Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

VTEP-1

VTEP-2

Überprüfen

Beispielausgaben

VTEP-1

VTEP-2

Fehlerbehebung

Einführung

In diesem Dokument wird die Konfiguration von VXLAN Flood (Virtual Extensible LAN) und Informationen zu Nexus Switches der Serie 7000 beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Multicast-Routing-Konzepte wie Rendezvous Point (RP) und Platform Independent Multicast (PIM).

- VXLAN-Konzepte

Hinweis: In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass das IP-Routing und das Multicast-Routing vor der VXLAN-Konfiguration eingerichtet wurden.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- N77-C7710

- N77-F348XP-23

- N77-F324FQ-25

Hinweis: N77K verwendet Softwareversion 7.2(0)D1(1).

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Diese Konfigurationen sind spezifisch für den VXLAN-Teil der Konfiguration. Bei diesen Konfigurationen wird davon ausgegangen, dass alle L3-Schnittstellen in der Topologie mit dem Routing-Protokoll Ihrer Wahl vollständig erreichbar sind. In diesem Beispiel wird statisches Routing verwendet. Es wird außerdem davon ausgegangen, dass Multicast-Routing über dieselben L3-Schnittstellen eingerichtet wurde.

VTEP-1

feature pim

system bridge-domain 50,75

feature nv overlay

feature interface-vlan

feature vni

vni 5000

vni 7500

ip route 10.10.10.2/32 Ethernet10/1 192.168.1.2

ip pim rp-address 192.168.1.1 group-list 224.0.0.0/4

bridge-domain 50

bridge-domain 75

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50  vni 5000

encapsulation profile vni VSI_75_TO_7500

dot1q 75  vni 7500

bridge-domain 50

member vni 5000

bridge-domain 75

member vni 7500

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

interface Bdi50

no shutdown

ip address 10.50.50.50/24

interface Bdi75

no shutdown

ip address 10.75.75.75/24

interface Ethernet7/17

no switchport

no shutdown

service instance 1 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_50_TO_5000  default

service instance 2 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_75_TO_7500 default

interface Ethernet10/1

no switchport

ip address 192.168.1.1/30

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface loopback10

ip address 10.10.10.1/32

ip pim sparse-mode

Beachten Sie, dass die interne Schnittstelle auf dem VTEP (Vxlan-Tunnel-Endpunkt) als Layer-3-Port konfiguriert ist (kein Switch-Port). Es ist jedoch keine IP zugewiesen. Beachten Sie auch, dass der im VTEP definierte BD-Wert nicht mit der VLAN-ID übereinstimmen muss, die zum Senden von Datenverkehr an dieses Gerät verwendet wird. Die im Kapselungsprofil definierte Zuordnung von dot1q zu VNI (Vxlan Network Identifier), die unter der Dienstinstanz auf der internen Schnittstelle aufgerufen wird, sollte jedoch mit der VLAN-ID übereinstimmen.

VTEP-2

feature pim

system bridge-domain 50,75

feature nv overlay

feature interface-vlan

feature vni

vni 5000

vni 7500

ip route 10.10.10.1/32 Ethernet10/7 192.168.1.1

ip pim rp-address 192.168.1.1 group-list 224.0.0.0/4

bridge-domain 50

bridge-domain 75

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50  vni 5000

encapsulation profile vni VSI_75_TO_7500

dot1q 75  vni 7500

bridge-domain 50

member vni 5000

bridge-domain 75

member vni 7500

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

interface Bdi50

no shutdown

ip address 10.50.50.51/24

interface Bdi75

no shutdown

ip address 10.75.75.76/24

interface Ethernet7/30

no switchport

no shutdown

service instance 1 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_50_TO_5000  default

service instance 2 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_75_TO_7500 default

interface Ethernet10/7

no switchport

ip address 192.168.1.2/30

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface loopback10

ip address 10.10.10.2/32

ip pim sparse-mode

Beachten Sie, dass die interne Schnittstelle auf dem VTEP als Layer-3-Port (kein Switch-Port) konfiguriert ist. Es ist jedoch keine IP zugewiesen. Beachten Sie auch, dass der im VTEP definierte BD-Wert nicht mit der VLAN-ID übereinstimmen muss, die zum Senden von Datenverkehr an dieses Gerät verwendet wird. Die dot1q-VNI-Zuordnung, die im Kapselungsprofil definiert ist und unter der Dienstinstanz auf der internen Schnittstelle aufgerufen wird, sollte jedoch mit der VLAN-ID übereinstimmen.

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Beispielausgaben

Diese Ausgänge sind im Dauerzustand. Die VTEP-Peers haben einander entdeckt, und der Datenverkehr zwischen den Richtungen encap und decap verläuft.

VTEP-1

VTEP-1# show nve vni

Codes: CP - Control Plane        DP - Data Plane

UC - Unconfigured         SA - Suppress ARP

Interface VNI      Multicast-group   State Mode Type [BD/VRF]      Flags

--------- -------- ----------------- ----- ---- ------------------ -----

nve1      5000     225.1.1.1         Up    DP   L2 [50]

nve1      7500     227.1.1.1         Up    DP   L2 [75]

VTEP-1# show running-config interface nve 1

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

VTEP-1# show service instance vni detail

VSI: VSI-Ethernet7/17.1

If-index: 0x35310001

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50 vni 5000

Dot1q   VNI     BD

------------------

50      5000    50

VSI: VSI-Ethernet7/17.2

If-index: 0x35310002

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni TEST

dot1q 100 vni 7500

Dot1q   VNI     BD

------------------

100     7500    75

VTEP-1# show bridge-domain

Bridge-domain 50  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain50

Administrative State: UP               Operational State: UP

VSI-Eth7/17.1

vni5000

nve1

Bridge-domain 75  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain75

Administrative State: UP               Operational State: UP

VSI-Eth7/17.2

vni7500

nve1

VTEP-1# show mac address-table dynamic

Note: MAC table entries displayed are getting read from software.

Use the 'hardware-age' keyword to get information related to 'Age'

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link, E -

EVPN entry

(T) - True, (F) - False ,  ~~~ - use 'hardware-age' keyword to retrieve

age info

VLAN/BD   MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 50       547f.eeec.af43    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.2

* 50       547f.eeec.af44    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/17.1

* 50       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.2

* 75       547f.eeec.af44    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/17.2

* 75       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.2

VTEP-1# show ip mroute detail

IP Multicast Routing Table for VRF "default"

Total number of routes: 7

Total number of (*,G) routes: 2

Total number of (S,G) routes: 4

Total number of (*,G-prefix) routes: 1

(*, 225.1.1.1/32), uptime: 19:51:28, nve(1) ip(0) pim(1)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 19:51:09, pim, (RPF)

nve1, uptime: 19:51:28, nve

(10.10.10.1/32, 225.1.1.1/32), uptime: 19:51:28, nve(0) mrib(0) ip(0) pim(1)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 19/2274 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.1, internal

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/1, uptime: 19:51:09, pim

(10.10.10.2/32, 225.1.1.1/32), uptime: 18:10:06, pim(1) mrib(1) ip(0)

Data Created: Yes

VXLAN Flags

VXLAN Decap

Stats: 9/846 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.2, internal

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 01:00:32, pim, (RPF)

nve1, uptime: 18:10:06, mrib

(*, 227.1.1.1/32), uptime: 12:52:13, nve(1) ip(0) pim(1)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 12:51:52, pim, (RPF)

nve1, uptime: 12:52:13, nve

(10.10.10.1/32, 227.1.1.1/32), uptime: 12:52:13, nve(0) mrib(0) ip(0) pim(1)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 300/39850 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.1, internal

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/1, uptime: 12:51:52, pim

(10.10.10.2/32, 227.1.1.1/32), uptime: 12:51:34, pim(1) mrib(1) ip(0)

Data Created: Yes

VXLAN Flags

VXLAN Decap

Stats: 22/1928 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.2, internal

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 00:52:14, pim, (RPF)

nve1, uptime: 12:51:34, mrib

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 20:56:33, pim(0) ip(0)

Data Created: No

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 0)

VTEP-1# show ip arp

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router

+ - Adjacencies synced via CFSoE

# - Adjacencies Throttled for Glean

D - Static Adjacencies attached to down interface

IP ARP Table for context default

Total number of entries: 4

Address         Age       MAC Address     Interface

10.50.50.1      00:11:32  547f.eeec.af44  Bdi50

10.50.50.2      00:11:14  547f.eeec.af44  Bdi50

10.75.75.1      00:10:45  547f.eeec.af44  Bdi75

10.75.75.2      00:15:04  547f.eeec.af45  Bdi75

192.168.1.2     00:05:39  547f.eeec.af43  Ethernet10/1

VTEP-1# show ip route

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

192.168.1.0/30, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.1, Eth10/1, [0/0], 20:25:13, direct

192.168.1.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.1, Eth10/1, [0/0], 20:25:13, local

10.10.10.1/32, ubest/mbest: 2/0, attached

*via 10.10.10.1, Lo10, [0/0], 20:25:45, local

*via 10.10.10.1, Lo10, [0/0], 20:25:45, direct

10.10.10.2/32, ubest/mbest: 1/0

*via 1.1.1.2, Eth10/1, [1/0], 20:23:42, static

50.50.50.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.50, Bdi50, [0/0], 01:18:47, direct

50.50.50.50/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.50, Bdi50, [0/0], 01:18:47, local

75.75.75.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.75, Bdi75, [0/0], 01:10:05, direct

75.75.75.75/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.75, Bdi75, [0/0], 01:10:05, local

Hinweis: Alle diese Ausgaben wurden mit einem vollständigen Netz von Datenverkehr erfasst, der zwischen allen Hosts in der Topologie fließt.

