Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

N7K-1-OTV

N7K-2-OTV

ASR-OTV

Überprüfen

N7K-1-OTV

N7K-2-OTV

ASR-OTV

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Cisco Nexus Switches der Serie 7000 so konfiguriert werden, dass sie zusammen mit dem Cisco Aggregated Services Router (ASR) verwendet werden können, um Overlay Transport Virtualization (OTV) Layer 2 (L2) Data Center Interconnect-Technologien bereitzustellen.

Hinweis: Es bestehen Interoperabilitätsprobleme zwischen den Nexus Switches der Serie 7000 und den ASR der Versionen 6.2(x) und höher, die gemäß der Cisco Bug-ID CSCuo4890 auf dem Nexus-Switch behoben werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse der OTV-Konfigurationen für die Nexus- und ASR-Plattformen verfügen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Hardware- und Softwareversionen:

- Cisco Nexus Switches der Serie 7000 mit Linecards der Serie M1, auf denen Software-Version 6.2(12) ausgeführt wird

- Cisco ASR der Serie 1000 mit Cisco IOS-XE® Version 3.13 oder 3.14

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Verwenden Sie die Informationen in diesem Abschnitt, um den Switch der Serie Nexus 7000 zu konfigurieren.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerkdiagramm

Im Beispiel in diesem Dokument wird folgende Topologie verwendet:

Hinweis: Dieses Diagramm zeigt ein Beispiel für einen Adjacency-Server. Das Interoperabilitätsproblem betrifft jedoch auch Szenarien mit Multicast-Konfigurationen.

Konfigurationen

Dieser Abschnitt enthält die Konfigurationen für Nexus- und ASR-Geräte.

N7K-1-OTV

N7K-1-OTV# show run otv

!Command: show running-config otv

!Time: Tue Dec 14 21:12:57 2010

version 6.2(12)

feature otv

otv site-vlan 3000

interface Overlay1

otv join-interface Ethernet1/18

otv extend-vlan 2001

otv adjacency-server unicast-only

no shutdown

otv-isis default

otv site-identifier 0x2

N7K-1-OTV#

N7K-2-OTV

N7K-2-OTV# show run otv

!Command: show running-config otv

!Time: Tue Dec 14 21:22:20 2010

version 6.2(12)

feature otv

otv site-vlan 3001

interface Overlay1

otv join-interface Ethernet1/40

otv extend-vlan 2001

otv use-adjacency-server 10.1.1.2 unicast-only

otv adjacency-server unicast-only

no shutdown

otv-isis default

otv site-identifier 0x3

N7K-2-OTV#

ASR-OTV

ASR-OTV#show run

hostname ASR-OTV

!

otv site bridge-domain 1

!

otv site-identifier 0000.0000.0001

multilink bundle-name authenticated

!

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/5

otv use-adjacency-server 10.1.1.2 unicast-only

otv adjacency-server unicast-only

service instance 2001 ethernet

encapsulation dot1q 2001

bridge-domain 2001

!

!

interface GigabitEthernet0/0/5

description ****OTV Join interface****

mtu 9216

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

shutdown

negotiation auto

cdp enable

!

interface GigabitEthernet0/0/6

no ip address

negotiation auto

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 2001 ethernet

encapsulation dot1q 2001

bridge-domain 2001

!

ASR-OTV#

Überprüfen

Wenn die vorherigen Konfigurationen vorhanden sind, sollte die OTV-Adjacency auf allen Geräten aktiviert sein. Sie können jedoch feststellen, dass die OTV-Routen/MAC-Adressen nur zwischen Site 2 (N7K1) und Site 3 (N7K2) ausgetauscht werden. Beispiele finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Hinweis: In diesem Fall werden keine Routen zwischen dem ASR und den Nexus-Switches ausgetauscht. Routen werden jedoch zwischen den beiden Nexus-Switches ausgetauscht.

N7K-1-OTV

N7K-1-OTV# show otv adjacency

Overlay Adjacency database

Overlay-Interface Overlay1  :

Hostname      System-ID       Dest Addr  Up Time   State

N7K-2-OTV     002a.6ae7.d442  10.1.1.3    1w4d      UP

ASR-OTV       88f0.774a.2800  10.1.1.1    00:00:22  UP

N7K-2-OTV

N7K-2-OTV# show otv adjacency

Overlay Adjacency database

Overlay-Interface Overlay1  :

Hostname      System-ID       Dest Addr  Up Time   State

N7K-1-OTV     002a.6ae7.d441  10.1.1.2    1w4d      UP

ASR-OTV       88f0.774a.2800  10.1.1.1    00:00:20  UP

ASR-OTV

ASR-OTV#show otv adjacency

Overlay Adjacency Database for overlay 1

Hostname     System-ID       Dest Addr  Site-ID         Up Time   State

N7K-2-OTV    002a.6ae7.d442  10.1.1.3    0000.0000.0003  00:00:13  UP

N7K-1-OTV    002a.6ae7.d441  10.1.1.2    0000.0000.0002  00:00:19  UP

Fehlerbehebung

In der Situation, die in den vorherigen Abschnitten beschrieben wird (selbst wenn sie nur einen Nexus-Switch umfasst), beginnen Sie, Tracks und Ungültige VLAN-Bereich-Fehlermeldungen auf dem ASR zu beobachten:

*Apr  2 17:21:33.056: %CLNS-3-VLANRANGEERR:  (Overlay1): invalid vlan range received,

begin 131137536, end 131137536, step 1

-Traceback= 1#4b5dcf00e7618154330c28bbb7d4cf9c  :7F681D4E7000+BD95181

:7F681D4E7000+BD95C59 :7F681D4E7000+BD94D0D :7F681D4E7000+8703A8A

:7F681D4E7000+86CB1B9 :7F681D4E7000+8705E11 :7F681D4E7000+87052C8

:7F681D4E7000+86F7EDF :7F681D4E7000+86F79DA :7F681D4E7000+86F794B

:7F681D4E7000+86DC3FF :7F681D4E7000+86FF620

Die Adjacencies sind aktiv, aber es werden keine Routen ausgetauscht, und die Hosts können einander nicht über das OTV-Gerät pingen. Dies gilt für alle Hosts zwischen Standort 1 und Standort 2 sowie zwischen Standort 1 und 3.

Mit der Cisco Bug ID CSCuo44890 wurde ein neuer CLI-Befehl (interop-enable) in den Switches der Serie Nexus 7000, Version 6.2(12) und höher, der konfiguriert werden muss, um sicherzustellen, dass die Routen zwischen den Standorten ausgetauscht werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Interoperabilitätsproblem zu beheben:

1. Schließen Sie alle Overlays auf allen OTV Edge Devices (OEDs), die auf den Switches konfiguriert sind.

2. Konfigurieren Sie interop-enable unter dem OTV-IS-Standard für alle OEDs der Serie Nexus 7000.

3. Stellen Sie alle Overlays für alle OEDs wieder online.

Hier ein Beispiel:

N7K-1-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-1-OTV(config-if-overlay)# shut

N7K-2-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-2-OTV(config-if-overlay)# shut

N7K-1-OTV(config-if-overlay)# otv-isis default

N7K-1-OTV(config-router)# interop-enable

N7K-1-OTV(config-router)# end

N7K-2-OTV(config-if-overlay)# otv-isis default

N7K-2-OTV(config-router)# interop-enable

N7K-2-OTV(config-router)# end

N7K-1-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-1-OTV(config-if-overlay)#no shut

N7K-2-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-2-OTV(config-if-overlay)#no shut

Sie sollten jetzt Routenaustauschverbindungen sehen, und die Hosts sollten über das OTV erreichbar sein.

Hinweis: Dieses Verfahren muss für alle OTV-Geräte der Nexus 7000-Serie im Netzwerk abgeschlossen sein. Wenn Sie in diesem Beispiel den Befehl interop-enable auf dem N7K2-OTV nicht aktivieren, kann der Host dahinter von keinem der Hosts hinter den ASR-OTV- oder N7K1-OTV-Geräten erreicht werden.

Zugehörige Informationen

- Konfigurationsbeispiel für ASR 1000 OTV Unicast Adjacency-Server

- Cisco Nexus NX-OS OTV der Serie 7000 - Konfigurationsleitfaden

- Cisco Bug-ID CSCuo44890 - OTV FC: Inter-op zwischen ASR1K und N7K fehlgeschlagen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems