Inhalt

Einleitung

Hintergrund

Fehler: F199144

Schnellstart zur Fehlerbehebung: F199144

1. Befehl "show platform internal hal l3 routing threshold"

2. Befehl "show platform internal hal health-stats"

Nächste Schritte Fehler: F199144

Fehler: F93337

Schnellstart zur Fehlerbehebung: F93337

1. Befehl "moquery -d 'comp/prov-VMware/ctrlr-[ ]- /vm-vm- '"

2. Befehl "moquery -c compRsHv | grep 'vm-1071'"

3. Befehl "moquery -c compHv -f 'comp.Hv.oid=="host-1068""

Nächste Schritte Fehler: F93337

Fehler: F93241

Schnellstart zur Fehlerbehebung: F93241

1. Befehl "moquery -d 'comp/prov-VMware/ctrlr-[ ]- /vm-vm- '"

2. Befehl "moquery -c compRsHv | grep 'vm-1071'"

3. Befehl "moquery -c compHv -f 'comp.Hv.oid=="host-1068""

Nächste Schritte Fehler: F93241

Fehler: F381328

Schnellstart zur Fehlerbehebung: F381328

1. Speichern Sie die Schnittstellen mit der höchsten Anzahl an CRC in der Fabric.

2. Speichern Sie die höchste Anzahl von FCS in der Fabric.

Nächste Schritte Fehler: F381328

Python-Skript für Fehler : F381328

Fehler: F450296

Schnellstart zur Fehlerbehebung: F450296

1. Befehl "show platform internal hal health-stats asic-unit all"

Nächste Schritte Fehler: F450296

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Schritte zur Behebung der ACI-Fehlercodes: F199144, F93337, F381328, F93241, F450296

Hintergrund

Wenn Sie eine Intersight Connected ACI-Fabric nutzen, wurde in Ihrem Auftrag eine Serviceanfrage erstellt, um anzugeben, dass eine Instanz dieses Fehlers in Ihrer Intersight Connected ACI-Fabric gefunden wurde.

Dies wird im Rahmen der proaktiven ACI-Initiativen aktiv überwacht.

In diesem Dokument werden die nächsten Schritte zur Behebung des folgenden Fehlers beschrieben:

Fehler: F199144

"Code" : "F199144",

"Description" : "TCA: External Subnet (v4 and v6) prefix entries usage current value(eqptcapacityPrefixEntries5min:extNormalizedLast) value 91% raised above threshold 90%",

"Dn" : "topology/pod-1/node-132/sys/eqptcapacity/fault-F199144"

Dieser spezielle Fehler wird ausgelöst, wenn die aktuelle Nutzung des externen Subnetzpräfixes 99 % überschreitet. Dies legt eine Hardware-Beschränkung hinsichtlich der von diesen Switches verarbeiteten Routen nahe.

Schnellstart zur Fehlerbehebung: F199144

1.  Befehl "show platform internal hal l3 routing threshold"

module-1# show platform internal hal l3 routingthresholds

Executing Custom Handler function

OBJECT 0:

trie debug threshold                                      : 0

tcam debug threshold                                      : 3072

Supported UC lpm entries                                  : 14848

Supported UC lpm Tcam entries                             : 5632

Current v4 UC lpm Routes                                  : 19526

Current v6 UC lpm Routes                                  : 0

Current v4 UC lpm Tcam Routes                             : 404

Current v6 UC lpm Tcam Routes                             : 115

Current v6 wide UC lpm Tcam Routes                        : 24

Maximum HW Resources for LPM                              : 20480     < ------- Maximum hardware resources

Current LPM Usage in Hardware                             : 20390   < ------------Current usage in Hw

Number of times limit crossed                             : 5198       < -------------- Number of times that limit was crossed

Last time limit crossed                                   : 2020-07-07 12:34:15.947    < ------ Last occurrence,  today  at 12:34 pm

2.  Befehl "show platform internal hal health-stats"

module-1# show platform internal hal health-stats

No sandboxes exist

|Sandbox_ID: 0  Asic Bitmap: 0x0

|-------------------------------------

L2 stats:

=========

bds:                          : 249

...

l2_total_host_entries_norm    : 4

L3 stats:

