen der ordnungsgemäßen Konfiguration des PTP

Stellen Sie sicher, dass jedes Gerät über eine eindeutige Quell-IP verfügt und die PTP-Domänen-ID auf allen Geräten identisch ist.

N9K_Spine01# show ptp clock

PTP Device Type : boundary-clock

PTP Source IPv4 Address : 192.168.1.3>>>>PTP source IP

PTP Source IPv6 Address : 0::

Clock Identity : 00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d

Clock Domain: 0                      >>>>PTP domain id. Must same in one PTP domain.

Slave Clock Operation : Two-step

Master Clock Operation : Two-step    >>>>N9K EX/FX/FX2/FX3 only support two-step mode.

Slave-Only Clock Mode : Disabled

Number of PTP ports: 3

Priority1 : 127

Priority2 : 127

Clock Quality:

Class : 248

Accuracy : 254

Offset (log variance) : 65535

Steps removed : 1                    >>>>Hops from GM

Überprüfen Sie, ob die Einrichtung der PTP-Hierarchie als Entwurf erfolgreich war.

Der Slave-Port ist mit dem Upstream-Taktgerät verbunden. Der Master-Port ist mit dem Downstream-Gerät verbunden.

N9K_Spine01# show ptp brief

PTP port status

--------------------------------------------

Port State

-------------------------------------------

Eth1/31 Slave      >>>>Connected to GM

Eth1/33 Master     >>>>Connected to N9K Spine 2

Eth1/34 Master     >>>>Connected to N9K leaf

N9K_Spine02# show ptp brief

PTP port status

--------------------------------------------

Port State

------------------------------- ------------

Eth1/48 Passive   >>>>Connected to N9K leaf. The Port should be in the passive state to avoid loop

Eth1/50 Master    >>>>Connected to GM02

Eth1/53 Slave     >>>>Connected to N9K Spine 1

N9K_Leaf01# show ptp brief

PTP port status

--------------------------------------------

Port State

------------------------------- ------------

Eth1/48 Master    >>>>Connected to Spine02

Eth1/50 Master    >>>>Connected to host

Eth1/51 Slave     >>>>Connected to Spine01

GM01# show system internal ptp info announce-pkts

2024-01-02T13:36:23.242624000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/35 (0x1a004400): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9-0x89 CORR:0 (0x0) SEQ:bda4 (48548) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:0 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:15.238816000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/35 (0x1a004400): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9-0x89 CORR:0 (0x0) SEQ:bda0 (48544) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:0 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

N9K_Spine01# show system internal ptp info announce-pkts

2024-01-02T13:36:20.826735000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/33 (0x1a004000): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x81 CORR:0 (0x0) SEQ:bbfc (48124) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:17.231080000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/34 (0x1a004200): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x85 CORR:0 (0x0) SEQ:bdac (48556) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:16.239728000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [RX] If Eth1/31 (0x1a003c00): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9-0x89 CORR:0 (0x0) SEQ:bda1 (48545) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:0 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

N9K_Spine02# show system internal ptp info announce-pkts

2024-01-02T13:36:21.368978000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [RX] If Eth1/48 (0x1a005e00): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xbd CORR:0 (0x0) SEQ:bcd7 (48343) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:19.363095000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [TX] If Eth1/50 (0x1a006200): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:c0:14:fe:ff:fe:89:9b:77-0xc5 CORR:0 (0x0) SEQ:00e8 (232) Int:1; TS:0

s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

2024-01-02T13:36:16.828573000+08:00 [M 1] [ptp] E_DEBUG [ptp_ev_hist_ann_pkt:5469] [RX] If Eth1/53 (0x1a006800): MSG: Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x81 CORR:0 (0x0) SEQ:bbfa (48122) Int:1; TS

:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1 PRIO1:1 PRIO2:1 CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9;

N9K_Leaf01# show system internal ptp info announce-pkts

2024 Jan 02 13:36:23.893622: E_PTP_ANN_PKT_EV[TX] I/f Eth1/50 (0x1a006200): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xc5 CORR:0 (0x0) SEQ:1354 (4948) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2

PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 02 13:36:23.369089: E_PTP_ANN_PKT_EV[TX] I/f Eth1/48 (0x1a005e00): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xbd CORR:0 (0x0) SEQ:bcd8 (48344) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2

PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 02 13:36:23.233889: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/51 (0x1a006400): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x85 CORR:0 (0x0) SEQ:bdaf (48559) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1

PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

Host# show system internal ptp info announce-pkts

2024 Jan 02 13:36:23.898218: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/50 (0x1a006200): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xc5 CORR:0 (0x0) SEQ:1354 (4948) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2

PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

V:2

PTP-Version 2

LEN:64

PTP-Nachrichtenlänge 64

D:0

PTP-Domäne 0

UC:0

0: PTP-Multicast-Paket, 1:PTP-Unicast-Paket

2 S:0

vielleicht Sprung 59/61

UTCVAL:0

UTC-Offset gültiges Flag. 0 bedeutet falsch. GM hat es eingestellt.

PTPTS:1

PTP-TimeScale-Flag. 1 bedeutet wahr

TT:0

PTP-TimeTrace-Flag. 0 bedeutet false

FT:0

PTP-FreqTrace-Flag .0 bedeutet false

SRC:

PTP-Paketquelle MAC

KORR:0

Korrektur

SEQ.

PTP-Sequenz-ID

INT:1

Meldungszeitraum protokollieren. 1 mittlerer 2s

TS:

Zeitstempel

UTC_AUS

UTC-Offset-Wert. GM hat diesen Wert festgelegt.

TM_SRC

0x20 GPS, 0x40 PTP, 0x50 NTP, 0x60 Hand_set 0xa interner Oszillator.  GM hat diesen Wert festgelegt.

SCHRITT 2

Uhrbetrieb im zweistufigen Modus (N9K unterstützt nur den zweistufigen Modus am primären Port)

PRIO1:1 PRIO2:1 KLASSE:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff

GM-Priorität, GM-Taktklasse, GM-Taktgenauigkeit

GM

GM-Uhrenidentität Kommen Sie von MAC-Adresse.

Informationen zu übergeordneten und primären Referenten in der PTP-Domäne überprüfen

Stellen Sie sicher, dass die übergeordnete Uhr und das primäre Referenzuhr stabil sind.

N9K_Spine01# show ptp parent

Parent Clock:

Parent Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9       >>>>upstream clock identity. 37:e9 is GM in lab topology

Parent Port Number: 137

Observed Parent Offset (log variance): N/A

Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A

Parent IP: 192.168.1.1                               >>>>upstream clock source IP

Grandmaster Clock:

Grandmaster Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9  >>>>GM clock identity

Grandmaster Clock Quality:                           >>>>GM clock attributes

Class: 248

Accuracy: 254

Offset (log variance): 65535

Priority1: 1                                         >>>>GM priority1

Priority2: 1

N9K_Spine02# show ptp parent

Parent Clock:

Parent Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d>>>upstream clock identity. 37:9d is N9K Spine01 in lab topology

Parent Port Number: 129

Observed Parent Offset (log variance): N/A

Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A

Parent IP: 192.168.1.3                                >>>>upstream clock source IP. 192.168.1.3 is N9K Spine01

Grandmaster Clock:

Grandmaster Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

Grandmaster Clock Quality:

Class: 248

Accuracy: 254

Offset (log variance): 65535

Priority1: 1

Priority2: 1

N9K_Leaf01# show ptp parent

PTP PARENT PROPERTIES

Parent Clock:

Parent Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d

Parent Port Number: 133

Observed Parent Offset (log variance): N/A

Observed Parent Clock Phase Change Rate: N/A

Parent IP: 192.168.1.3

Grandmaster Clock:

Grandmaster Clock Identity: 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

Grandmaster Clock Quality:

Class: 248

Accuracy: 254

Offset (log variance): 65535

Priority1: 1

Priority2: 1

Überprüfen Sie die PTP-Korrektur und die Fehlerkorrektur.

Die Sync-SeqID muss mit jedem Eintrag erhöht werden. Die Korrektur muss weniger als 10000 Nanosekunden (ns) betragen.

N9K_Spine02# show system internal ptp corrections

PTP past corrections

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slave Port   SUP Time                                   Correction(ns) MeanPath Delay(ns) MasterTimestamp (sec, nsec) Slave Timestamp (sec, nsec) Sync-SeqID   PTPLC ts_corr(ns)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:05 2024  15928                  -8                 204          1704266945   14551936          1704266945   14552148      31871                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:04 2024 765051                  24                 204          1704266944  764413040          1704266944  764413220    31870                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:04 2024 509436                  24                 204          1704266944  513679576          1704266944  513679756    31869                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:04 2024 264139                   0                 204          1704266944  263204688          1704266944  263204892     31868                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:04 2024  13239                  -8                 204          1704266944   12722952          1704266944   12723164        31867                   0

Eth1/53    Wed Jan  3 15:29:03 2024 762756                  24                 212          1704266943  761756520          1704266943  761756708    31866                   0

Falscher Korrekturdatensatz

Standardmäßig beträgt der Korrekturschwellenwert 100000 Nanosekunden (100us). Korrekturen, die sich nicht in diesem Bereich befinden, werden als Fehlkorrekturen erfasst.

N9K_Spine02(config)# show system internal ptp bad-corrections

PTP past corrections

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slave Port   SUP Time                                Correction(ns) MeanPath Delay(ns) MasterTimestamp (sec, nsec) Slave Timestamp (sec, nsec) Sync-SeqID   PTPLC ts_corr(ns)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth1/48     Tue Jan  2 13:28:30 2024 692911            17111776               172          1704173310  705666212          1704173310  688554608    52942                   0

Eth1/48     Tue Jan  2 13:28:30 2024 443146            17111808                 172          1704173310  454735796          1704173310  437624160    52941                   0

Eth1/48     Tue Jan  2 13:28:30 2024 188850            17111784                 172          1704173310  203243428          1704173310  186131816    52940                   0

Eth1/48     Tue Jan  2 13:28:29 2024 949432            51292504                 172          1704173309  952419348          1704173309  901127016    52939                   0

Nützliche Sammlung:

show running-config ptp

show ptp brief

show ptp counters all

show ptp clock

show system internal ptp info all

show system internal ptp info global

show ptp clock foreign-masters record

show system internal ptp corrections entries 2000

show system internal ptp bad-corrections entries 2000

show system internal ptp trouble-shooting all

show tech ptp

Häufige Probleme:

Nexus 9000 kann die Zeit nicht mit Grandmaster oder Upstream-Grenzuhr synchronisieren

In den meisten Fällen handelt es sich um Konfigurationsprobleme.

Zu ergreifende Maßnahmen:

1. Überprüfen Sie, ob die PTP-Domänennummer auf allen PTP-fähigen Geräten gleich ist. Stellen Sie sicher, dass die eindeutige PTP-Quell-IP auf allen Geräten konfiguriert ist.

show ptp clock

TP Device Type : boundary-clock

PTP Device Encapsulation : NA

PTP Source IP Address : 192.168.1.4

Clock Identity : c0:14:fe:ff:fe:89:9b:77

Clock Domain: 0

Slave Clock Operation : Two-step

Master Clock Operation : Two-step

<snip>

Local clock time : Thu Jan 4 19:34:26 2024

PTP Clock state : Locked

2. Überprüfen Sie, ob PTP auf der Schnittstelle aktiviert ist. Standardmäßig ist sie deaktiviert.

N9K_Spine02# show ptp brief

--------------------------------------------

Port State

------------------------------- ------------

Eth1/48 Passive   >>>>Connected to N9K leaf. Port in the passive state to prevent loop

Eth1/50 Master    >>>>Connected to GM02

Eth1/53 Slave     >>>>Connected to N9K Spine 1

3. PTP-Schnittstellenparameter überprüfen. Stellen Sie sicher, dass dasselbe PTP-VLAN wie der Peer verwendet wird.

N9K_Spine02# show ptp port interface e1/48

PTP Port Dataset: Eth1/48

Port identity: clock identity: c0:14:fe:ff:fe:89:9b:77

Port identity: port number: 188

PTP version: 2

Port state: Master

VLAN info: 1

Delay request interval(log mean): 0

Announce receipt time out: 3

Peer mean path delay: 0

Announce interval(log mean): 1

Sync interval(log mean): -2

Delay Mechanism: End to End

Cost: 255

Domain: 0

Unerwarteter Grandmaster-Switchover

2024 Jan 4 19:27:05 N9K_Spine02 %PTP-2-PTP_GM_CHANGE: Grandmaster clock has changed from 00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9 to c0:14:fe:ff:fe:a3:c4:67 for the PTP protocol

Zu ergreifende Maßnahmen

1. Überprüfen Sie den PTP-Ankündigungsverlauf auf Änderungen der Priorität oder andere Uhrenattributänderungen.

show system internal ptp info announce-pkts

2024 Jan 04 19:27:07.408293: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/48 (0x1a005e00): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xbd CORR:0 (0x0) SEQ:3673 (13939) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2 PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 04 19:27:06.321569: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/50 (0x1a006200): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:c0:14:fe:ff:fe:a3:c4:67-0xc9 CORR:0 (0x0) SEQ:0005 (5) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:0 PRIO1:0 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:c0:14:fe:ff:fe:a3:c4:67

2024 Jan 04 19:27:05.427431: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/53 (0x1a006800): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:00:ee:ab:ff:fe:67:3e:9d-0x81 CORR:0 (0x0) SEQ:3593 (13715) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:1 PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 04 19:27:05.407196: E_PTP_ANN_PKT_EV[RX] I/f Eth1/48 (0x1a005e00): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:4c:77:6d:ff:fe:d5:35:35-0xbd CORR:0 (0x0) SEQ:3672 (13938) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2 PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

2024 Jan 04 19:27:04.822821: E_PTP_ANN_PKT_EV[TX] I/f Eth1/50 (0x1a006200): MSG:Announce TS:0 V:2 LEN:64 D:0 UC:0 2S:0 UTCVAL:0 PTPTS:1 TT:0 FT:0 SRC:c0:14:fe:ff:fe:89:9b:77-0xc4 CORR:0 (0x0) SEQ:0506 (1286) Int:1; TS:0 s 0 ns; UTC_OFF:37 TM_SRC:a0 STEP:2  PRIO1:1 PRIO2:1

CLASS:248 ACC:fe LOG_VAR:ffff GM:00:ee:ab:ff:fe:67:37:e9

Hoch fehlerhafte Korrektur

Eine zufällige Fehlkorrektur kann aufgrund fehlender Daten schwierig zu analysieren sein. Der Nexus 9000 bietet eine Funktion zur automatischen Protokollierung, mit der PTP-Protokolle im Backend erfasst werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Zu ergreifende Maßnahmen:

1. Identifizierung der fehlerhaften Korrekturen

N9K_Spine02# show system internal ptp bad-corrections entries 2000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slave Port   SUP Time                                 Correction(ns) MeanPath Delay(ns) MasterTimestamp (sec, nsec) Slave Timestamp (sec, nsec) Sync-SeqID   PTPLC ts_corr(ns)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:07 2024 140073            19167640                 172          1704364867  151916416          1704364867  132748948    28473                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:06 2024 889689            19167624                 172          1704364866  901509720          1704364866  882342268    28472                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:06 2024 634900            19167604                 172          1704364866  651177596          1704364866  632010164    28471                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:06 2024 386534            19167636                 172          1704364866  399944588          1704364866  380777124    28470                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:05 2024 732409           425695900                 172          1704364866  148959160          1704364865  723263432    28469                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:05 2024 480431           425695932                 172          1704364865  898386456          1704364865  472690696    28468                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:05 2024 225514           425695908                 172          1704364865  647736096          1704364865  222040360    28467                   0

Eth1/48     Thu Jan  4 18:41:04 2024 977564           425695924                 172          1704364865  396727464          1704364864  971031712    28466                   0

2. PTP Auto Log aktivieren

test system internal ptp auto-log correction-limit 10000   >> Set a threshold of correction to trigger if the switch starts log collection. In this case, it’s 10000ns

test system internal ptp auto-log file-max-count 5         >> Maximum Auto-log files quantity

no test system internal ptp auto-log file-rollover         >> Disable auto-log rollover

test system internal ptp auto-log                          >> Start auto-log in backend

3. Falls eine PTP-Fehlerkorrektur auftritt, wird das PTP-Protokoll im Bootflash erstellt.

N9K_Spine02# dir bootflash:

4096 Jan 04 19:57:44 2024 ptp_autolog/

N9K_Spine02# dir ptp_autolog

1115095 Jan 04 19:27:06 2024 auto_ptp_dbg_log_1.log

1099741 Jan 04 19:57:43 2024 auto_ptp_dbg_log_2.log

53631 Jan 04 19:57:43 2024 auto_ptp_dbg_log_3.log

87478 Jan 04 19:57:44 2024 auto_ptp_dbg_log_4.log

In dieser Datei können Sie T1-T4 suchen, um Berechnungen durchzuführen.

19:26:56 056993 ptp_calc_mean_path_delay t1/m sec 1704367616 ns 54142980 t2/s sec 1704367616 ns 54143180 t3/ds sec 1704367616 ns 54888476 t4/dm sec 1704367616 ns 54888676 diff corr 0 ns

19:26:57 060081 ptp_calc_mean_path_delay t1/m sec 1704367617 ns 56716444 t2/s sec 1704367617 ns 56716636 t3/ds sec 1704367617 ns 57466060 t4/dm sec 1704367617 ns 57466284 diff corr 0 ns

19:26:58 062591 ptp_calc_mean_path_delay t1/m sec 1704367618 ns 59552956 t2/s sec 1704367618 ns 59553164 t3/ds sec 1704367618 ns 60248804 t4/dm sec 1704367618 ns 60249012 diff corr 0 ns

19:26:59 061974 ptp_calc_mean_path_delay t1/m sec 1704367619 ns 61891376 t2/s sec 1704367619 ns 61891632 t3/ds sec 1704367619 ns 62503968 t4/dm sec 1704367619 ns 62504128 diff corr 0 ns

PTP-Port im Master-Status, wenn es sich um einen Slave oder einen passiven Port handeln soll

Ein PTP-Port wechselt in den primären Status, wenn auf der RX-Pfadseite (Receive) ein Nachrichtenaustauschproblem auftritt.

Zu ergreifende Maßnahmen:

1. Überprüfen Sie, ob die PTP RX-Zähler (Empfangen) am problematischenmasterPort zunehmen.

N9K_Spine01# show ptp counters all

PTP Packet Counters of Interface Eth1/31:

----------------------------------------------------------------

Packet Type                  TX                     RX

----------------    --------------------    --------------------

Announce                       0                       3

Sync                           0                      21

FollowUp                       0                      21

Delay Request                  5                       0

Delay Response                 0                       5

2. Wenn sie nicht ansteigt, überprüfen Sie die Statistiken der SUP Redirect ACL (Access Control List).

N9K_Spine01# show system internal access-list sup-redirect-stats | in PTP|Slice

Instance: 0  [Unit: 0 Slice: 0]

3118                                PTP EVENT REDIRECT    3358695

3119                        ETH PTP EVENT TX TIMESTAMP    0

3120                            PTP EVENT TX TIMESTAMP    5046146

3167                                  PTP MSG REDIRECT    3088156

3183                          PTP UNICAST MSG REDIRECT    0

3184                        PTP UNICAST EVENT REDIRECT    0

Instance: 1  [Unit: 0 Slice: 1]

3118                                PTP EVENT REDIRECT    0

3119                        ETH PTP EVENT TX TIMESTAMP    0

3120                            PTP EVENT TX TIMESTAMP    0

3167                                  PTP MSG REDIRECT    0

3183                          PTP UNICAST MSG REDIRECT    0

3184                        PTP UNICAST EVENT REDIRECT    0

3. Überprüfen Sie, ob Control Plane Policing (CoPP) PTP-Nachrichten verwirft. Wenn hier ein Tropfenzähler vorhanden ist, überprüfen Sie Ihre Skalierung.

N9K_Spine01# show policy-map interface control-plane class copp-system-p-class-redirect

Service-policy  input: copp-system-p-policy-strict

class-map copp-system-p-class-redirect (match-any)

match access-group name copp-system-p-acl-ptp

match access-group name copp-system-p-acl-ptp-l2

match access-group name copp-system-p-acl-ptp-uc

set cos 1

police cir 280 kbps , bc 32000 bytes

module 1 :

transmitted 875343860 bytes;

5-minute offered rate 1650 bytes/sec

conformed 1932 peak-rate bytes/sec

at Thu Jan 04 22:08:20 2024

dropped 0 bytes;                >>>> Check if any counter increasing

5-min violate rate 0 byte/sec

violated 0 peak-rate byte/sec

Best Practices

- Stellen Sie sicher, dass sich alles in derselben PTP-Domäne befindet.

- Die Synchronisierungs-, Ankündigungs- und Verzögerungsintervalle müssen an beiden Enden des Links übereinstimmen.

- Der CLI-Befehl stellt sicher, dass der Leaf-Access-Port immaster Status bleibt, selbst wenn der Empfänger falsch konfiguriert ist oder ein Großmaster versehentlich unter diesem Port angeschlossen wird:

interface Ethernet1/1

ptp multicast master-only

- Im verifizierten Leitfaden zur Skalierbarkeit finden Sie die maximale Anzahlmastervon Ports pro Switch-Modell.

Zugehörige Informationen

PTP-Konfigurationsleitfaden für Nexus 9000

Precision Time Protocol (PTP) für Cisco Nexus Dashboard Insights