Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird ein Problem mit Nexus Switches der Serie 5000 beschrieben. Darüber hinaus werden eine Lösung und eine temporäre Problemumgehung beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse der Cisco Nexus CLI verfügen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Switches der Serie Nexus 5000, die mit einer beliebigen Version vor 5.0(3)N2(1) ausgeführt werden.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Problem

Der Nexus Switch der Serie 5000 meldet diesen Fehler alle drei Minuten:

N5k %SYSMGR-2-VOLATILE_DB_FULL: System volatile database usage is

unexpectedly high at 80%.

N5k %SYSMGR-2-VOLATILE_DB_FULL: System volatile database usage is

unexpectedly high at 80%.

N5k %SYSMGR-2-VOLATILE_DB_FULL: System volatile database usage is

unexpectedly high at 80%.

N5k %SYSMGR-2-VOLATILE_DB_FULL: System volatile database usage is

unexpectedly high at 80%.

Wenn Sie den Befehl show run (und mehr als 190 Ausgabezeilen) oder den Befehl show run switch-profile (unabhängig von der Ausgabegröße) eingeben, kann eine Kopie der Datei CSM_ACFG in der Datei /dev/shm generiert werden. Diese Dateien werden nicht automatisch bereinigt. Schließlich füllen sie den flüchtigen Speicher, was dazu führt, dass das Gerät neu geladen wird. Darüber hinaus wird das Problem noch verschärft, wenn eine Art Skript verwendet wird, das die Konfiguration regelmäßig erfasst oder ändert.

Sammeln Sie zur Behebung dieses Problems zunächst die Ausgabe des Befehls show system internal flash (Systeminterner Flash anzeigen). Es sollte eine hohe Nutzung im Ordner /dev/shm zeigen:

N5k# show system internal flash

Mount-on                  1K-blocks      Used   Available   Use%  Filesystem

/                            204800    115408       89392     57   /dev/root

/proc                             0         0           0      0   proc

/post                          2048         4        2044      1   none

/sys                              0         0           0      0   none

/isan                       1536000    452496     1083504     30   none

/var/tmp                     307200       704      306496      1   none

/var/sysmgr                 1024000      6320     1017680      1   none

/var/sysmgr/ftp              409600     48604      360996     12   none

/var/sysmgr/ftp/cores        102400         0      102400      0   none

/callhome                     61440         0       61440      0   none

/dev/shm                     524288    427248       97040     80   none  <<<<<<<<<

/volatile                    153600         0      153600      0   none

/debug                        20480         4       20476      1   none

/dev/mqueue                       0         0           0      0   none

/mnt/cfg/0                   114909      4904      104072      5   /dev/sda5

/mnt/cfg/1                   112920      4904      102186      5   /dev/sda6

/var/sysmgr/startup-cfg      307200      9940      297260      4   none

/dev/pts                          0         0           0      0   devpts

/mnt/plog                     56192      1644       54548      3   /dev/mtdblock2

/mnt/pss                     114917      5348      103635      5   /dev/sda4

/bootflash                  1609984    410536     1117664     27   /dev/sda3

Um sicherzustellen, dass der Inhalt im Ordner /dev/shm die csm_acfg-Dateien sind, müssen Sie die Ausgabe der folgenden Befehle erfassen:

- show system internal dir /dev/shm | i csm_acfg | Anzahl

- show system internal dir /dev/shm | i csm_acfg

Wenn der Nexus Switch der Serie 5000 abstürzt, wird diese Meldung in der Ausgabe des Befehls show system reset-reason als Grund für das erneute Laden angezeigt:

Reason: Reset triggered due to HA policy of Reset

System version: 5.0(2)N2(1)

Service: syslogd hap reset

Wenn der Befehl show logging nvram eingegeben wird, zeigt die Ausgabe Fehler wie die folgenden an:

N5k %$ VDC-1 %$ %PSS-0-PSS_WRITE_LOG_FAILURE: snmpd: failed to write log: No space left on device

N5k %$ VDC-1 %$ last message repeated 4 times

Lösung

Führen Sie ein Upgrade auf Version 5.0(3)N2(1) durch, um dieses Problem zu beheben. Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie unter der Cisco Bug-ID CSCtn71292.

Als vorübergehende Problemumgehung gilt Folgendes:

- Übermitteln oder ausführen Sie nach Möglichkeit keine Befehle, die neue Dateien erstellen.

- Geben Sie den Befehl system pssShrink ein, um zu versuchen, die Größe des Ordners /dev/shm zu reduzieren.

- Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an das Cisco Technical Assistance Center (TAC). Das TAC kann versuchen, die Dateien im Ordner /dev/shm zu entfernen.