VTEP-2

VTEP-2# show nve vni

Codes: CP - Control Plane        DP - Data Plane

UC - Unconfigured         SA - Suppress ARP

Interface VNI      Multicast-group   State Mode Type [BD/VRF]      Flags

--------- -------- ----------------- ----- ---- ------------------ -----

nve1      5000     225.1.1.1         Up    DP   L2 [50]

nve1      7500     227.1.1.1         Up    DP   L2 [75]

VTEP-2# show running-config interface nve 1

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

VTEP-2# show service instance vni detail

VSI: VSI-Ethernet7/30.1

If-index: 0x3531d001

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50 vni 5000

Dot1q   VNI     BD

------------------

50      5000    50

VSI: VSI-Ethernet7/30.2

If-index: 0x3531d002

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni TEST

dot1q 100 vni 7500

Dot1q   VNI     BD

------------------

100     7500    75

VTEP-2# show bridge-domain

Bridge-domain 50  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain50

Administrative State: UP               Operational State: UP

vni5000

VSI-Eth7/30.1

nve1

Bridge-domain 75  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain75

Administrative State: UP               Operational State: UP

vni7500

VSI-Eth7/30.2

nve1

VTEP-2# show mac address-table dynamic

Note: MAC table entries displayed are getting read from software.

Use the 'hardware-age' keyword to get information related to 'Age'

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link, E -

EVPN entry

(T) - True, (F) - False ,  ~~~ - use 'hardware-age' keyword to retrieve

age info

VLAN/BD   MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 50       547f.eeec.af44    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.1

* 50       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/30.1

* 75       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/30.2

* 75       547f.eeec.af48    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.1

VTEP-2# show ip mroute detail

IP Multicast Routing Table for VRF "default"

Total number of routes: 5

Total number of (*,G) routes: 2

Total number of (S,G) routes: 2

Total number of (*,G-prefix) routes: 1

(*, 225.1.1.1/32), uptime: 19:56:19, nve(1) ip(0) pim(0)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 8/748 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/7, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 1)

nve1, uptime: 19:56:19, nve

(10.10.10.2/32, 225.1.1.1/32), uptime: 19:56:19, nve(0) mrib(0) pim(1) ip(0)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 9/834 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.2

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/7, uptime: 18:15:17, pim

(*, 227.1.1.1/32), uptime: 12:57:03, nve(1) ip(0) pim(0)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 10/864 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/7, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 1)

nve1, uptime: 12:57:03, nve

(10.10.10.2/32, 227.1.1.1/32), uptime: 12:57:03, nve(0) mrib(0) ip(0) pim(1)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 30/2648 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.2

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/7, uptime: 12:56:45, pim

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 18:20:36, pim(0) ip(0)

Data Created: No

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 0)

VTEP-2# show ip arp

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router

+ - Adjacencies synced via CFSoE

# - Adjacencies Throttled for Glean

D - Static Adjacencies attached to down interface

IP ARP Table for context default

Total number of entries: 4

Address         Age       MAC Address     Interface

10.50.50.1      00:11:30  547f.eeec.af44  Bdi50

10.50.50.2      00:17:07  547f.eeec.af45  Bdi50

10.75.75.1      00:04:14  547f.eeec.af45  Bdi75

10.75.75.2      00:03:24  547f.eeec.af45  Bdi75

192.168.1.1     00:10:52  547f.eeec.af48  Ethernet10/7

VTEP-2# show ip route

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

192.168.1.0/30, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.2, Eth10/7, [0/0], 20:30:24, direct

192.168.1.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.2, Eth10/7, [0/0], 20:30:24, local

10.10.10.1/32, ubest/mbest: 1/0

*via 1.1.1.1, Eth10/7, [1/0], 20:29:48, static

10.10.10.2/32, ubest/mbest: 2/0, attached

*via 10.10.10.2, Lo10, [0/0], 20:29:39, local

*via 10.10.10.2, Lo10, [0/0], 20:29:39, direct

50.50.50.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.51, Bdi50, [0/0], 01:22:50, direct

50.50.50.51/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.51, Bdi50, [0/0], 01:22:50, local

75.75.75.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.76, Bdi75, [0/0], 01:14:50, direct

75.75.75.76/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.76, Bdi75, [0/0], 01:14:50, local

Hinweis: Alle diese Ausgaben wurden mit einem vollständigen Netz von Datenverkehr erfasst, der zwischen allen Hosts in der Topologie fließt.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.