Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

NX-OS-Funktionen

Konfigurationsrichtlinien

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält ein Beispiel für die Konfiguration von NetFlow auf Cisco Nexus-Switches der Serie 7000 mit Nx-OS.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Grundkenntnisse von NetFlow

- Grundkenntnisse der CLI-Konfiguration der Cisco Nexus Switches der Serie 7000

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Nexus Switch der Serie 7000 mit Nx-OS 4.2(1)-Software

- NX-OS-Software

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Hintergrundinformationen

Die NetFlow-Technologie bietet eine effiziente Abrechnung für verschiedene Anwendungen, z. B. für die Abrechnung des Netzwerkverkehrs, die nutzungsbasierte Netzwerkabrechnung, die Netzwerkplanung sowie Denial-of-Services-Überwachungsfunktionen, die Netzwerküberwachung, das Outbound-Marketing und Data Mining-Funktionen für Service Provider- und Enterprise-Kunden. Sie können NetFlow entweder mit Nx-OS- oder Cisco® IOS-Software konfigurieren. Dieses Dokument enthält ein Beispiel für die Konfiguration von NetFlow mit NX-OS-Software. Weitere Informationen zur NetFlow-Technologie finden Sie in der NetFlow-Einführung.

Die Konfigurations- und Verifizierungsbefehle für die NetFlow-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) sind erst verfügbar, wenn Sie die NetFlow-Funktion mit dem Befehl feature netflow aktivieren. Es wird eine flexible Architektur verwendet, die aus Flow-Datensätzen, Flow-Exporten und Flow-Monitoren besteht.

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

NX-OS-Funktionen

Diese Liste enthält einige Funktionen für Nx-OS-Software:

- Wenn Sie die NetFlow-Funktion mit dem Befehl feature netflow aktivieren, stehen die NetFlow-CLI-Konfigurations- und Verifizierungsbefehle zur Verfügung.

- Es wird eine flexible Architektur verwendet, die aus Flow-Datensätzen, Flow-Exporten und Flow-Monitoren besteht.

- Nx-OS unterstützt mehr Schlüsselfelder und andere Felder zum Erstellen von Flussdatensätzen und kann zusätzliche Informationen wie TCP-Flags und Systemverfügbarkeit erfassen.

- Nx-OS bietet präzisere Alterungs-Timer wie Sitzungs-Timer und aggressive Schwellenwerte.

- Nx-OS unterstützt die vollständigen und die abgenommenen Datenflussmodi.

- Jedes Linecard-Modul unterstützt 512.000 NetFlow-Cache-Einträge.

- Layer 2 NetFlow basierend auf MAC-Adressen wird derzeit nicht unterstützt.

- Die Standardwerte für den Alterungs-Timer unterscheiden sich von denen in der Cisco IOS Software.

- Die NetFlow-Funktion unterstützt Stateful-Prozessneustarts.

- NetFlow-Exportfunktionen der Versionen 5 und 9 werden unterstützt.

- Sie müssen für jeden Flussexport eine Quellschnittstelle konfigurieren.

- Cisco NX-OS verwendet standardmäßig den UDP-Port 9995 (User Datagram Protocol) für den NetFlow-Datenexport.

Konfigurationsrichtlinien

- Durch das Entfernen des Befehls feature netflow werden auch alle relevanten NetFlow-Konfigurationsinformationen entfernt.

- NetFlow nutzt Hardwareressourcen wie TCAM und CPU. Daher ist es wichtig, die Ressourcennutzung auf einem Gerät zu verstehen, bevor Sie NetFlow aktivieren.

- Der Sampling-Modus behält CPU- und NetFlow-Cache-Einträge in Umgebungen mit hohem Datenverkehr bei.

- Sie müssen eine Datenverkehrsrichtung angeben, wenn ein Flussmonitor auf eine Schnittstelle angewendet wird.

- Das Flow-Timeout für das aktive Altern beträgt standardmäßig 1800 Sekunden.

- Der Flow-Timeout bei inaktivem Altern beträgt standardmäßig 15 Sekunden.

- Das Flow Timeout bei schneller Alterung ist standardmäßig deaktiviert.

- Der Flow-Grenzwert für aggressive Alterung ist standardmäßig deaktiviert.

- Das Veraging von TCP-Sitzungen ist standardmäßig deaktiviert.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden folgende Konfigurationen verwendet:

- NetFlow-Datensatz

- NetFlow-Flow-Export

- NetFlow-Monitor mit einem benutzerdefinierten Datensatz

- NetFlow-Monitor mit Originaldatensatz

- NetFlow-Timer-Anpassung

- NetFlow Sampler-Konfiguration

NetFlow-Datensatz

Switch(Config)#flow record Netflow-Record-1

switch(config-flow-record)#description Custom-Flow-Record

switch(config-flow-record)#match ipv4 source address

switch(config-flow-record)#match ipv4 destination address

switch(config-flow-record)#match transport destination-port

switch(config-flow-record)#collect counter bytes

switch(config-flow-record)#collect counter packets

NetFlow-Flow-Export

Switch(Config)#flow exporter Netflow-Exporter-1

Switch(Config-flow-exporter)#description Production-Netflow-Exporter

Switch(Config-flow-exporter)#destination 192.168.11.2

Switch(Config-flow-exporter)#source Ethernet2/2

Switch(Config-flow-exporter)#version 9

NetFlow-Monitor mit einem benutzerdefinierten Datensatz

Switch(config)#flow monitor Netflow-Monitor-1

Switch(config-flow-monitor)#description Applied Inbound-Eth-2/1

Switch(config-flow-monitor)#record Netflow-Record-1

Switch(config-flow-monitor)#exporter Netflow-Exporter-1

NetFlow-Monitor mit Originaldatensatz

Switch(config)#flow monitor Netflow-Monitor-2

Switch(config-Netflow-Monitor)#description Use Predefined “Original-Netflow-Record”

Switch(config-Netflow-Monitor)#record netflow-original

Switch(config-Netflow-Monitor)#exporter Netflow-Exporter-1

NetFlow-Timer-Anpassung

Switch(config)#flow timeout active 120

Switch(config)#flow timeout inactive 32

Switch(config)#flow timeout fast 32 threshold 100

Switch(config)#flow timeout session

Switch(config)#flow timeout aggressive threshold 75

NetFlow Sampler-Konfiguration

Switch(config)#sampler NF-Sampler-1

Switch(config-flow-sampler)#description Sampler-for-Int-Eth-2/1

Switch(config-flow-sampler)#mode 1 out-of 1000

!--- Applying a NetFlow Sampler to an Interface:

Switch(config)#interface Ethernet2/1

Switch(config-if)#ip flow monitor NF-Mntr-1 input sampler NF-Sampler-1

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Cisco Nexus 7000 NX-OS-Systemverwaltungskonfigurationsleitfaden, Version 4.x

- Verwenden der NetFlow-Filterung oder Sampling, um den zu überwachenden Netzwerkverkehr auszuwählen

- Produktsupport für Switches

- Unterstützung der LAN Switching-Technologie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems