Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Anwendbare Hardware und Software

Enddatum der Softwarewartungsversion

Verfügbare Kundenaktionen

Nicht verfügbare Kundenaktionen

Support-Ende

Verfügbare Kundenaktionen

Nicht verfügbare Kundenaktionen

Empfohlene Aktion

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Enddaten für die Softwarewartung und den Support für die kleinere NX-OS 6.2(x)-Version der NX-OS-Software beschrieben, die auf Switches der Serien Nexus 7000 und 7700 ausgeführt wird. In diesem Dokument werden auch empfohlene Maßnahmen für Kunden mit Nexus Switches der Serie 7000 oder 7700 mit der Nebenversion NX-OS 6.2(x) der NX-OS Software beschrieben.

Die wichtigsten Meilensteine, die Sie beachten sollten, sind hier aufgeführt:

- Enddatum für Softwarewartungsversionen: 15. September 2020

- Support-Ende am: 30. September 2024

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den Cisco Nexus Switches der Serien 7000 und 7700, die im Abschnitt "Anwendbare Hardware und Software" dieses Dokuments aufgeführt sind und auf denen die NX-OS 6.2(x) Minor-Version der NX-OS Software ausgeführt wird.

Hintergrundinformationen

Die Ankündigung des Vertriebsendes und des Produktlebenszyklusendes für das Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2-Dokument, die am 18. März 2019 veröffentlicht wurde, beschreibt die wichtigsten Termine für die End-of-Sale- und End-of-Life-Phasen der neuen NX-OS 6.2(x)-Version der NX-OS-Software X-OS Software-Lebenszyklus In der Ankündigung werden die Termine für zwei wichtige Etappen bekannt gegeben:

- Enddatum für Softwarewartungsversionen: 15. September 2020

- Support-Ende am: 30. September 2024

In diesem Dokument werden Details zu diesen beiden Meilensteinen beschrieben. Dazu gehört auch, was Kunden von Nexus Switches der Serien 7000 oder 7700 erwarten können bzw. was Kunden nicht erwarten können, wenn die NX-OS 6.2(x) Minor-Version der NX-OS Software ausgeführt wird.

Anwendbare Hardware und Software

Dieses Dokument gilt für die folgende Hardware:

- Nexus Switches der Serie 7000

- N7K-C7004

- N7K-C7009

- N7K-C7010

- N7K-C7018

- Nexus Switches der Serie 7700

- N77-C7706

- N77-C7710

- N77-C7718

Die oben genannte Hardware ist anwendbar, wenn auf ihr die folgenden NX-OS-Softwareversionen ausgeführt werden:

- NX-OS Softwareversion 6.2(2)

- NX-OS Softwareversion 6.2(2a)

- NX-OS Softwareversion 6.2(6)

- NX-OS Softwareversion 6.2(6b)

- NX-OS Softwareversion 6.2(8)

- NX-OS Softwareversion 6.2(8a)

- NX-OS Softwareversion 6.2(8b)

- NX-OS Softwareversion 6.2(10)

- NX-OS Softwareversion 6.2(12)

- NX-OS Softwareversion 6.2(14)

- NX-OS Softwareversion 6.2(16)

- NX-OS Softwareversion 6.2(18)

- NX-OS Softwareversion 6.2(20)

- NX-OS Softwareversion 6.2(20a)

- NX-OS Softwareversion 6.2(22)

- NX-OS Softwareversion 6.2(24)

- NX-OS Softwareversion 6.2(24a)

Enddatum der Softwarewartungsversion

Das Ende der Softwarewartung (15. September 2020) ist das letzte Datum, an dem Cisco möglicherweise letzte Softwarewartungsversionen oder Bugfixes veröffentlicht. Nach diesem Datum wird Cisco die Produktsoftware nicht mehr entwickeln, reparieren, warten oder testen. Darüber hinaus werden keine weiteren Software-Wartungsversionen veröffentlicht, um Sicherheitsankündigungen oder Schwachstellen zu beheben, die nach dem Ende des Software-Wartungsdatums entdeckt wurden.

Verfügbare Kundenaktionen

Nach dem Ende des Software-Wartungsdatums können Kunden die folgenden Aktionen durchführen:

- Erstellen Sie Support-Tickets beim Cisco TAC und erhalten Sie Support für einen Nexus Switch der Serie 7000 oder 7700, der mit einem gültigen Supportvertrag verbunden ist, während die NX-OS 6.2(x) Minor-Version der NX-OS Software ausgeführt wird.

- Laden Sie die NX-OS-Softwareversionen für Nexus Switches der Serie 7000 oder 7700 von der Cisco Software-Download-Website herunter.

Nicht verfügbare Kundenaktionen

Nach dem Datum, an dem die Softwarewartungsversion abläuft, können die Kunden die folgenden Schritte nicht mehr durchführen:

- Kunden können keine neuen Funktionen, Bugfixes oder Patches für Schwachstellen erhalten, die nicht explizit in der neuesten Wartungsversion der Nebenversion von NX-OS 6.2(x) enthalten sind, nämlich der NX-OS Softwareversion 6.2(24a).

Support-Ende

Das Datum des letzten Tages des Supports (30. September 2024) ist das letzte Datum, an dem der entsprechende Service und Support für das Produkt gemäß aktiver Serviceverträge oder Garantiebedingungen verfügbar ist. Nach diesem Datum sind keine Support-Services mehr für das Produkt verfügbar, und das Produkt ist veraltet.

Verfügbare Kundenaktionen

Nach Ablauf des Support-Datums können Kunden die folgenden Aktionen durchführen:

- Laden Sie die NX-OS-Softwareversionen für Nexus Switches der Serie 7000 oder 7700 von der Cisco Software-Download-Website herunter.

Nicht verfügbare Kundenaktionen

Zusätzlich zu den im Abschnitt "Datum des Endes der Softwarewartungsversion" dieses Dokuments aufgeführten nicht verfügbaren Kundenaktionen können Kunden nach dem Datum des letzten Supports nicht mehr die hier aufgeführten Aktionen durchführen:

- Kunden können während der Ausführung der NX-OS 6.2(x) Nebenversion der NX-OS Software keine Supportfälle beim Cisco TAC erstellen und Support für einen Nexus Switch der Serie 7000 oder 7700 erhalten, selbst wenn der Switch mit einem gültigen, aktiven Supportvertrag verbunden ist.

Empfohlene Aktion

Cisco empfiehlt Kunden mit Nexus Switches der Serie 7000 oder 7700, auf denen die von den End-of-Software-Wartungsversionen und den Support-Tagen betroffene NX-OS 6.2(x) Nebenversion der NX-OS Software ausgeführt wird, ein Upgrade auf die aktuelle empfohlene Cisco NX-OS Softwareversion für Cisco Nexus Switches der Serien 7000 und 700 in Betracht zu ziehen. Die aktuelle empfohlene Cisco NX-OS-Softwareversion für Cisco Nexus Switches der Serien 7000 und 7700 ist im Dokument Empfohlene Cisco NX-OS-Versionen für Cisco Nexus Switches der Serie 7000 dokumentiert.

Anweisungen zum Software-Upgrade und unterstützte Upgrade-Pfade für NX-OS finden Kunden in den Versionshinweisen für Cisco Nexus Switches der Serien 7000 und 7700. Kunden finden sowohl unterstützte Nicht-ISSU (In-Service Software Upgrade) als auch ISSU-Upgrade-Pfade für NX-OS-Software-Versionen in jedem einzelnen Versionshinweis.

Eine Liste der Versionshinweise ist wie folgt:

- Cisco Nexus Serie 7000 - NX-OS Versionshinweise, Version 8.4

- Cisco Nexus Serie 7000 - NX-OS Versionshinweise, Version 8.3

- Cisco Nexus Serie 7000 - NX-OS Versionshinweise, Version 8.x

- Cisco Nexus 7000 Serie NX-OS - Versionshinweise, Version 7.3

Zugehörige Informationen

- Cisco Richtlinie zum Lebenszeitende von Produkten

- Ankündigung des Vertriebsendes und des Produktlebenszyklusendes für Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2

- Cisco Richtlinie für Sicherheitslücken

- Cisco Nexus Switch der Serie 7000 - Versionshinweise

- Empfohlene Cisco NX-OS-Versionen für Cisco Nexus Switches der Serie 7000