Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Überprüfen

Fehlerbehebung

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Konfiguration virtueller E-Ports mit VE-Ports zwischen Nexus 7000 und Nexus 5500 für Multi-Hop Fibre Channel over Ethernet (FCoE).

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Um diesen Vorgang zu starten, müssen Sie Folgendes überprüfen:

- Auf dem Nexus 7000 ist die FCoE-Funktion aktiviert.

- Das Modul F1 ist für FCoE lizenziert.

- Die Quality of Service (QoS) des Systems ist korrekt eingestellt.

- Die Storage Virtual Device Contexts (VDCs) werden erstellt.

- Die dedizierten und gemeinsamen Schnittstellen werden konfiguriert.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Nexus 7000-Switch für Multi-Hop FCoE zu konfigurieren.

1. Geben Sie folgende Befehle ein:
default_vdc(config)# license fcoe module 1

default_vdc(config)#system qos

default_vdc(config-sys-qos)# service-policy type

network-qos default-nq-7e-policy

default_vdc(config)# install feature-set fcoe

default_vdc(config)# vdc fcoe type storage

default_vdc(config-vdc)# allocate fcoe-vlan-range [VLAN#] from vdcs [VDC Name]

default_vdc(config-vdc)# allocate interface

ethernet1/31-32 <-- For FCoE VE port

connectivity, you NEED dedicated interfaces;

they cannot be shared!

default_vdc(config)# switchto vdc fcoe

2. Konfigurieren Sie die Ethernet- und die Virtual Fibre Channel (VFC)-Schnittstelle im Storage-VDC. Um die für FCoE im Storage-VDC erforderlichen Funktionen (in diesem Beispiel FCoE genannt) zu konfigurieren, geben Sie Folgendes ein:
fcoe(config)# feature lacp

fcoe(config)# feature-set fcoe

fcoe(config)# feature lldp

3. Erstellen Sie das Virtual Storage Area Network (VSAN), und ordnen Sie das FCoE-VLAN dem VSAN zu. In diesem Beispiel werden VLAN 2 und VSAN 2 verwendet.
fcoe(config)# vlan [VLAN#]

fcoe(config-vlan)# exit

fcoe(config)# vsan database

fcoe(config-vsan-db)# vsan [VSAN#]

fcoe(config-vsan-db)# exit

fcoe(config)# vlan [VLAN#]

fcoe(config-vlan)# fcoe vsan [VSAN#]

fcoe(config-vlan)# exit

4. Um die Ethernet-Schnittstelle als Trunk zu konfigurieren und das FCoE-VLAN auf dem Trunk zu aktivieren, geben Sie Folgendes ein:
fcoe(config)# interface eth1/31-32

fcoe(config-if)# channel-group 2 force mode active

fcoe(config-if)# int port-channel 2

fcoe(config-if)# switchport mode trunk

fcoe(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2

fcoe(config-if)# no shut

Hinweis: Auf dem Nexus 7000 wird standardmäßig der Source-Destination-Oxid Load Balancing-Mechanismus für FCoE-Datenverkehr verwendet.

5. Um die VFC-Schnittstelle zu erstellen und an die Ethernet-Schnittstelle zu binden und das VSAN auf der Trunk-Schnittstelle zu aktivieren, geben Sie Folgendes ein:
fcoe(config)# interface vfc-port-channel 2 <--  There is an implicit bind;

it will be automatically mapped to the port-channel created in the previous set.

fcoe(config-if)# switchport mode E

fcoe(config-if)# switchport trunk allowed vsan 2

fcoe(config-if)# no shut

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Nexus 5500-Switch für Multi-Hop FCoE zu konfigurieren.

1. Der erste Schritt beim Nexus 5500 besteht darin, den FCoE-Switching-Vorgang zu aktivieren und dann sicherzustellen, dass LACP aktiviert ist. Der Befehl feature fcoe ist erforderlich, um Fibre Channel (FC) und FCoE auf dem Nexus 5500 zu aktivieren.
AwesomeN5k(config)# feature lacp

AwesomeN5k(config)# feature fcoe

2. Aktivieren Sie QoS für den FCoE-Betrieb auf dem Nexus 5500. Vier QoS-Anweisungen ordnen die QoS-Richtlinien des Basissystems für FCoE zu. Ohne diese Befehle funktioniert die virtuelle FC-Schnittstelle bei Aktivierung nicht.
system qos

service-policy type qos input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy

service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy

service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy

end

3. Erstellen Sie das VSAN, und ordnen Sie das FCoE-VLAN dem VSAN zu. In diesem Beispiel werden VLAN 2 und VSAN 2 verwendet.
AwesomeN5k(config)# vlan [VLAN#]

AwesomeN5k(config-vlan)# exit

AwesomeN5k(config)# vsan database

AwesomeN5k(config-vsan-db)# vsan [VSAN#]

AwesomeN5k(config-vsan-db)# exit

AwesomeN5k(config)# vlan [VLAN#]

AwesomeN5k(config-vlan)# fcoe vsan [VSAN#]

AwesomeN5k(config-vlan)# exit

4. Um die Ethernet-Schnittstelle als Trunk zu konfigurieren und das FCoE-VLAN auf dem Trunk zu aktivieren, geben Sie Folgendes ein:
AwesomeN5k(config)# interface eth1/47-48

AwesomeN5k(config-if)# channel-group 2 mode active

AwesomeN5k(config-if)# int channel-group 2

AwesomeN5k(config-if)# switchport mode trunk

AwesomeN5k(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2

AwesomeN5k(config-if)# no shut

Hinweis: Beim Nexus 5500 lautet der standardmäßige Load Balancing-Mechanismus für den LACP-Port-Channel für FCoE-Datenverkehr "source-destination". In diesem Standardzustand verläuft der gesamte FCoE-Datenverkehr über dieselbe Verbindung im Port-Channel, wenn der Nexus 5500 Frames über FCoE VE-Ports weiterleitet. Um die Verwendung aller Links im Port-Channel für FCoE-Datenverkehr zu ermöglichen, geben Sie den Befehl port-channel load-balance ethernet source-dest-port ein, um den Nexus 5500 "port-channel load balancing" auf "source-dest-port" zu konfigurieren. Bei dieser Konfiguration wird der Load Balancing-Modus "source-destination-oxid" für FCoE-Datenverkehr verwendet.

5. Um die VFC-Schnittstelle zu erstellen und an die Ethernet-Schnittstelle zu binden und das VSAN auf der Trunk-Schnittstelle zu aktivieren, geben Sie Folgendes ein:
AwesomeN5k(config)# interface vfc 2

AwesomeN5k(config-if)# bind interface port-channel 2

AwesomeN5k(config-if)# switchport mode E

AwesomeN5k(config-if)# switchport trunk allowed vsan 2

Die VFCs sind jetzt online!

Überprüfen

Für diese Konfiguration ist derzeit kein Überprüfungsverfahren verfügbar.

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.