Inhalt

Einleitung

Problem :N7K-1 meldet, dass die MAC-Adresse 0050.5695.1ac8 und 0050.5695.3ba5 zwischen zwei separaten Schnittstellen (Port-Channel 5 und Port-Channel 6) verschoben wird oder sich bewegt hat.

Lösung

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt diese Syslog-Meldung auf der Nexus-Plattform: L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE

2016 Jan. 12 15:19:53 N7K-1 %L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE: Mac 0050.5695.1ac8 in vlan 150 wurde von Po6 auf Po5 verschoben

2016 Jan 12 15:19:56 N7K-1 %L2FM-4-L2FM_MAC_MOVE: Mac 0050.5695.3ba5 in vlan 150 hat sich von Po5 zu Po6 verschoben

Problem : N7K-1 meldet, dass die MAC-Adresse 0050.5695.1ac8 und 0050.5695.3ba5 zwischen zwei separaten Schnittstellen (Port-Channel 5 und Port-Channel 6) verschoben wird oder sich bewegt hat.

Lösung

Diese Protokollmeldung soll den Benutzer darauf hinweisen, dass der Switch Pakete von demselben Host (Quell-MAC) an zwei verschiedenen Schnittstellen im gleichen VLAN empfängt.

Häufige Trigger

- L2-Schleife

- Wireless-Clients Roaming zwischen Access Points

- vMotion

- Fehlerhaft konfiguriertes aktives/Standby-NIC-Teaming

Wenn diese Protokollmeldung ausgegeben wird, können die folgenden Schritte ausgeführt werden, um die Quelle der Verschiebung zu verfolgen:

- Dokumentieren Sie die Schnittstellen, die die Mac-Bewegung melden.

- Melden Sie sich bei dem Gerät an, das diese Schnittstellen verbindet, und aktivieren Sie dort die MAC-Verschiebungsbenachrichtigung, wenn diese nicht bereits aktiviert ist.

- Fahren Sie mit dieser Logik fort, bis Sie in der Lage sind, die Quelle der Mac-Verschiebung zu verfolgen.

Befehl zum Aktivieren der MAC-Verschiebungsbenachrichtigung:

- IOS: Benachrichtigung zur MAC-Adresstabelle (mac-move)

- N3K: MAC-Adresstabelle, Benachrichtigung mac-move; Protokollierungsebene fwm 6; Protokollierungsmonitor 6

- N4K: MAC-Adresstabelle, Benachrichtigung mac-move ; Protokollierungsebene fwm 6 ; Protokollierungsmonitor 6

- N5K/N6K: MAC-Adresstabelle, Benachrichtigung, mac-move; Protokollierungsebene, fwm 6; Protokollierungsmonitor, 6

- N7K/N9K: Protokollierungsebene l2fm 5

Diese Befehle sind nicht aufdringlich und drucken nur zusätzliche Syslog-Meldungen, die sich auf Mac-Flaps beziehen.

Zugehörige Informationen

- Häufig gestellte Fragen zu Nexus 5000: Was tun Sie, wenn ein Nexus 5000-Switch die Meldung "FWM-2-STM_LOOP_DETECT" im Protokoll anzeigt?

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme