Inhalt

Einführung

Problem

Lösung

Einführung

Dieses Dokument beschreibt ein Problem, das auftritt, wenn dieselbe vPC-Domänen-ID (Virtual Port Channel) für mehrere vPC-Switch-Paare verwendet wird. Diese Situation verursacht Probleme, wenn diese vPC-Domänen mit einem doppelseitigen vPC-Port-Channel verbunden sind.

Problem

Die vPC-Domänen-ID muss im benachbarten Layer-2-Netzwerk eindeutig sein. Probleme entstehen, wenn Sie dieselbe vPC-Domänen-ID für mehrere vPC-Switch-Paare verwenden.

Eine eindeutige vPC-Domänen-ID ist erforderlich, da die Domänen-ID zum Generieren der System-ID für viele Prozesse verwendet wird, z. B. Link Aggregation Control Protocol (LACP). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Konfigurieren von vPCs im Konfigurationshandbuch für NX-OS-Schnittstellen der Cisco Nexus 7000-Serie, Version 5.x.

Die vPC-Peers verwenden die vPC-Domänen-ID, die Sie konfigurieren, um automatisch eine eindeutige MAC-Adresse für das vPC-System zuzuweisen. Jede vPC-Domäne verfügt über eine eindeutige MAC-Adresse, die als eindeutige ID für die spezifischen vPC-bezogenen Vorgänge verwendet wird. Die Geräte verwenden jedoch die MAC-Adressen des vPC-Systems nur für Vorgänge im Bereich der Verknüpfungen, z. B. für LACP. Cisco empfiehlt daher, jede vPC-Domäne im zusammenhängenden Layer-2-Netzwerk mit einer eindeutigen Domänen-ID zu erstellen.

Lösung

Die beste Möglichkeit, die vPC-Domänen-ID zu ändern, ist die Konfiguration eines neuen Befehls vpc domain <id> auf beiden vPC-Peers. Diese Lösung ist dem Entfernen der gesamten vPC-Konfiguration und der erneuten Anwendung dieser Konfiguration mit der neuen vPC-Domänen-ID überlegen.

Wenn Sie einen neuen vPC-Domänenbefehl anwenden, wird die aktuelle vPC-Konfiguration (Peer-Link, Keepalive, vPC-Port-Channels-Konfiguration) nicht entfernt. Diese Änderung führt jedoch dazu, dass die vPC-Schnittstellen Flapping aufweisen. Der Switch zeigt eine Warnmeldung zu den vPC-Port-Channels an, die geflackert wurden.

Hier ein Beispiel:

bdc-n5548-3# show run vpc

!Command: show running-config vpc

!Time: Sat Dec  1 08:37:03 2012

>version 5.1(3)N2(1a)

feature vpc

logging level vpc 6

vpc domain 1

role priority 10

system-priority 1

peer-keepalive destination 10.48.56.7 source 10.48.56.9

peer-config-check-bypass

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel24

vpc 24

bdc-n5548-3# conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

bdc-n5548-3(config)# vpc domain 10     <<<<<<Changing VPC domain here>>>>>>>>>>

Changing domain id will flap peer-link and vPCs. Continue (yes/no)? [no] yes

Note:

--------:: Re-init of peer-link and vPCs started  ::--------

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %NOHMS-2-NOHMS_ENV_FEX_OFFLINE: FEX-120 Off-line

(Serial Number FOX1409A8Y4)

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %NOHMS-2-NOHMS_ENV_FEX_OFFLINE: FEX-130 Off-line

Serial Number SSI15430A3E)

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %PFMA-2-FEX_STATUS: Fex 120 is offline

2012 Dec  1 08:37:12 bdc-n5548-3 %PFMA-2-FEX_STATUS: Fex 130 is offline

bdc-n5548-3(config-vpc-domain)# show run vpc

!Command: show running-config vpc

!Time: Sat Dec  1 08:37:15 2012

version 5.1(3)N2(1a)

feature vpc

logging level vpc 6

vpc domain 10

role priority 10

system-priority 1

peer-keepalive destination 10.48.56.7 source 10.48.56.9

peer-config-check-bypass

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel24

vpc 24

bdc-n5548-3(config-vpc-domain)#

Sobald die Domänen-ID geändert wurde, kann der doppelseitige vPC konfiguriert werden.