=========

l3_v4_local_ep_entries        : 40

max_l3_v4_local_ep_entries    : 12288

l3_v4_local_ep_entries_norm   : 0

l3_v6_local_ep_entries        : 0

max_l3_v6_local_ep_entries    : 8192

l3_v6_local_ep_entries_norm   : 0

l3_v4_total_ep_entries        : 221

max_l3_v4_total_ep_entries    : 24576

l3_v4_total_ep_entries_norm   : 0

l3_v6_total_ep_entries        : 0

max_l3_v6_total_ep_entries    : 12288

l3_v6_total_ep_entries_norm   : 0

max_l3_v4_32_entries          : 49152

total_l3_v4_32_entries        : 6294

l3_v4_total_ep_entries      : 221

l3_v4_host_uc_entries       : 6073

l3_v4_host_mc_entries       : 0

total_l3_v4_32_entries_norm   : 12

max_l3_v6_128_entries         : 12288

total_l3_v6_128_entries       : 17

l3_v6_total_ep_entries      : 0

l3_v6_host_uc_entries       : 17

l3_v6_host_mc_entries       : 0

total_l3_v6_128_entries_norm  : 0

max_l3_lpm_entries            : 20480  < ----------- Maximum

l3_lpm_entries                : 19528    < ------------- Current L3 LPM entries

l3_v4_lpm_entries           : 19528

l3_v6_lpm_entries           : 0

l3_lpm_entries_norm           : 99

max_l3_lpm_tcam_entries       : 5632

max_l3_v6_wide_lpm_tcam_entries: 1000

l3_lpm_tcam_entries           : 864

l3_v4_lpm_tcam_entries      : 404

l3_v6_lpm_tcam_entries      : 460

l3_v6_wide_lpm_tcam_entries : 24

l3_lpm_tcam_entries_norm      : 15

l3_v6_lpm_tcam_entries_norm   : 2

l3_host_uc_entries            : 6090

l3_v4_host_uc_entries       : 6073

l3_v6_host_uc_entries       : 17

max_uc_ecmp_entries           : 32768

uc_ecmp_entries               : 250

uc_ecmp_entries_norm          : 0

max_uc_adj_entries            : 8192

uc_adj_entries                : 261

uc_adj_entries_norm           : 3

vrfs                          : 150

infra_vrfs                  : 0

tenant_vrfs                 : 148

rtd_ifs                       : 2

sub_ifs                       : 2

svi_ifs                       : 185

Nächste Schritte Fehler: F199144

1. Reduzieren Sie die Anzahl der Routen, die jeder Switch bewältigen muss, sodass Sie die für das Hardwaremodell definierte Skalierbarkeit erfüllen. Den Skalierbarkeitsleitfaden finden Sie hier https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/4-x/verified-scalability/Cisco-ACI-Verified-Scalability-Guide-412.html

2. Ändern Sie das Weiterleitungsskalierungsprofil basierend auf der Skalierung. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/all/forwarding-scale-profiles/cisco-apic-forwarding-scale-profiles/m-overview-and-guidelines.html

3. Entfernen des Subnetzes 0.0.0.0/0 aus L3Out und nur Konfigurieren der erforderlichen Subnetze

4. Wenn Sie Gen 1 verwenden, aktualisieren Sie Ihre Hardware von Gen 1 auf Gen 2, da Gen 2-Switches mehr als 20.000 externe v4-Routen zulassen.

Fehler: F93337

"Code" : "F93337",

"Description" : "TCA: memory usage current value(compHostStats15min:memUsageLast) value 100% raised above threshold 99%",

"Dn" : "comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/vm-vm-1071/fault-F93337"

Dieser spezielle Fehler wird ausgelöst, wenn der Host des virtuellen Systems mehr Speicher als den Schwellenwert belegt. Der APIC überwacht diese Hosts über VCenter. Comp:HostStats15min ist eine Klasse, die die aktuellsten Statistiken für den Host in einem Samplingintervall von 15 Minuten darstellt. Diese Klasse wird alle 5 Minuten aktualisiert.

Schnellstart zur Fehlerbehebung: F93337

1.  Befehl "moquery -d 'comp/prov-VMware/ctrlr-[<DVS>]-<VCenter>/vm-vm-<VM-ID aus der DN des Fehlers>"

Dieser Befehl gibt Informationen über die betroffene VM

# comp.Vm

oid          : vm-1071

cfgdOs       : Ubuntu Linux (64-bit)

childAction  :

descr        :

dn           : comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/vm-vm-1071

ftRole       : unset

guid         : 501030b8-028a-be5c-6794-0b7bee827557

id           : 0

issues       :

lcOwn        : local

modTs        : 2022-04-21T17:16:06.572+05:30

monPolDn     : uni/tn-692673613-VSPAN/monepg-test

name         : VM3

nameAlias    :

os           :

rn           : vm-vm-1071

state        : poweredOn

status       :

template     : no

type         : virt

uuid         : 4210b04b-32f3-b4e3-25b4-fe73cd3be0ca

2.  Befehl "moquery -c compRsHv | grep 'vm-1071'"

Dieser Befehl gibt Informationen über den Host an, auf dem VM gehostet wird. In diesem Beispiel befindet sich die virtuelle Maschine auf host-347.

apic2# moquery -c compRsHv | grep vm-1071

dn           : comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/vm-vm-1071/rshv-[comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/hv-host-1068]

3.  Befehl "moquery -c compHv -f 'comp.Hv.oid=="host-1068""

Dieser Befehl enthält Details zum Host.

apic2# moquery -c compHv -f 'comp.Hv.oid=="host-1068"'

Total Objects shown: 1

# comp.Hv

oid                  : host-1068

availAdminSt         : gray

availOperSt          : gray

childAction          :

countUplink          : 0

descr                :

dn                   : comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/hv-host-1068

enteringMaintenance  : no

guid                 : b1e21bc1-9070-3846-b41f-c7a8c1212b35

id                   : 0

issues               :

lcOwn                : local

modTs                : 2022-04-21T14:23:26.654+05:30

monPolDn             : uni/infra/moninfra-default

name                 : myhost

nameAlias            :

operIssues           :

os                   :

rn                   : hv-host-1068

state                : poweredOn

status               :

type                 : hv

uuid                 :

Nächste Schritte Fehler: F93337

1. Ändern Sie den zugewiesenen Speicher für die VM auf dem Host.

2. Wenn der Speicher erwartet wird, können Sie den Fehler beheben, indem Sie eine Statistiksammelrichtlinie erstellen, um den Schwellenwert zu ändern.

antwort: Erstellen Sie unter dem Tenant des virtuellen Systems eine neue Überwachungsrichtlinie.

b. Wählen Sie unter Ihrer Überwachungsrichtlinie die Option "Statistiksammelrichtlinie" aus.

c. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol neben dem Dropdown-Menü Überwachungsobjekt, und überprüfen Sie die virtuelle Maschine (comp.Vm) als Überwachungsobjekt. Wählen Sie nach dem Einreichen das compVm-Objekt aus dem Dropdown-Menü Überwachungsobjekt aus.

d. Klicken Sie auf das Symbol "Edit" (Bearbeiten) neben dem Typ "Stats" (Statistiken), und aktivieren Sie dann CPU Usage (CPU-Nutzung).

e. Klicken Sie im Statistiktyp Dropdown auf Host auswählen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und geben Sie Ihre Granularität, den Verwaltungsstatus und den Verlaufszeitraum ein. Klicken Sie dann auf Aktualisieren.

f. Klicken Sie unter dem Konfigurationsschwellenwert auf das +-Zeichen, und fügen Sie als Eigenschaft "Maximalwert für Speichernutzung" hinzu.

g. Ändern Sie den Normalwert auf den gewünschten Schwellenwert.

h. Anwendung der Überwachungsrichtlinie auf die EPG

I. Um zu bestätigen, ob die Richtlinie auf den virtuellen Rechner angewendet wird, führen Sie "moquery -c compVm -f 'comp.Vm.oid = "vm-<vm-id>" aus."

apic1# moquery -c compVm -f 'comp.Vm.oid == "vm-1071"' | grep monPolDn

monPolDn     : uni/tn-692673613-VSPAN/monepg-test <== Monitoring Policy test has been applied

Fehler: F93241

"Code" : "F93241",

"Description" : "TCA: CPU usage average value(compHostStats15min:cpuUsageAvg) value 100% raised above threshold 99%",

"Dn" : "comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/vm-vm-1071/fault-F93241"

Dieser spezielle Fehler wird ausgelöst, wenn der Host des virtuellen Systems CPU mehr als den Schwellenwert belegt. Der APIC überwacht diese Hosts über VCenter. Comp:HostStats15min ist eine Klasse, die die aktuellsten Statistiken für den Host in einem Samplingintervall von 15 Minuten darstellt. Diese Klasse wird alle 5 Minuten aktualisiert.

Schnellstart zur Fehlerbehebung: F93241

1.  Befehl "moquery -d 'comp/prov-VMware/ctrlr-[<DVS>]-<VCenter>/vm-vm-<VM-ID aus der DN des Fehlers>"

Dieser Befehl gibt Informationen über die betroffene VM

# comp.Vm

oid          : vm-1071

cfgdOs       : Ubuntu Linux (64-bit)

childAction  :

descr        :

dn           : comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/vm-vm-1071

ftRole       : unset

guid         : 501030b8-028a-be5c-6794-0b7bee827557

id           : 0

issues       :

lcOwn        : local

modTs        : 2022-04-21T17:16:06.572+05:30

monPolDn     : uni/tn-692673613-VSPAN/monepg-test

name         : VM3

nameAlias    :

os           :

rn           : vm-vm-1071

state        : poweredOn

status       :

template     : no

type         : virt

uuid         : 4210b04b-32f3-b4e3-25b4-fe73cd3be0ca

2.  Befehl "moquery -c compRsHv | grep 'vm-1071'"

Dieser Befehl gibt Informationen über den Host an, auf dem VM gehostet wird. In diesem Beispiel befindet sich die virtuelle Maschine auf host-347.

apic2# moquery -c compRsHv | grep vm-1071

dn           : comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/vm-vm-1071/rshv-[comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/hv-host-1068]

3.  Befehl "moquery -c compHv -f 'comp.Hv.oid=="host-1068""

Dieser Befehl enthält Details zum Host.

apic2# moquery -c compHv -f 'comp.Hv.oid=="host-1068"'

Total Objects shown: 1

# comp.Hv

oid                  : host-1068

availAdminSt         : gray

availOperSt          : gray

childAction          :

countUplink          : 0

descr                :

dn                   : comp/prov-VMware/ctrlr-[FAB4-AVE]-vcenter/hv-host-1068

enteringMaintenance  : no

guid                 : b1e21bc1-9070-3846-b41f-c7a8c1212b35

id                   : 0

issues               :

lcOwn                : local

modTs                : 2022-04-21T14:23:26.654+05:30

monPolDn             : uni/infra/moninfra-default

name                 : myhost

nameAlias            :

operIssues           :

os                   :

rn                   : hv-host-1068

state                : poweredOn

status               :

type                 : hv

uuid                 :

Nächste Schritte Fehler: F93241

1. Aktualisieren Sie die zugewiesene CPU für die VM auf dem Host.

2. Wenn die CPU erwartet wird, können Sie den Fehler unterdrücken, indem Sie eine Statistiksammelrichtlinie erstellen, um den Schwellenwert zu ändern.

antwort: Erstellen Sie unter dem Tenant des virtuellen Systems eine neue Überwachungsrichtlinie.

b. Wählen Sie unter Ihrer Überwachungsrichtlinie die Option "Statistiksammelrichtlinie" aus.

c. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol neben dem Dropdown-Menü Überwachungsobjekt, und überprüfen Sie die virtuelle Maschine (comp.Vm) als Überwachungsobjekt. Wählen Sie nach dem Einreichen das compVm-Objekt aus dem Dropdown-Menü Überwachungsobjekt aus.

d. Klicken Sie auf das Symbol "Edit" (Bearbeiten) neben dem Typ "Stats" (Statistiken), und aktivieren Sie dann CPU Usage (CPU-Nutzung).

e. Klicken Sie im Statistiktyp Dropdown auf Host auswählen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und geben Sie Ihre Granularität, den Verwaltungsstatus und den Verlaufszeitraum ein. Klicken Sie dann auf Aktualisieren.

f. Klicken Sie unter dem Konfigurationsschwellenwert auf das Pluszeichen (+), und fügen Sie als Eigenschaft "CPU Usage Maximum Value" (Maximaler Wert für CPU-Auslastung) hinzu.

g. Ändern Sie den Normalwert auf den gewünschten Schwellenwert.

h. Anwendung der Überwachungsrichtlinie auf die EPG

I. Um zu bestätigen, ob die Richtlinie auf den virtuellen Rechner angewendet wird, führen Sie "moquery -c compVm -f 'comp.Vm.oid = "vm-<vm-id>" aus."

apic1# moquery -c compVm -f 'comp.Vm.oid == "vm-1071"' | grep monPolDn

monPolDn     : uni/tn-692673613-VSPAN/monepg-test <== Monitoring Policy test has been applied

Fehler: F381328

"Code" : "F381328",

"Description" : "TCA: CRC Align Errors current value(eqptIngrErrPkts5min:crcLast) value 50% raised above threshold 25%",

"Dn" : "topology/

/

/sys/phys-<[interface]>/fault-F381328"

Dieser spezifische Fehler tritt auf, wenn CRC-Fehler an einer Schnittstelle den Schwellenwert überschreiten. Es gibt zwei häufige Arten von CRC-Fehlern: FCS-Fehler und CRC-Stomped-Fehler. CRC-Fehler werden aufgrund eines Cut-Through Switched Path propagiert und sind das Ergebnis anfänglicher FCS-Fehler. Da die ACI dem Cut-Through-Switching folgt, durchlaufen diese Frames letztlich die ACI-Fabric, und Stomp-CRC-Fehler treten auf dem Pfad auf. Dies bedeutet nicht, dass alle Schnittstellen mit CRC-Fehlern Fehler sind. Es wird empfohlen, die Quelle für CRC zu identifizieren und das problematische SFP/Port/Fiber zu beheben.

Schnellstart zur Fehlerbehebung: F381328

1. Speichern Sie die Schnittstellen mit der höchsten Anzahl an CRC in der Fabric.

moquery -c rmonEtherStats -f 'rmon.EtherStats.cRCAlignErrors>="1"' | egrep "dn|cRCAlignErrors" | egrep -o "\S+$" |  tr '\r\n' ' ' | sed -re 's/([[:digit:]]+)\s/\n\1 /g' | awk '{printf "%-65s %-15s\n", $2,$1}' | sort -rnk 2

topology/pod-1/node-103/sys/phys-[eth1/50]/dbgEtherStats          399158

topology/pod-1/node-101/sys/phys-[eth1/51]/dbgEtherStats          399158

topology/pod-1/node-1001/sys/phys-[eth2/24]/dbgEtherStats         399158

2. Speichern Sie die höchste Anzahl von FCS in der Fabric.

moquery -c rmonDot3Stats -f 'rmon.Dot3Stats.fCSErrors>="1"' | egrep "dn|fCSErrors" | egrep -o "\S+$" |  tr '\r\n' ' ' | sed -re 's/topology/\ntopology/g' | awk '{printf "%-65s %-15s\n", $1,$2}' | sort -rnk 2

Nächste Schritte Fehler: F381328

1. Wenn FCS-Fehler in der Fabric vorliegen, werden diese Fehler behoben. Diese Fehler weisen in der Regel auf Layer-1-Probleme hin.

2. Wenn CRC-Stomp-Fehler am Port der Frontblende vorliegen, überprüfen Sie das angeschlossene Gerät am Port und ermitteln Sie, warum Stempel von diesem Gerät stammen.

Python-Skript für Fehler : F381328

Dieser gesamte Prozess kann auch mit Python-Skript automatisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/217577-how-to-use-fcs-and-crc-troubleshooting-s.html

Fehler: F450296

"Code" : "F450296",

"Description" : "TCA: Multicast usage current value(eqptcapacityMcastEntry5min:perLast) value 91% raised above threshold 90%",

"Dn" : "sys/eqptcapacity/fault-F450296"

Dieser spezielle Fehler wird ausgelöst, wenn die Anzahl der Multicast-Einträge den Grenzwert überschreitet.

Schnellstart zur Fehlerbehebung: F450296

1. Befehl "show platform internal hal health-stats asic-unit all"

module-1# show platform internal hal health-stats asic-unit all

|Sandbox_ID: 0  Asic Bitmap: 0x0

|-------------------------------------

L2 stats:

=========

bds:                          : 1979

max_bds:                      : 3500

external_bds:               : 0

vsan_bds:                   : 0

legacy_bds:                 : 0

regular_bds:                : 0

control_bds:                : 0

fds                           : 1976

max_fds                       : 3500

fd_vlans                    : 0

fd_vxlans                   : 0

vlans                         : 3955

max vlans                     : 3960

vlan_xlates                 : 6739

max vlan_xlates             : 32768

ports                       : 52

pcs                           : 47

hifs                          : 0

nif_pcs                       : 0

l2_local_host_entries         : 1979

max_l2_local_host_entries     : 32768

l2_local_host_entries_norm    : 6

l2_total_host_entries         : 1979

max_l2_total_host_entries     : 65536

l2_total_host_entries_norm    : 3

L3 stats:

=========

l3_v4_local_ep_entries        : 3953

max_l3_v4_local_ep_entries    : 32768

l3_v4_local_ep_entries_norm   : 12

l3_v6_local_ep_entries        : 1976

max_l3_v6_local_ep_entries    : 24576

l3_v6_local_ep_entries_norm   : 8

l3_v4_total_ep_entries        : 3953

max_l3_v4_total_ep_entries    : 65536

l3_v4_total_ep_entries_norm   : 6

l3_v6_total_ep_entries        : 1976

max_l3_v6_total_ep_entries    : 49152

l3_v6_total_ep_entries_norm   : 4

max_l3_v4_32_entries          : 98304

total_l3_v4_32_entries        : 35590

l3_v4_total_ep_entries      : 3953

l3_v4_host_uc_entries       : 37

l3_v4_host_mc_entries       : 31600

total_l3_v4_32_entries_norm   : 36

max_l3_v6_128_entries         : 49152

total_l3_v6_128_entries       : 3952

l3_v6_total_ep_entries      : 1976

l3_v6_host_uc_entries       : 1976

l3_v6_host_mc_entries       : 0

total_l3_v6_128_entries_norm  : 8

max_l3_lpm_entries            : 38912

l3_lpm_entries                : 9384

l3_v4_lpm_entries           : 3940

l3_v6_lpm_entries           : 5444

l3_lpm_entries_norm           : 31

max_l3_lpm_tcam_entries       : 4096

max_l3_v6_wide_lpm_tcam_entries: 1000

l3_lpm_tcam_entries           : 2689

l3_v4_lpm_tcam_entries      : 2557

l3_v6_lpm_tcam_entries      : 132

l3_v6_wide_lpm_tcam_entries : 0

l3_lpm_tcam_entries_norm      : 65

l3_v6_lpm_tcam_entries_norm   : 0

l3_host_uc_entries            : 2013

l3_v4_host_uc_entries       : 37

l3_v6_host_uc_entries       : 1976

max_uc_ecmp_entries           : 32768

uc_ecmp_entries               : 1

uc_ecmp_entries_norm          : 0

max_uc_adj_entries            : 8192

uc_adj_entries                : 1033

uc_adj_entries_norm           : 12

vrfs                          : 1806

infra_vrfs                  : 0

tenant_vrfs                 : 1804

rtd_ifs                       : 2

sub_ifs                       : 2

svi_ifs                       : 1978

Mcast stats:

============

mcast_count                   : 31616   <<<<<<<

max_mcast_count               : 32768

Policy stats:

=============

policy_count                  : 127116

max_policy_count              : 131072

policy_otcam_count            : 2920

max_policy_otcam_count            : 8192

policy_label_count                : 0

max_policy_label_count            : 0

Dci Stats:

=============

vlan_xlate_entries            : 0

vlan_xlate_entries_tcam       : 0

max_vlan_xlate_entries        : 0

sclass_xlate_entries          : 0

sclass_xlate_entries_tcam     : 0

max_sclass_xlate_entries      : 0

Nächste Schritte Fehler: F450296

1. Ziehen Sie in Betracht, einen Teil des Multicast-Datenverkehrs auf andere Leafs zu verlagern.

2. Erkunden Sie verschiedene Weiterleitungs-Skalierungsprofile, um die Multicast-Skalierung zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/all/forwarding-scale-profiles/cisco-apic-forwarding-scale-profiles/m-forwarding-scale-profiles-523.html